DOUE-L-1996-80098
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19960112
97/1996

Decisión de la Comisión, de 12 de enero de 1996, que modifica la Decisión 92/452/CEE por la que se establecen las listas de equipos de recogida de embriones y de equipos de producción de embriones autorizados en terceros países para exportar a la Comunidad embriones de la especie bovina.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19960130
23
L
20
22
/doue/1996/023/L00020-00022.pdf
L
S
20080223
N
S
L
Canadá
Estados Unidos de América
Ganado vacuno
Importaciones
Reproducción animal
Sanidad veterinaria
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Decisión 2008/155, de 14 de febrero; DOUE-L-2008-80337
MODIFICA
las Partes 1 y 3 de la Decisión 92/452, de 30 de julio
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de embriones de animales domésticos de la especie bovina , cuya última modificación la constituye la Directiva 94/113/CE del Consejo y, en
particular, su artículo 8,
Considerando que la Decisión 92/452/CEE de la Comisión, cuya última modificación la constituye la Decisión 95/335/CE , establece una lista de equipos de recogida de embriones y de equipos de producción de embriones autorizados en terceros países para exportar a la Comunidad embriones de animales domésticos de la especie bovina;
Considerando que, con arreglo a la Directiva 89/556/CEE, los terceros países pueden autorizar equipos de producción de embriones para que suministren embriones fertilizados o cultivados in vitro para su exportación a la Comunidad Europea ;
Considerando que las autoridades competentes de Canadá han enviado una lista de los equipos de producción de embriones y modificaciones de la lista de los equipos de recogida de embriones y que los Estados Unidos de América han enviado modificaciones de su lista de equipos ;
Considerando que actualmente es necesario modificar la lista de los equipos autorizados de Canadá y Estados Unidos de América;
Considerando que las disposiciones de la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
1. En la parte 1 del Anexo de la Decisión 92/452/CEE, en lo referente a Canadá:
a) se añadirá el siguiente equipo de recogida de embriones:
Número de autorización
del equipo
Recogida de Producción de Dirección Veterinario
embriones embriones del equipo
« E630 McIntosh Embryo Transfer Dr Brian
RR 5 Hill»
Embro, Ontario
b) los equipos siguientes:
Número de autorización
del equipo
Recogida de Producción de Dirección Veterinario
embriones embriones del equipo
« E72 Western Ontario Breeders Dr B. Hill
Inc.
Woodstock, Ontario
E630 Progressive Dairy Technique Dr J.
Cambridge, Ontario Draper
E733 Boviteq Inc. Dr Daniel
1425 Grand rang Saint Bousquet
-François
Saint-Hyacinthe
Québec J2S 7A9
E546-MB Emtech Genetics Ltd Dr David
Morden, Manitoba Hamilton»
ROG 1J0
se modificarán respectivamente y pasarán a ser los siguientes:
Número de autorización
del equipo
Recogida de Producción de Dirección Veterinario
embriones embriones del equipo
« E72 E72 (IVF) Western Ontario Breeders Dr B. Hill
Inc.
PO Box 457
Woodstock, Ontario
N4S 7Y7
E102 Progressive Dairy Technique Dr J.
Cambridge, Ontario Draper
E733 E733 (IVF) Boviteq Inc. Dr Daniel
1425 Grand rang Saint Bousquet
-François
Saint-Hyacinthe
Québec J2S 7A9
E1266 Embryo Genetics Ltd Dr David
PO Box 745, Morden, Manitoba Hamilton»
R6M 1A7
2. En la parte 3 del Anexo de la Decisión 92/452/CEE, en el apartado correspondiente a Estados Unidos de América:
a) se añadirán los equipos siguientes:
Número de autorización
del equipo
Recogida de Producción de Dirección Veterinario
embriones embriones del equipo
« 95PA081 Evans Veterinary Clinic Dr Jim Evans
E536 RR 8, Box 345
Centerville, PA
95PA082 Van Dyke Veterinary Clinic Dr Todd Van
E664 337 N. Foster Road Dyke»
Jackson Center, PA
b) se suprimirá el equipo siguiente:
Número de autorización
del equipo
Recogida de Producción de Dirección Veterinario
embriones embriones del equipo
« 94IA076 Trans Ova Genetics Dr Doug K.
E608 RR 1, Box 144A Lain»
Sioux Centre, IA
c) el equipo siguiente:
Número de autorización
del equipo
Recogida de Producción de Dirección Veterinario
embriones embriones del equipo
« 91IA016 Trans Ova Genetics Dr David
E608 RR 1, Box 144A Faber»
Sioux Centre, IA
se modificará y pasará a ser el siguiente:
Número de autorización
del equipo
Recogida de Producción de Dirección Veterinario
embriones embriones del equipo
« 91IA016 91IA016 Trans Ova Genetics Dr David
E608 IVF RR 1, Box 144A Faber»
Sioux Centre, IA
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 12 de enero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER Miembro de la Comisión