DOUE-L-1992-80200
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19920110
125/1992

Decisión de la Comisión, de 10 de enero de 1992, sobre medidas y certificados zoosanitarios para la importación de Nueva Zelanda de esperma de animales de la especie bovina.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19920222
48
L
19
27
/doue/1992/048/L00019-00027.pdf
L
S
19940915
N
S
L
Ganado vacuno
Importaciones
Nueva Zelanda
Sanidad veterinaria
CITA
Directiva 88/407, de 14 de junio
CITA
en Anexo Directiva 64/432, de 26 de junio
SE DEROGA
por Decisión 94/577, de 15 de julio
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Vista la Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988, por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma congelado de animales de la especie bovina(1) , cuya última modificación la constituye la Directiva 90/425/CEE(2) , y, en particular, sus artículos 10 y 11,
Considerando que Nueva Zelanda figura en la lista de terceros países de los que los Estados miembros autorizan la importación de esperma de animales de la especie bovina, establecida por la Decisión 90/14/CEE de la Comisión(3) ;
Considerando que la situación zoosanitaria de Nueva Zelanda parece ser adecuada y estar bajo el control de servicios sanitarios organizados y bien estructurados en el campo de las enfermedades transmisibles por el esperma;
Considerando que las autoridades zoosanitarias competentes de Nueva Zelanda han confirmado que en este país no se han observado, al menos durante los últimos doce meses, casos de peste bovina, fiebre aftosa, pleuroneumonía bovina contagiosa y fiebre catarral ovina, y que no se han llevado a cabo campañas de vacunación contra estas enfermedades, durante el período mencionado;
Considerando que las autoridades zoosanitarias competentes de Nueva Zelanda se han comprometido a confirmar a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los Estados miembros, por télex o telecopia y en el plazo de 24 horas, la aparición de cualesquiera de las enfermedades arriba mencionadas, así como cualquier modificación que se produzca en la política de vacunaciones en relación con alguna ellas, o en un plazo de tiempo adecuado, cualquier cambio de las normas de importación de Nueva Zelanda que se proponga con relación a los animales domésticos o al semen y los embriones de éstos;
Considerando que las autoridades zoosanitarias competentes de Nueva Zelanda han ofrecido, en lo que se refiere a la tuberculosis y a la brucelosis bovinas, garantías zoosanitarias equivalentes a las que son aplicables en la Comunidad;
Considerando que las autoridades zoosanitarias competentes de Nueva Zelanda se han comprometido a supervisar oficialmente la expedición de certificados relacionados con esta Decisión, y a garantizar que todos los certificados, exenciones e investigaciones correspondientes en los que se hayan podido basar estos certificados permanecerán archivados oficialmente durante doce meses, como mínimo, después del envío del esperma al que se refieran;
Considerando que las autoridades zoosanitarias competentes de Nueva Zelanda se han comprometido a autorizar oficialmente unidades de recolección de esperma para la exportación de esperma bovino a la Comunidad Económica Europea, según estipula el artículo 9 de la Directiva 88/407/CEE;
Considerando que las medidas y los certificados zoosanitarios deben adaptarse a la situación zoosanitaria de los terceros países correspondientes;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
Los Estados miembros autorizarán la importación de Nueva Zelanda de esperma de animales de la especie bovina que se ajuste a las condiciones establecidas en el certificado que figura en el Anexo I A y, en su caso, en el certificado que figura en el Anexo I B de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el décimo cuarto día siguiente al de su notificación a los Estados miembros.
Artículo 3
La presente Decisión se revisará si se produjese cualquier modificación relevante de la Directiva 88/407/CEE.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 10 de enero de 1992.
Por la Comisión Ray MAC SHARRY Miembro de la Comisión
(1) DO no L 194 de 22. 7. 1988, p. 10.
(2) DO no L 224 de 18. 8. 1990, p. 29.
(3) DO no L 8 de 11. 1. 1990, p. 71.
ANEXO I A
CERTIFICADO ZOOSANITARIO para la importación de Nueva Zelanda de esperma de animales de la especie bovina Certificado no: .
País de recolección: Nueva Zelanda
Autoridad competente: Ministerio de Agricultura
I. Identificación del esperma:
Código de identidad de la unidad: .
Autorización de la unidad no: .
Nombre del
donanteRazaCódigo de
identidadFecha de
nacimientoFecha de la
recolecciónNúmero de
dosisTáchense los espacios que no se utilicen. El presente certificado se refiere únicamente al esperma recogido en una unidad de recolección autorizada.
