DOUE-L-1997-80075
Europeo
Comunidades Europeas
Directiva
19961216
79/1996

Directiva 96/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, relativa a la protección de los ocupantes de los vehículos de motor en caso de colisión frontal y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19970121
18
L
7
50
/doue/1997/018/L00007-00050.pdf
L
19970210
S
20141101
N
S
L
http://data.europa.eu/eli/dir/1996/79/spa
Armonización de legislaciones
Certificaciones
Homologación
Normas de calidad
Remolques
Vehículos de motor
Cumplimiento a más tardar el 1 de octubre de 1996.
MODIFICA
la parte I del Anexo IV de la Directiva 70/156, de 6 de febrero
CITA
Directiva 74/297, de 4 de junio
SE DEROGA
, con efectos de 1 de noviembre de 2014, por Reglamento 661/2009, de 13 de julio
SE MODIFICA
el anexo II, por Directiva 99/98, de 15 de diciembre
CORRECCIÓN de errores
en DOCE L 83, de 25 de marzo de 1997
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,
Vista la Directiva 70/1561 CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos de motor y de sus remolques y, en particular, el apartado 4 de su artículo 13,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,
De conformidad con el artículo 189 B del Tratado,
Considerando que la armonización total de los requisitos técnicos para los vehículos de motor es necesaria para alcanzar el mercado interior;
Considerando que, con el fin de reducir el número de víctimas en accidentes de carretera en Europa es necesario introducir medidas legislativas que mejoren, en la medida de lo posible, la protección de los ocupantes de los vehículos de motor en caso de colisión frontal; que la presente Directiva establece criterios para los ensayos de colisión frontal, en particular criterios biomecánicos, con el objeto de garantizar un elevado nivel de protección en caso de colisión frontal;
Considerando que el objetivo de la presente Directiva es introducir
requisitos basados en los resultados de investigaciones realizadas por el European Experimental Vehicles Committee, que permitirán establecer criterios de ensayo más acordes con los accidentes de carretera reales;
Considerando que los fabricantes de automóviles deben disponer de un plazo para aplicar criterios de ensayo aceptables;
Considerando que, con el fin de evitar la duplicación de normas, es necesario eximir a los vehículos que cumplen los requisitos de la presente Directiva de la exigencia de reunir requisitos actualmente obsoletos de otra Directiva referentes al comportamiento del volante y la columna de dirección en caso de colisión;
Considerando que la presente Directiva debe añadirse a la lista de Directivas específicas que deben cumplirse para ajustarse a la normativa de homologación comunitaria establecida en la Directiva 70/156/CEE; que, por lo tanto, son aplicables a la presente Directiva las disposiciones de la Directiva 70/156/CEE referentes a los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes de los vehículos;
Considerando que el procedimiento para determinar el punto de referencia en la posición de sentado en los vehículos de motor figura en el Anexo III de la Directiva 77/649/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1977, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el campo de visión del conductor de los vehículos de motor; que, por lo tanto, no es necesario repetirlo en la presente Directiva; que ésta debe referirse a la Directiva 74/297/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el acondicionamiento interior de los vehículos de motor (comportamiento del dispositivo de conducción en caso de colisión); que la presente Directiva hace referencia al Código estadounidense de Reglamentaciones Federales (CFR)
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
A los efectos de la presente Directiva, la definición de «vehículo» será la incluida en el artículo 2 de la Directiva 70/156/CEE.
Artículo 2
1. Los Estados miembros no podrán, por motivos relacionados con la protección de los ocupantes de vehículos en caso de colisión frontal:
- denegar la homologación CE o nacional de un tipo de vehículo,
- prohibir la matriculación, venta o puesta en circulación de un vehículo si cumple los requisitos de la presente Directiva.
2. A partir del 1 de octubre de 1998, los Estados miembros:
- ya no podrán conceder la homologación CE de un tipo de vehículo, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 70/156/CEE,
- podrán denegar la homologación nacional de un tipo de vehículo,
a no ser que el vehículo cumpla los requisitos de la presente Directiva.
3. El apartado 2 no se aplicará a los tipos de vehículos homologados antes del 1 de octubre de 1998 con arreglo a la Directiva 74/297/CEE ni a las posteriores extensiones de esa homologación.
4. Se considerará que los vehículos homologados de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva cumplen los requisitos del apartado 5.1 del Anexo I de la Directiva 74/297/CEE.
