DOUE-L-1993-81472
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19930728
481/1993

Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 1993, relativa a los modelos de presentación de los programas nacionales previstos en el artículo 17 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19930907
226
L
23
55
/doue/1993/226/L00023-00055.pdf
L
N
N
S
L
Aguas
Contaminación de las aguas
Medio ambiente
Programas
Esta disposición ha dejado de estar vigente
DE CONFORMIDAD con
el art. 17 de la Directiva 91/271, de 21 de mayo
SE DEROGA
, por Decisión 2014/431, de 26 de junio
(93/481/CEE)LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Vista la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (1) y, en particular, el apartado 4 de su artículo 17,
Considerando que los Estados miembros deben preparar un informe sobre su programa nacional para la aplicación de la Directiva 91/271/CEE basándose en los modelos elaborados por la Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 18 de la Directiva;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité previsto en el artículo 18 de la Directiva,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
Se aprueban los modelos que figuran en el Anexo.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 1993.
Por la Comisión
Yannis PALEOKRASSAS
Miembro de la Comisión
(1) DO no L 135 de 30. 5. 1991, p. 40.
ANEXO
AGLOMERACIONES Mencionadas en la Directiva 91/271/EEG (artículos de 2 a 7) Número (N) de aglomeraciones (apartado 4 del artículo 2) y carga expresada en equivalente habitante (EH punto 6 del artículo 2) Situación a 31 de diciembre de 1992 INVENTARIO BASICO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 1
/ Cuadros: Véase DO /
AGLOMERACIONES Mencionadas en la Directiva 91/271/CEE (artículos 2 a 7) Número (N) de aglomeraciones (apartado 4 del artículo 2) y carga expresada en equivalente habitante (EH, apartado 6 del artículo 2)
Situación a 31 de diciembre de 1992 CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8 DEL ARTICULO 5
INVENTARIO BASICO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 1 bis
/ Cuadros: Véase DO /
SISTEMAS COLECTORES Mencionadas en el artículo 3 Número y capacidad de los sistemas « considerados conformes » (1) a 31 de diciembre de 1992 INVENTARIO DE LA CAPTACION
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2
/ Cuadros: Véase DO /
SISTEMAS COLECTORES Mencionados en el artículo 3 Número y capacidad de los sistemas « considerados conformes » (1) a 31 de diciembre de 1992 CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8 DEL ARTICULO 5
INVENTARIO DE LA CAPTACION
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 3 EN LAS ZONAS NORMALES A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS Número y capacidad de los sistemas colectores « considerados conformes » (1) a finales del año correspondiente SISTEMAS COLECTORES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2.1
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 3 A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS Número y capacidad de los sistemas colectores « considerados conformes » (1) a finales del año correspondiente CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8
DEL ARTICULO 5
SISTEMAS COLECTORES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2.1 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 3 EN LAS ZONAS NORMALES B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de los sistemas colectores « considerados conformes » (1) a finales del año correspondiente SISTEMAS COLECTORES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2.2
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 3 B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de los sistemas colectores « considerados conformes » (1) a finales del año correspondiente CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8 DEL ARTICULO 5
SISTEMAS COLECTORES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2.2 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 3 EN LAS ZONAS SENSIBLES APARTADO 1 DEL ARTICULO 5 A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS Número y capacidad de los sistemas colectores « considerados conformes » (1) a finales del año correspondiente SISTEMAS COLECTORES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2.3
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 3 EN LAS ZONAS SENSIBLES (APARTADO 1 DEL ARTICULO 5) B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de los sistemas colectores « considerados conformes » (1) a finales del año correspondiente SISTEMAS COLECTORES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2.4
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 3 EN LAS ZONAS MENOS SENSIBLES (ARTICULO 6) A. ESTUARIOS Número y capacidad de los sistemas colectores « considerados conformes » (1) a finales del año correspondiente SISTEMAS COLECTORES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2.5
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 3 EN LAS ZONAS MENOS SENSIBLES (ARTICULO 6) B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de los sistemas colectores « considerados conformes » (1) a finales del año correspondiente SISTEMAS COLECTORES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 2.6
/ Cuadros: Véase DO /