Sello que figura en el contenedor del transporte: .
II. Procedencia del esperma:
Dirección de la unidad de recolección del esperma: .
III. Destino del esperma:
El esperma se enviará de:.
(lugar del sellado y del embarque)
a:.
(país y lugar de destino)
por:.
(medio de transporte e identificación)
Nombre y dirección del expedidor: .
Nombre y dirección del consignatario: .
IV. Datos sanitarios: El veterinario oficial abajo firmante certifica que:
1) Nueva Zelanda ha estado indemne de la peste bovina desde hace doce meses,
como mínimo, antes de la primera recolección del esperma arriba mencionado hasta 30 días después de la última recolección de dicho esperma.
2) La unidad de recolección de esperma autorizada en la que se recogió el esperma arriba mencionado:
a) ha sido autorizada por las autoridades zoosanitarias oficiales de Nueva Zelanda para la exportación de esperma de animales de la especie bovina a la Comunidad Europea, dado que se ajusta a todas las disposiciones del presente apartado;
b) se halla en el centro de un círculo de 50 km de radio en el que no se ha observado ningún caso de fiebre aftosa, pleuroneumonía bovina contagiosa o estomatitis vesicular desde 3 meses antes de la primera recolección del esperma arriba mencionado hasta 30 días después de la última recolección de dicho esperma;
c) ha estado indemne de la fiebre aftosa y de la brucelosis desde los tres meses anteriores a la primera recolección del esperma arriba mencionado hasta 30 días después de la última recolección de dicho esperma;
d) ha estado indemne de la rabia, el ántrax, la tuberculosis, la leucosis bovina enzoótica y de cualquier síntoma de infección por Trichomonas foetus, Campylobacter foetus, Leptospira canicola, Leptospira pomona, Leptospira grippotyphosa, Leptospira hardjo o Leptospira icterohaemorrhagica desde como mínimo 30 días antes de la primera recolección del esperma arriba mencionado hasta 30 días después de la última recolección de dicho esperma;
e) es inspeccionada por un veterinario oficial, como mínimo dos veces al año, inspecciones en las que se consideran y comprueban todas las medidas establecidas en el presente certificado;
f) se encuentra bajo control permanente por parte de un veterinario de la unidad, que vela por que:
i) sólo se admitan animales con la autorización expresa del veterinario de la unidad, registrándose todas las entradas o salidas de los mismos,
ii) se mantenga un registro de la raza, fecha de nacimiento, identificación e historial sanitario de cada animal de la especie bovina que se encuentre en la unidad y de todas las pruebas y sus resultados, así como de todos los tratamientos y todas las campañas de vacunación llevadas a cabo en los animales,
iii) no se permita el acceso de personas no autorizadas, exigiéndose a los visitantes autorizados que cumplan las condiciones establecidas por el veterinario de la unidad,
iv) sólo se contrate a personal técnicamente competente, con una formación adecuada en procedimientos de desinfección y técnicas de higiene relacionadas con el control profiláctico;
g) sólo cuenta con animales de la especie bovina, aparte de otros animales domésticos estrictamente necesarios para el funcionamiento normal de la unidad que puedan ser admitidos siempre que no presenten ningún riesgo de infección para los bovinos y cumplan las condiciones establecidas por el veterinario de la unidad;
h) está construida de forma que:
i) la zona en que se aloja a los animales esté separada físicamente de las salas de almacenamiento y tratamiento del esperma, que a su vez también
estarán separadas,
ii) cuenta con un local de aislamiento para animales enfermos,
iii) cuenta con una sala de recolección del esperma, que a su vez tenga una sala separada para el lavado y la desinfección o esterilización de los equipos,
iv) cuenta con una sala de tratamiento del esperma y una sala de almacenamiento del mismo (que no han de hallarse necesariamente en el mismo sitio),
v) se impide el contacto con animales del exterior,
vi) toda la unidad pueda ser lavada y desinfectada fácilmente,
teniendo en cuenta que, cuando se cumplan los requisitos arriba expuestos, una unidad de recolección de esperma autorizada puede compartir la misma ubicación con una o más unidades.