5. A partir de 1 de octubre de 2003, los Estados miembros
- deberán dejar de considerar válidos a los efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 70/156/CEE los certificados de conformidad que acompañan a los vehículos nuevos de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva
- podrán denegar la matriculación, la venta o la puesta en servicio de los vehículos nuevos que no vayan acompañados de un certificado de conformidad con arreglo a la Directiva 70/156/CEE
si no se cumplen los requisitos de la presente Directiva, incluidos los puntos 3.2.1.2 y 3.2.1.3 del Anexo II
Artículo 3
En la parte I del Anexo IV de la Directiva 70/156/CEE el cuadro se completará del siguiente modo:
-----------------------------------------------
| | Asunto | Número de la| Referencia|
| | | Directiva | del Diario|
| | | | Oficial nº|
----------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------
|53 | Resistencia a| 96/..../CE | L.... |
| | la colisión | | . |
| | frontal | | |
----------------------------------------------- ----------------------------------------------------
|Aplicable | | | | | | | | | |
|a | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
|M1 | M2| M3 | N1 | N2| N3| O1| O2 | O3 | O4|
----------------------------------------------------
|X | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
Artículo 4
En el marco de la adaptación de la presente Directiva al progreso técnico, la Comisión:
a) efectuará una revisión de la Directiva en el plazo de dos años desde la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 5, con objeto de aumentar la velocidad de ensayo e incluir los vehículos de la categoría N1. La revisión deberá cubrir, entre otras cosas, datos relativos a la investigación de accidentes, resultados de ensayos entre automóviles a tamaño real, consideraciones de rentabilidad y, en particular, los requisitos actuales de rendimiento (biomecánicos y geométricos), así como los nuevos requisitos relativos a la penetración del piso. La revisión se referirá al estudio de los beneficios potenciales en cuanto a protección de los ocupantes, así como al estudio de la viabilidad industrial de un ensayo a velocidad aumentada y a la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a los vehículos de la categoría N1. Los resultados de esta revisión se comunicarán al Parlamento Europeo y al Consejo en un informe de la Comisión
b) revisará y, en su caso, modificará antes de finales de 1996 el apéndice 7 del Anexo II para tener en cuenta los ensayos de evaluación del tobillo del maniquí Hybrid III, incluidos los ensayos sobre los vehículos;
c) revisará y, en su caso, modificará antes de finales de 1997 los valores límite para las lesiones del cuello (tal y como se contemplan en los puntos 3.2.1.2 y 3.2.1.3 del Anexo II), en función de los valores registrados durante los ensayos de homologación y de los datos de investigaciones biomecánicas y de estudio de accidentes;
d) procederá asimismo, antes de finales de 1997, a las necesarias modificaciones de las Directivas específicas de forma que se garantice el carácter compatible de sus procedimientos de homologación y de extensión con los de la presente Directiva.
Artículo 5
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva el 1 de octubre de 1996 a más tardar. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acampanadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se hagan públicos los resultados de los ensayos de homologación efectuados por sus autoridades competentes.
Artículo 6
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 7
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1996.
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
K. H NSCH
Por el Consejo
El Presidente
I. YATES
LISTA DE ANEXOS
ANEXO I Disposiciones administrativas de la homologación de un tipo de vehículo
1. Solicitud de homologación CE
2. Homologación CE
3. Modificación del tipo y de la homologación
4. Conformidad de la producción
Apéndice 1: Ficha de características
Apéndice 2: Certificado de homologación CE
ANEXO II Requisitos técnicos
1. Ambito de aplicación
2. Definiciones
3. Requisitos
Apéndice 1: Procedimiento de ensayo
Apéndice 2: Determinación de las normas de comportamiento
Apéndice 3: Disposición e instalación de los maniquíes y ajuste de los sistemas de retención
Apéndice 4: Procedimiento de ensayo con carro
Apéndice 5: Técnica de medición durante los ensayos: instrumentación
Apéndice 6: Definición de la barrera Reformable
Apéndice 7: Procedimiento de certificación de la pierna y del pie del maniquí
ANEXO I
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA HOMOLOGACION DE UN TIPO DE VEHICULO
1. SOLICITUD DE HOMOLOGACION CE
1.1. De conformidad con el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 70/156/CEE, será el fabricante quien presente cualquier solicitud de homologación CE de la protección de los ocupantes en caso de colisión frontal de un tipo de vehículo.
1.2. El modelo de la ficha de características figura en el apéndice 1.
1.3. Se entregará un vehículo representativo del tipo que se quiere homologar al servicio técnico responsable de realizar los ensayos de homologación.
1.4. El fabricante tendrá derecho a presentar cualesquiera datos y resultados de los ensayos que haya realizado que permitan verificar el cumplimiento posible de los requisitos con un grado suficiente de fiabilidad.
2. HOMOLOGACION CE
2.1. Si el tipo de vehículo cumple los requisitos pertinentes, se concederá la homologación CE con arreglo al apartado 3 del artículo 4 y, si procede, al apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 70/156/CEE.
2.2. En el apéndice 2 figura el modelo del certificado de homologación.
2.3. De conformidad con el Anexo VII de la Directiva 70/156/CEE se asignará un número de homologación a cada tipo de vehículo homologado. Un mismo Estado miembro no podrá asignar ese mismo número a otro tipo de vehículo.
2.4. En caso de duda, se tendrán en cuenta, al verificar si el vehículo cumple los requisitos de la presente Directiva, cualesquiera datos y resultados de los ensayos proporcionados por el fabricante que puedan tomarse en consideración para validar los ensayos de homologación realizados por la autoridad responsable de ésta.