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Tratamientos mencionados en los artículos 4 y 6 Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a 31 de diciembre de 1992 INVENTARIO DEL TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3
/ Cuadros: Véase DO /
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Tratamiento mencionado en el artículo 4 Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a 31 de diciembre de 1992 CASO CONTEMPLADO EN EL
APARTADO 8 DEL ARTICULO 5
INVENTARIO DEL TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 4 EN LAS ZONAS NORMALES A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3.1
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 4 A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8 DEL ARTICULO 5
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3.1 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 4 EN LAS ZONAS NORMALES B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3.2
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 4 B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente CASO CONTEMPLADO
EN EL APARTADO 8
DEL ARTICULO 5
INSTALACIONES
DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3.2 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 4 EN LAS ZONAS SENSIBLES A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3.3
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 4 EN LAS ZONAS SENSIBLES B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3.4
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DE LOS ARTICULOS 4 Y 6 EN LAS ZONAS MENOS SENSIBLES A. ESTUARIOS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente INSTALACIONES
DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3.5
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DE LOS ARTICULOS 4 Y 6 EN LAS ZONAS MENOS SENSIBLES B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente INSTALACIONES
DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 3.6
/ Cuadros: Véase DO /
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Tratamiento mencionado en el apartado 2 del artículo 5 Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a 31 de diciembre de 1992 INVENTARIO DEL TRATAMIENTO
APARTADO 2 DEL ARTICULO 5
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 4
/ Cuadros: Véase DO /
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Tratamiento mencionado en el apartado 2 del artículo 5 Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a 31 de diciembre de 1992 CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8
DEL ARTICULO 5
INVENTARIO DEL TRATAMIENTO
APARTADO 2 DEL ARTICULO 5
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 4 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 5 EN LAS ZONAS SENSIBLES
A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente INSTALACIONES
DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 4.1
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL APARTADO 2 DEL ARTICULO 5 A. AGUAS DULCES Y ESTUARIOS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO
8 DEL ARTICULO 5
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 4.1 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL APARTADO 2 DEL ARTICULO 5 EN LAS ZONAS SENSIBLES B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente INSTALACIONES DE
TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 4.2
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL APARTADO 2 DEL ARTICULO 5 B. AGUAS COSTERAS Número y capacidad de las instalaciones « consideradas conformes » (1) a finales del año correspondiente CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8
DEL ARTICULO 5
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 4.2 bis
/ Cuadros: Véase DO /
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Tratamiento mencionado en el apartado 4 del artículo 5 Situación a finales del año correspondiente INVENTARIO DEL TRATAMIENTO
APARTADO 4 DEL ARTICULO 5
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 5
/ Cuadros: Véase DO /
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Tratamiento mencionado en el apartado 4 del artículo 5 Situación a finales del año correspondiente CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8
DEL ARTICULO 5
INVENTARIO DEL TRATAMIENTO
APARTADO 4 DEL ARTICULO 5 ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 5 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL APARTADO 4 DEL ARTICULO 5 EN CADA ZONA SENSIBLE Situación a finales del año correspondiente INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 5.1
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL APARTADO 4 DEL ARTICULO 5 Situación a finales del año correspondiente CASO CONTEMPLADO EN EL APARTADO 8
DEL ARTICULO 5
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 5.1 bis
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DEL ARTICULO 14 ELIMINACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS LODOS DE DEPURACION Cantidad expresada en toneladas de materia seca/año Coste en ecus/tonelada de materia seca (1) LODOS
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 6
/ Cuadros: Véase DO /
PROGRAMA DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 91/271/CEE Importes (en millones de ecus) y tipo de programas de inversión Inversiones acumuladas, a partir del 1 de enero de 1993, a precios de 1993 INVERSIONES
ESTADO MIEMBRO:
CUADRO 7
/ Cuadros: Véase DO /