3) Los machos y recelas presentes en la unidad de recolección de esperma autorizada durante el período de recolección y almacenamiento del esperma arriba mencionado:
a) se hallan en la unidad de recolección de esperma autorizada sin interrupción desde el 1 de enero de 1991 y, desde su llegada, han sido sometidos a todas las pruebas mencionadas, cuyos resultados deberán ser recogidos en la letra d), y negativos en los casos de la prueba de la diarrea vírica de los bóvidos con arreglo a lo dispuesto en el inciso iv) de la letra c), y de la prueba de la tricomoniasis bovina con arreglo a lo dispuesto en el inciso v) de la letra c); o
b) han sido trasladados de una unidad de recolección de esperma autorizada sin llegar a estar en contacto con animales en peores condiciones sanitarias y, en los casos pertinentes, han sido trasladados en medios de transporte lavados y desinfectados a fondo antes de ser utilizados; o
c) han sido admitidos, con el consentimiento del veterinario de la unidad, y sin haber mostrado síntomas clínicos de enfermedad,
i) al proceder de rebaños declarados indemnes de tuberculosis con arreglo al programa nacional de erradicación de tuberculosis de Nueva Zelanda y al no haberse encontrado en ningún momento en rebaños con peor situación sanitaria,
ii) al proceder de rebaños declarados indemnes de brucelosis con arreglo al programa nacional de erradicación de la brucelosis de Nueva Zelanda y al no haberse encontrado en ningún momento en rebaños con peor situación sanitaria,
iii) - al proceder de rebaños indemnes de leucosis bovina enzoótica durante al menos tres años, o
- al nacer de vacas sometidas, durante los 30 días anteriores al ingreso de sus crías en el centro de aislamiento oficialmente autorizado, a una prueba serológica para la detección de la leucosis bovina enzoótica realizada de acuerdo con el procedimiento establecido por el Anexo G de la Directiva 64/432/CEE del Consejo, con resultado negativo, o
- al haber estado sometidos en los 30 días anteriores a su ingreso en el centro de aislamiento oficialmente autorizado o una vez alcanzada la edad de dos años, de estas circunstancias la que sea posterior, a una prueba serológica para la detección de la leucosis bovina enzoótica, llevada a cabo
de acuerdo con el procedimiento establecido por el Anexo G de la Directiva 64/432/CEE, con resultado negativo,
iv) al haber estado sometidos, durante los 30 días anteriores a su ingreso en el centro de aislamiento oficialmente autorizado, a las siguientes pruebas, con resultado negativo en cada caso:
- prueba oficial de tuberculina,
- prueba oficial de seroaglutinación para la detección de la brucelosis, con resultado negativo, con menos de 30 UI de aglutinación por mililitro, y prueba de fijación del complemento cuyo resultado haya sido un recuento de brucela inferior a las 20 unidades CEE por mililitro (20 unidades ICFT),
- prueba serológica para la detección de la leucosis bovina enzoótica realizada de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo G de la Directiva 64/432/CEE,
- prueba de seroneutralización o prueba ELISA para la detección de la rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustulosa infecciosa,
- prueba de aislamiento del virus de la diarrea vírica de los bóvidos en muestras de sangre con cultivos celulares sensibles sometidos posteriormente a una prueba con anticuerpo fluorescente o una prueba inmunoperoxidásica, cumpliéndose la condición de que, si al ingresar los animales algún macho tenía menos de 6 meses, la prueba fue retrasada hasta que el animal alcanzara dicha edad,
teniendo en cuenta que todas o algunas de las pruebas arriba mencionadas pueden haber sido realizadas en el centro de aislamiento oficialmente autorizado y que, si el resultado de alguna de las pruebas no ha sido negativo, el período de aislamiento de 30 días de los demás animales en el centro de aislamiento no habrá empezado a contar hasta que el animal afectado haya sido desalojado del centro y, en su caso, el centro haya vuelto a ser declarado indemne de tuberculosis o brucelosis,