3. MODIFICACION DEL TIPO Y DE LA HOMOLOGACION
3.1. En caso de modificarse un tipo de vehículo homologado con arreglo a la presente Directiva, se aplicarán las disposiciones del artículo 5 de la Directiva 70/156/CEE.
3.2. Toda modificación del vehículo que afecte a la estructura general de éste o suponga un aumento de su masa superior al 8%, y que pudiera tener, en opinión del servicio técnico, una influencia marcada en los resultados de
los ensayos, exigirá la repetición del ensayo con arreglo al apéndice 1 del Anexo II.
3.3. Si sólo se modifica el acondicionamiento interior, si la masa no varia más del 8% y si el número de asientos delanteros inicialmente incluidos en el vehículo permanece invariable, se realizará al menos uno de los siguientes ensayos:
3.3.1. un ensayo simplificado, tal y como se especifica en el apéndice 4 del Anexo II, y/o
3.3.2. un ensayo parcial, según determine el servicio técnico en función de las modificaciones introducidas.
4. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION
4.1. Como norma general, las medidas para garantizar la conformidad de la producción se tomarán de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 10 de la Directiva 70/156/CEE.
Apéndice 1
Ficha de características n°....
elaborada conforme al Anexo I de la Directiva 70/156/CEE (1) a efectos de la homologación CE de un tipo de vehículo en lo que se refiere a la protección de los ocupantes de vehículos de motor en caso de colisión frontal
Si procede aportar la información que figura a continuación, ésta se presentará por triplicado e irá acompañada de una lista de los elementos incluidos. Los planos, en su caso, se presentarán a la escala adecuada, suficientemente detallados y en formato A4 o doblados de forma que se ajusten a dicho formato. Las fotografías, si las hubiere, serán suficientemente detalladas.
Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes tienen funciones controladas electrónicamente, se suministrará información relativa a sus prestaciones.
0. Generalidades
0.1. Marca (razón social del fabricante):
0.2. Tipo y denominación(es) comercial(es) general(es):
0.3. Medio de identificación del tipo de vehículo, si está marcado en éste (b):
0.3.1. Emplazamiento de estas marcas:
0.4. Categoría de vehículo (c)
0.5. Nombre y dirección del fabricante:
0.8. Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje:
1. Características generales de fabricación del vehículo
1.1. Fotografías y/o planos de un vehículo tipo:
1.6. Emplazamiento y disposición del motor:
2. Masas y dimensiones (c) (en kg y en mm) (en su caso, referencia a los planos)
2.4.Gama de dimensiones (generales) del vehículo:
2.4.2.Bastidores carrozados:
2.4.2.1.Longitud (i):
2.4.2.2.Anchura (k):
2.4.2.6.Distancia mínima al suelo (según la definición del punto 4.5.4 de la sección A del Anexo II de la Directiva 70/156/CEE):
2.4.2.7.Distancia entre ejes:
2.6.Masa del vehículo carrozado en orden de marcha o masa del bastidor con cabina si el fabricante no suministra la carrocería (incluidos el líquido de refrigeración, los lubrificantes, el combustible, las herramientas, la rueda de repuesto y el conductor) (º) (masa máxima y mínima de cada versión):
2.6.1.Distribución de dicha masa entre los ejes y, en el caso de un semirremolque con eje central, carga sobre el punto de acoplamiento (masa máxima de cada versión):
7.Dirección
7.2.Mecanismo y mando:
7.2.6.Si existiesen, alcance y método de ajuste del mando de dirección:
(1) Los números de los puntos y las notas a pie de página empleados en la presente ficha de características corresponden a los que se utilizan en el Anexo I de la Directiva 70/156/CEE. Se han omitido los puntos que no guardan relación con el propósito de la presente Directiva.
9.Carrocería
9.1.Tipo de carrocería:
9.2.Material y métodos de fabricación:
9.10.Acondicionamiento interior:
9.10.3.Asientos
9.10.3.1. Número:
9.10.3.2. Emplazamiento y disposición:
9.10.3.5. Coordenadas o plano del punto R(*)
9.10.3.5.1. Asiento del conductor
9.10.3.6. Angulo previsto del respaldo del asiento
9.10.3.6.1. Asiento del conductor
9.10.3.6.2. Todos los demás asientos(*)
9.10.3.7. Gama de ajuste del asiento
9.10.3.7.1. Asiento del conductor (horizontalmente/verticalmente)
9.10.3.7.2. Todos los demás asientos(*) (horizontalmente/verticalmente)
9.12.Cinturones de seguridad y otros sistemas de retención
9.12.1.Número y emplazamiento de los cinturones de seguridad y sistemas de retención, y asientos sobre los cuales pueden utilizarse:
(D = asiento derecho, C = asiento central, I = asiento izquierdo)
------------------------------------------------
|D/C/I | Marca completa de | Si procede,|
| | homologación CE | variante |
------------------------------------------------
| | Primera fila de asientos| |
------------------------------------------------
| | Segunda fila de asientos| |
| | etc. | |
------------------------------------------------
| | Opciones (por ejemplo, | |
| | para los asientos de | |
| | altura regulable, | |
| | dispositivo precarga, | |
| | etc.) | |
------------------------------------------------
9.12.2.Presencia de colchones de aire («air bag» en los asientos delanteros:
- lado del conductor (sí/no/optativo (1))
- lado del acompañante (sí/no/optativo (1))
- centro (sí/no/optativo (1))
9.12.3.Número y localización de los anclajes de los cinturones de seguridad y prueba de cumplimiento de la Directiva 76/115/CEE modificada (es decir, número de la homologación o del informe de las pruebas) (**):
Fecha, expediente
(*) Sólo para el asiento delantero del acompañante.
(**) Sólo para los asientos laterales delanteros.
(1) Táchese lo que no proceda.
Apéndice 2
MODELO
(formato máximo: A4 (210 x 297 mm))
CERTIFICADO DE HOMOLOGACION CE
Sello de la Administración
Comunicación relativa a:
- homologación (1)
- extensión de homologación(1)
- denegación de homologación(1)
- retirada de homologación(1)
de un tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente(1) en virtud de la Directiva..../..../CE, cuya última modificación la constituye la Directiva..../..../CE.
Número de homologación:
Motivos de la extensión:
SECCION I
0.1. Marca (razón social del fabricante):
0.2. Tipo y denominación comercial general:
0.3. Medios de identificación del tipo de vehículo/componente/unidad técnica independiente (1)(2), si están marcados en éste:
0.3.1. Emplazamiento de estas marcas:
0.4. Categoría de vehículo(3):
0.5. Nombre y dirección del fabricante:
0.7. Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación CE en componentes y unidades técnicas independientes:
0.8. Dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje:
SECCION II
1. Información complementaria (si procede) (véase adenda)
2. Servicio técnico encargado de la realización de los ensayos:
3. Fecha del acta del ensayo:
4. Número del acta del ensayo:
5. Observaciones (si las hubiera) (véase adenda)
6. Lugar:
(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del tipo de vehículo, componente o unidad
técnica independiente incluidos en el presente certificado de homologación, tales caracteres se sustituirán en la documentación por el símbolo: «?» (por ejemplo: ABC??123???).
(3) Según se define en la parte A del Anexo II de la Directiva 70/156/CEE.
7. Fecha:
8. Firma:
9. Se adjunta el índice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes, el cual puede obtenerse a petición del interesado.
Adenda del certificado de homologación CE n°....
relativo a la homologación de un vehículo conforme a la Directiva..../..../CE
1.Información complementaria
1.1. Descripción sucinta de la estructura, dimensiones, formas y materiales del tipo de vehículo:
1.2. Descripción del sistema de protección instalado en el habitáculo:
1.3. Descripción de las disposiciones y accesorios interiores que pudieran influir en el ensayo:
1.4. Emplazamiento del motor: delantero/trasero/central(1)
1.5. Tracción: delantera/trasera (1)
1.6. Masa del vehículo presentado a ensayo:
Eje delantero:
Eje trasero:
Total:
5.Observaciones (por ejemplo, válido tanto para vehículos con el puesto de conducción a la derecha como a la izquierda):
6.Presencia de colchones de aire («air bag») en los asientos delanteros:
- lado del conductor (sí/no)(1)
- lado del acompañante (sí/no)(1)
- centro (sí/no)(1)
(1) Táchese lo que no proceda.
ANEXO II
REQUISITOS TECNICOS
1. AMBITO DE APLICACION
1.1. La presente Directiva se aplicará a los vehículos de motor de la categoría M1 cuya masa total admisible no supere las 2,5 toneladas, excepto a los vehículos fabricados en varias fases y en cantidades no superiores al límite fijado para las series pequeñas. Los vehículos más pesados y los fabricados en varias fases tienen la posibilidad de obtener la homologación a petición del fabricante.