v) al haber pasado, tras la realización de las pruebas previas al aislamiento descritas en el anterior inciso iv), un período de, al menos, 30 días, en un centro de aislamiento oficialmente autorizado situado, en la fecha de su ingreso, en el centro de un círculo de 10 km de radio en el que no se ha observado ningún caso de fiebre aftosa, peste bovina, pleuroneumonía bovina contagiosa o estomatitis vesicular durante un plazo mínimo de 30 días, y ha estado indemne, durante al menos tres meses, de la fiebre aftosa y la brucelosis y, durante al menos 30 días, de la rabia, el ántrax, la tuberculosis y la leucosis bovina enzoótica, y en el que los animales han sido sometidos a las siguientes pruebas con resultado negativo en cada caso:
- prueba oficial de seroaglutinación para la detección de la brucelosis, con resultado negativo, con menos de 30 UI de aglutinación por mililitro, y una prueba de fijación del complemento cuyo resultado haya sido un recuento de brucela inferior a las 20 unidades CEE por mililitro (20 unidades ICFT),
- prueba con anticuerpo inmunofluorescente o prueba de cultivo para la detección de Campylobacter foetus con una muestra de material prepucial, o en el caso de las hembras, prueba de aglutinación del moco vaginal,
- examen microscópico y prueba de cultivo para la detección de Trichomonas foetus con una muestra de material prepucial, o en el caso de las hembras,
prueba de aglutinación del moco vaginal,
- prueba de seroneutralización o prueba ELISA para la detección de anticuerpos del virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustulosa infecciosa,
teniendo en cuenta que, si el resultado de alguna prueba no ha sido negativo, el período de aislamiento de 30 días de los animales restantes no habrá empezado a contar hasta que el animal afectado haya sido desalojado del centro y, en su caso, éste haya vuelto a ser declarado indemne de brucelosis,
y de que durante dicho período los animales habrán sido tratados contra la leptospirosis mediante una inyección, aplicada dos veces distintas con un margen de 14 días, de estreptomicina o dihidroestreptomicina, o una mezcla de ambas sustancias, con una dosis de 25 miligramos por kg de peso vivo;
d) han sido sometidos, el menos una vez al año, a las pruebas siguientes con resultado negativo en cada caso:
i) prueba oficial de tuberculina,
ii) prueba oficial de seroaglutinación para la detección de la brucelosis, con resultado negativo, con menos de 30 UI de aglutinación por mililitro y una prueba de fijación del complemento cuyo resultado sea un recuento de brucela inferior a 20 unidades CEE por mililitro (20 unidades ICFT),
iii) prueba serológica para la detección de la leucosis bovina enzoótica, realizada de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo G de la Directiva 64/432/CEE,
iv) prueba de seroneutralización o prueba ELISA para la detección de la rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustulosa infecciosa teniendo en cuenta que, cuando las autoridades competentes del Estado miembro importador así lo declaren por escrito, el esperma recogido antes del 31 de diciembre de 1992 que haya dado resultado positivo en alguna de las pruebas podrá ser aceptado si se ha sometido con resultado negativo a una prueba de aislamiento del virus o a una prueba de inoculación en animales para detectar alguna de las enfermedades arriba mencionadas, habiendo sido realizada la prueba el día ..., en el laboratorio de ...,
v) prueba con anticuerpo inmunofluorescente o prueba de cultivo para la detección de Campylobacter foetus con una muestra de materia prepucial, o agua de lavados vaginales artificiales; sin embargo, no se requiere ninguna de las pruebas previstas en el presente inciso en el caso de animales que no se utilicen para la producción de esperma siempre que se realicen tales pruebas antes de reanudar la producción de esperma,
vi) prueba serológica para la detección de los serotipos canicola, pomona, grippotyphosa, hardjo e icterohaemorrhagica de Leptospira,
habiéndose realizado todas las pruebas arriba mencionadas (excepto la prueba de tuberculina) en un laboratorio autorizado por las autoridades veterinarias oficiales de Nueva Zelanda.