2. DEFINICIONES
A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:
2.1. «sistema de protección», el acondicionamiento y los dispositivos interiores destinados a sujetar a los ocupantes en sus asientos y a garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el siguiente punto 3;
2.2. «tipo de sistema de protección», la categoría de dispositivos de protección que no difieran entre sí en aspectos esenciales como:
- la tecnología,
- la geometría,
- los materiales constituyentes;
2.3. «anchura del vehículo», la distancia entre dos planos paralelos al plano longitudinal medio del vehículo que limiten con el vehículo a ambos lados de dicho plano, excluidos los espejos retrovisores, las luces laterales de situación, los indicadores de la presión de los neumáticos, los indicadores de dirección, las luces de posición, los guardabarros flexibles y la parte abombada de los laterales de los neumáticos situada justo por encima del punto de contacto con el suelo;
2.4. «coincidencia», el porcentaje de la anchura del vehículo alineado directamente con la cara de la barrera;
2.5. «cara Reformable de la barrera», la sección Reformable fijada a la superficie anterior de un bloque rígido;
2.6. «tipo de vehículo», los vehículos de motor que no difieran entre sí en aspectos esenciales como:
2.6.1. la longitud y la anchura del vehículo, en la medida en que repercutan negativamente en los resultados del ensayo de colisión exigido en la presente Directiva,
2.6.2. la estructura, dimensiones, líneas y materiales de la parte del vehículo situada por delante del plano transversal al punto «R» del asiento del conductor, en la medida en que repercutan negativamente en los resultados del ensayo de colisión exigido en la presente Directiva,
2.6.3. las líneas y las dimensiones interiores del habitáculo y el tipo de sistema de protección, en la medida en que repercutan negativamente en los resultados del ensayo de colisión exigido en la presente Directiva,
2.6.4. el emplazamiento (delantero, trasero o central) y la orientación del motor (transversal o longitudinal),
2.6.5. la masa en vacío, en la medida en que repercuta negativamente en los resultados del ensayo de colisión exigido en la presente Directiva,
2.6.6. las opciones y accesorios optativos ofrecidos por el fabricante, en la medida en que tengan un efecto negativo en los resultados del ensayo de colisión exigido en la presente Directiva;
2.7. «habitáculo», el espacio destinado a acomodar a los ocupantes y delimitado por el techo, el suelo, los laterales, las puertas, el acristalamiento exterior, la mampara delantera y el plano de la mampara del compartimento trasero o el plano del soporte del respaldo del asiento trasero;
2.8. «punto R», el punto de referencia de cada asiento establecido por el fabricante en función de la estructura del vehículo;
2.9. «punto H», el punto de referencia de cada asiento establecido por el servicio técnico encargado de la realización de los ensayos de homologación;
2.10. «masa en orden de marcha con el vehículo vacío», la del vehículo en orden de marcha, sin ocupantes y descargado, pero con combustible, refrigerante, lubrificante, herramientas y rueda de repuesto (si esto forma parte del equipamiento de serie que ofrece el fabricante);
2.11. «colchón de aire» («air bag»): dispositivo instalado como complemento de los cinturones de seguridad y de los sistemas de retención en los vehículos de motor, es decir, aquellos sistemas que, en caso de colisión
grave del vehículo, despliegan automáticamente una estructura flexible que, mediante la compresión del gas que contiene, limita la gravedad de los contactos de una o varias partes del cuerpo de un ocupante del vehículo con el interior del habitáculo.
3.REQUISITOS
3.1.Especificaciones generales aplicables a todos los ensayos
3.1.1. El punto H de cada asiento se establecerá de acuerdo con el procedimiento descrito en el Anexo III de la Directiva 77/649/CEE.
3.2.Requisitos
3.2.1. Los criterios de comportamiento registrados, de conformidad con el apéndice 5, en los maniquíes situados en los asientos delanteros laterales deberán ajustarse a los siguientes valores:
3.2.1.1. la norma de referencia en el ensayo de comportamiento de la cabeza (NCC) no será superior a 1 000, y la aceleración resultante de la cabeza no superará los 80 g a lo largo de más de 3 ms. Esta última corresponde a un cálculo acumulativo que excluye el movimiento de retroceso de la cabeza;
3.2.1.2. las normas de referencia en el ensayo de lesión del cuello (NLC) no superarán los valores que figuran en los diagramas 1 y 2 del presente Anexo(1);
3.2.1.3. el movimiento de flexión del cuello alrededor del eje «y» no superará los 57 Nm en extensión (1);
3.2.1.4. la norma de referencia en el ensayo de compresión del tórax (NCT) no será superior a 50 mm;
3.2.1.5. la norma de referencia de viscosidad (N*V) para el tórax no será superior a 1,0 m/s;
3.2.1.6. la norma de referencia en el ensayo de fuerza del fémur (NFF) no será superior a la norma de referencia en el ensayo de fuerza-tiempo que aparece en la figura 3 del presente Anexo;
3.2.1.7. la norma de referencia en el ensayo de fuerza de compresión de la tibia (NFCT) no superará los 8 kN;
3.2.1.8. el índice de la tibia (IT), medido en la parte superior e inferior de cada tibia, no será superior a 1,3 en cada una de las posiciones;
3.2.1.9. el movimiento de las articulaciones de la rodilla no será superior a 15 mm;
3.2.2. el desplazamiento residual del volante, medido en el centro de éste y en la parte superior de la columna de la dirección, no será superior a 80 mm hacia arriba en vertical ni a 100 mm hacia atrás en horizontal;
3.2.3. durante el ensayo no deberá abrirse puerta alguna;
3.2.4. durante el ensayo no deberán bloquearse los sistemas de bloqueo de las puertas delanteras;
3.2.5. después de la colisión deberá ser posible, sin utilizar herramientas, a excepción de las necesarias para aguantar el peso del maniquí;
3.2.5.1; abrir al menos una de las puertas por fila de asiento, si la hay, y, si no la hay, mover los asientos o inclinar sus respaldos como fuera preciso para permitir la evacuación de todos los ocupantes; no obstante, esto sólo será aplicable a los vehículos que posean un techo rígido,
3.2.5.2. liberar los maniquíes del sistema de retención, el cual deberá poder abrirse, en caso de estar bloqueado, aplicando una fuerza máxima de 60
N sobre el centro del mando de apertura,
3.2.5.3. extraer los maniquíes intactos del vehículo sin ajustar los asientos.
(1) Hasta la fecha mencionada en el apartado 2 del artículo 2, los valores obtenidos para el cuello no serán un criterio determinante para la homologación. Los resultados obtenidos se harán constar en el informe del ensayo y serán registrados por la autoridad encargada de la homologación. Después de dicha fecha, los valores indicados en este punto serán criterios determinantes para la homologación, salvo que se adopten, o hasta que se adopten, otros valores de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 4.
3.2.6. En el caso de un vehículo propulsado por combustible líquido, sólo se permitirán pequeñas fugas del conjunto del circuito de alimentación de combustible durante o después de la colisión. Si se produjera una fuga continua de líquido de cualquier parte del circuito de alimentación de combustible después de la colisión, dicha fuga no deberá superar los 5 x 10 exp-4 kg/s; si el líquido del circuito de alimentación de combustible se mezcla con líquidos de otros circuitos y no pueden separarse ni distinguirse unos de otros, se tendrán en cuenta todos ellos al evaluar el caudal de fuga.
¹
(Figura 1)
Apéndice 1
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
1.INSTALACION Y PREPARACION DEL VEHICULO
1.1.Area de ensayo
El área de ensayo será lo suficientemente amplia como para dar cabida al carril de aceleración, la barrera y la instalación técnica necesaria para el ensayo. La última parte del carril, por lo menos los últimos cinco metros antes de la barrera, será horizontal, plana y lisa.
1.2.Barrera
La cara anterior de la barrera consistirá en una estructura deformable como se define en el apéndice 6 del presente Anexo. La cara anterior de la estructura deformable será perpendicular +-1° a la trayectoria del vehículo de ensayo. La barrera estará sujeta a una masa no inferior a 7 x 10exp4 kg. cuya cara anterior estará en posición vertical +-1°. Esta masa estará anclada al suelo o colocada sobre el suelo y, si es necesario, se colocarán dispositivos adicionales de sujeción que limiten su movimiento.
1.3.Orientación de la barrera
La orientación de la barrera será la adecuada para que el primer contacto del vehículo con la barrera se produzca en el lado en que está la columna de la dirección. Cuando se pueda elegir entre realizar el ensayo con un vehículo de conducción a la derecha o uno de conducción a la izquierda, el ensayo se realizará en la posición de conducción menos favorable tal y como determine el laboratorio oficial responsable de la realización de los ensayos.
1.3.1.Alineación del vehículo con respecto a la barrera
El 40% +-20 mm del vehículo deberá coincidir con la cara de la barrera.
1.4.Estado del vehículo
1.4.1.Requisito general
El vehículo de ensayo será representativo de la correspondiente producción en serie, incluirá todo el equipamiento de serie y estará en orden normal de marcha. Se podrán sustituir algunos componentes por masas equivalentes cuando sea evidente que tal sustitución no afecta de forma perceptible a los resultados obtenidos con arreglo al siguiente punto 6.
1.4.2.Masa del vehículo
1.4.2.1.La masa del vehículo durante el ensayo será la masa en vacío y con el vehículo en orden de marcha.
1.4.2.2.El depósito de combustible estará lleno de agua hasta el 90% de la masa del depósito lleno tal y como especifique el fabricante con una tolerancia de +-1%.
1.4.2.3.Todos los demás circuitos (frenos, refrigeración, etc.) podrán estar vacíos; en tal caso, se compensará la masa de los líquidos.
1.4.2.4.En caso de que la masa de los aparatos de medición dentro del vehículo sea superior a los 25 kg autorizados se compensará mediante reducciones de peso que no afecten a los resultados obtenidos con arreglo al punto 6.
1.4.2.5.La masa de los aparatos de medición no modificará la carga de referencia de los ejes en más del 5%; cada variación en ningún caso será superior a 20 kg.
1.4.2.6.Se indicará en el informe la masa del vehículo definida con arreglo a las disposiciones del punto 1.4.2.1 anterior.
1.4.3.Habitáculo
1.4.3.1.Posición del volante
En caso de ser regulable, el volante estará en la posición normal indicada por el fabricante o, en su defecto, a mitad de camino entre las posiciones extremas de la regulación. Al final del recorrido se dejará el volante suelto, con sus radios en la posición que, según el fabricante, es la necesaria para que el vehículo avance en línea recta.
1.4.3.2.Acristalamiento
El acristalamiento móvil del vehículo estará en la posición de cerrado. Podrá bajarse para hacer la medición en los ensayos y de acuerdo con el fabricante, siempre que la posición de la manivela sea equivalente a la de cerrado.