4) El esperma arriba mencionado
a) ha sido recogido, sin aplicación de los métodos de electroeyaculación o electroestimulación, de machos que se encontraban en una unidad de recolección de esperma autorizada:
i) y que han permanecido ininterrumpidamente en territorio de Nueva Zelanda,
desde, como mínimo, seis meses antes de la primera recolección del esperma arriba mencionado, y hasta la fecha de su envío,
ii) que, en los casos no contemplados en la exención escrita que recoge el inciso iv) de la letra d) del apartado 3 anteriormente citado, no han dado resultado positivo en ninguna de las pruebas que se presentan en el presente certificado,
iii) que, durante su permanencia en la unidad de recolección de esperma autorizada, no han sido empleados para la reproducción,
iv) que han permanecido en la unidad de recolección de esperma autorizada durante un período de 30 días seguidos, como mínimo, previamente a la recolección del esperma,
v) que no han mostrado ningún síntoma clínico de enfermedad durante dicho período,
vi) que se hallaban en una unidad de recolección de esperma autorizada en la que ningún animal haya sido vacunado contra la fiebre aftosa;
b) ha sido tratado en una unidad de recolección de esperma autorizada:
i) en la cual, durante la recolección del esperma arriba mencionado, no se trató ningún esperma, aparte del esperma de los machos que se encontraban en las unidades autorizadas o el de los machos de la misma categoría zoosanitaria que los machos de las unidades autorizadas, siempre que en este último caso el tratamiento se haya efectuado con equipos distintos y en momentos diferentes del esperma de las unidades autorizadas y que el centro de tratamiento haya sido lavado y desinfectado a fondo antes de ser empleado de nuevo para tratar el esperma procedente de los machos de las unidades autorizadas,
ii) en condiciones de la más estricta higiene, habiendo sido desinfectados o esterilizados adecuadamente, según el caso, antes de su uso todos los instrumentos y equipos que hayan estado en contacto con el macho donante o con el esperma,
iii) en la que se han empleado aditivos, diluyentes o extensores en los que todos los productos de origen animal se hayan obtenido de fuentes que no presentan ningún riesgo zoosanitario o que hayan recibido antes de su utilización un tratamiento tal que evita dicho riesgo;
c) ha sido protegido mediante la adición de los antibióticos siguientes, en las cantidades necesarias para producir las concentraciones indicadas en el esperma diluido final:
no menos de:
- 500 UI por ml de estreptomicina,
- 500 UI por ml de penicilina,
- 150 g por ml de lincomicina,
- 300 g por ml de espectinomicina,
manteniéndose inmediatamente después a una temperatura igual o superior a 5° C (41° Fahrenheit) durante un período igual o superior a los 45 minutos,
no menos de:
- 50 g por ml de tilosina,
- 250 g por ml de gentamicina,
- 150 g por ml de lincomicina,
- 300 g por ml de espectinomicina,
manteniéndose en contacto el antibiótico y el esperma sin diluir durante al menos 3 minutos a la temperatura a la que fueron mezclados y manteniéndose el esperma y la fracción no glicerólica del diluyente a una temperatura igual o superior a 5° C (41° Fahrenheit) durante al menos 2 horas;
d) ha sido introducido en contenedores individuales (pajuelas) identificados cada uno de ellos con la fecha de recolección, la raza y la identidad del macho donante y la identidad de la unidad de recolección autorizada, teniendo en cuenta que esta información puede presentarse total o parcialmente en código siempre que se presente una traducción del código empleado de la que puedan disponer las autoridades competentes del Estado miembro importador, y teniendo en cuenta que debe existir una clara correspondencia entre la identificación de cada pajuela y la identificación expuesta en el presente certificado;
e) ha sido almacenado en recipientes lavados y desinfectados o esterilizados a fondo, según el caso, antes de ser utilizados, empleando agentes criogénicos no utilizados previamente con ningún otro producto de origen animal, en la unidad de recolección de esperma autorizada, bajo el control del veterinario oficial durante, como mínimo los treinta días anteriores a su envío;
f) no ha sido exportado después de la fecha en que haya dado resultado positivo alguna de las pruebas a que hayan sido sometidos los machos de la unidad, distinta de la prueba para la detección de la rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustulosa infecciosa prevista en la exención escrita recogida en el inciso iv) de la letra d) del apartado 3, o antes de que la unidad haya sido declarada de nuevo apta desde el punto de vista sanitario;
g) ha sido enviado en recipientes lavados y desinfectados o esterilizados a fondo, según el caso, antes de su uso, con agentes criogénicos no utilizados previamente con ningún otro producto de origen animal y precintados bajo el control del veterinario oficial antes de ser enviados por la unidad de recolección de esperma autorizada.
Expedido en.,
el.
(lugar)
(fecha)
Sello oficial
Firma .
Nombre y apellidos en mayúsculas .
Cargo oficial .
ANEXO I B
CERTIFICADO SUPLEMENTARIO para la transferencia de esperma de un contenedor a otro para su envío de Nueva Zelanda a la Comunidad Económica Europea El veterinario oficial abajo firmante certifica que:
El esperma a que se refieren los certificados y sellos indicados a continuación se transfirió, en una unidad de recolección autorizada y bajo su control directo, de los contenedores en que se recibió, con sellos íntegros, al contenedor en que debe ser enviado a la Comunidad Económica Europea.
Centro de procedenciaCertificado noSello noLa transferencia se realizó en: .
Autorización no: .
Sello que figura en el contenedor del transporte: .
Se adjuntan los certificados relativos a la totalidad del esperma del contenedor.
Expedido en.,
el.
(lugar)
(fecha)
Firma .
Nombre y apellidos en mayúsculas .
Cargo oficial .