1.4.3.3.Palanca de cambios
La palanca de cambios estará en punto muerto.
1.4.3.4.Pedales
Los pedales estarán en su posición normal (no accionados). Si son ajustables, deberán estar situados en la posición intermedia, salvo que el fabricante haya especificado otra posición.
1.4.3.5.Puertas
Las puertas estarán cerradas, pero no con llave.
1.4.3.6.Techo practicable
En caso de que hubiera un techo practicable o que se puede quitar, estará puesto y en la posición de cerrado. Para hacer la medición en el ensayo y de acuerdo con el fabricante, podrá estar abierto.
1.4.3.7.Parasol
Los parasoles estarán levantados.
1.4.3.8.Espejo retrovisor
El espejo retrovisor interior estará en la posición normal de uso.
1.4.3.9.Apoyabrazos
Los apoyabrazos, delanteros y traseros, si no son fijos, estarán bajados, a no ser que lo impida la situación de los maniquíes dentro del vehículo.
1.4.3.10. Reposacabezas
Los reposacabezas regulables en altura estarán en la posición más alta.
1.4.3.11. Asientos
1.4.3.11.1. Posición de los asientos delanteros
Los asientos regulables longitudinalmente estarán colocados de forma que su punto «H» (véase el punto 3.1.1) esté situado en la posición media o en la posición de bloqueo más cercana a ésta y en la posición de altura determinada por el fabricante (si la regulación en altura es independiente).
En el caso de los asientos tipo banqueta, la referencia será el punto «H» del asiento del conductor.
1.4.3.11.2. Posición de los respaldos de los asientos delanteros
En caso de ser regulables, los respaldos de los asientos estarán en una posición tal que la inclinación resultante del torso del maniquí sea lo más cercana posible a la recomendada por el fabricante para el uso normal o, de no haber recomendaciones particulares del fabricante, de 25° hacia atrás a partir de la vertical.
1.4.3.11.3. Asientos traseros
En caso de ser regulables, los asientos traseros o la banqueta trasera estarán colocados en la posición más retirada posible.
2.MANIQUIES
2.1.Asientos delanteros
2.1.1.Se instalará en cada uno de los asientos laterales delanteros, de acuerdo con las condiciones especificadas en el apéndice 3, un maniquí que reúna las características del Hybrid III(1), equipado con un tobillo a 45 grados y regulado según las especificaciones correspondientes. El maniquí estará equipado con sistemas de medición que cumplan los requisitos del apéndice 5 y registren los datos necesarios para determinar el cumplimiento de los criterios de comportamiento. El tobillo del maniquí se certificará de conformidad con los procedimientos del apéndice 7 del Anexo II.
2.1.2.El vehículo será ensayado con los sistemas de retención proporcionados por el fabricante.
(1) Las características técnicas y los planos detallados del Hybrid III, que corresponden a las dimensiones principales de un estadounidense del percentil quincuagésimo y los requisitos de ajuste para el ensayo están depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas y pueden ser consultados mediante petición a la secretaría de la Comisión Económica para Europa, Palacio de las Naciones, Ginebra (Suiza).
3.PROPULSION Y TRAYECTORIA DEL VEHICULO
3.1.El vehículo será movido por su propio motor o por cualquier otro dispositivo de propulsión.
3.2.En el momento de la colisión el vehículo no estará bajo la acción de
ningún dispositivo auxiliar de guía o de propulsión.
3.3.La trayectoria del vehículo deberá cumplir los requisitos de los puntos 1.2 y 1.3.1.
4.VELOCIDAD DE ENSAYO
La velocidad del vehículo en el momento del impacto será de 56-0 + 1 km/h. Sin embargo, si el ensayo se efectuara a mayor velocidad y el vehículo cumple los requisitos, se considerará que los resultados son satisfactorios.
5.MEDICIONES EN LOS MANIQUIES DE LOS ASIENTOS DELANTEROS
5.1.Todas las mediciones necesarias para comprobar el cumplimiento de los criterios de comportamiento se realizarán con sistemas de medición que cumplan los requisitos del apéndice 5.
5.2. Se registrarán los diferentes parámetros a través de canales de datos independientes pertenecientes a la siguiente clase de canal de frecuencia (CFC):
5.2.1. Mediciones en la cabeza del maniquí
La aceleración (a) correspondiente al centro de gravedad se calculará a partir de las componentes triaxiales de la aceleración registradas con una CFC de 1 000.
5.2.2. Mediciones en el cuello del maniquí
5.2.2.1. La fuerza de tracción axial y la fuerza de cisión anterior/posterior en la zona de separación cuello/cabeza se medirá con una CFC de 1 000.
5.2.2.2. El momento de flexión alrededor de un eje lateral en la zona de separación cuello/cabeza se medirá con una CFC de 600.
5.2.3.Mediciones en el tórax del maniquí
La deformación del tórax entre el esternón y la columna vertebral se medirá con una CFC de 180.
5.2.4.Mediciones en el fémur y la tibia del maniquí
5.2.4.1.La fuerza axial de compresión y los momentos de flexión se medirán con una CFC de 600.
5.2.4.2.El desplazamiento de la tibia respecto al fémur se medirá en la articulación móvil de la rodilla con una CFC de 180.
6.MEDICIONES QUE SE REALIZARAN EN EL VEHICULO
6.1.Para poder realizar el ensayo simplificado descrito en el apéndice 4, la curva de deceleración de la estructura se determinará basándose en el valor dado por los acelerómetros longitudinales de la base del pilar «B» en el lado de colisión del vehículo, con una CFC de 180 mediante canales de datos que cumplan los requisitos del apéndice 5.
6.2.La curva de velocidad que se utilizará en el procedimiento de ensayo descrito en el apéndice 4 se obtendrá a partir del acelerómetro longitudinal del pilar «B» en el lado de colisión.
Apéndice 2
DETERMINACION DE LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO
1.NORMA DE COMPORTAMIENTO DE LA CABEZA (NCC)
1.1. Se considerará que se ha cumplido esta norma cuando, durante el ensayo, no haya contacto entre la cabeza y cualquier componente del vehículo.
1.2. Si tal no fuera el caso, se calculará el valor de la NCC basándose en la aceleración (a), medida de acuerdo con el punto 5.2.1 del apéndice 1 del
Anexo II y la siguiente fórmula:
¹ (Figura 2)
en la que:
1.2.1. «a» es la aceleración resultante medida con arreglo al punto 5.2.1 del apéndice 1 del presente Anexo en unidades de gravedad: g (1 g = 9,81 m/s2).
1.2.2. Si el comienzo del contacto de la cabeza puede ser determinado satisfactoriamente, t1 y t2 son los dos instantes, expresados en segundos, que limitan el intervalo entre el principio del contacto de la cabeza y el final del registro cuyo valor de NCC es máximo.
1.2.3. Si el comienzo del contacto de la cabeza no puede determinarse, t1 y t2 son los dos instantes, expresados en segundos, que limitan el intervalo entre el principio y el final del registro cuyo valor de NCC es máximo.
1.2.4. Los valores de la NCC cuyo intervalo de tiempo (t1-t2) sea superior a 36 ms no se tendrán en cuenta en el cálculo del valor máximo.
1.3. El valor de la aceleración resultante de la cabeza durante el impacto hacia delante que sea sobrepasado acumulativamente durante 3 ms se calculará a partir de la aceleración resultante de la cabeza medida de acuerdo con el punto 5.2.1 del apéndice 1 del Anexo II.
2.NORMA DE LESION DEL CUELLO (NLC)
2.1. Esta norma está determinada por la fuerza de tracción axial y la fuerza de cisión en la zona de separación entre cuello y cabeza, expresada en kN y medida de conformidad con el punto 5.2.2 del apéndice 1 del Anexo II, así como por la duración de esas fuerzas expresada en ms.
2.2. La norma del momento de flexión del cuello está determinada por el momento de flexión expresado en Nm, alrededor de un eje lateral en la zona de separación entre el cuello y la cabeza y medido de conformidad con el punto 5.2.2 del apéndice 1 del Anexo II.
2.3. Se registrará el momento de flexión del cuello, expresado en Nm.
3.NORMA DE COMPRESION DEL TORAX (NCT) Y NORMA DE VISCOSIDAD (N*V)
3.1. La norma de compresión del tórax está determinada por el valor absoluto de la deformación del tórax, expresado en mm, medida de acuerdo con el punto 5.2.3 del apéndice 1 del Anexo II.
3.2. La norma de viscosidad (N*V) se calcula como el producto instantáneo de la compresión y el índice de desviación del esternón, medido de acuerdo con los puntos 5.2.3 y 6 del apéndice 1 del Anexo II.
4.NORMA DE FUERZA DEL FEMUR (NFF)
4.1. Esta norma está determinada por la fuerza de compresión expresada en kN transmitida axialmente en cada fémur del maniquí y medida con arreglo al punto 5.2.4 del apéndice 1 del Anexo II y por la duración de la fuerza de compresión expresada en ms.
5.NORMA DE LA FUERZA DE COMPRESION DE LA TIBIA (NFCT) E INDICE DE LA TIBIA (TI)
5.1. La norma de la fuerza de compresión de la tibia está determinada por la carga de compresión (F2) expresada en kN, transmitida axialmente a cada tibia del maniquí y medida de acuerdo con el punto 5.2.4 del apéndice 1 del Anexo II.
5.2. El índice de la tibia se calcula sobre la base de los momentos de
flexión (Mx y My) medidos de acuerdo con el punto 5.1 anterior mediante la siguiente fórmula:
¹ (Figura 3)
siendo:
Mx = momento de flexión alrededor del eje x
My = momento de flexión alrededor del eje y
(Mc)R = momento de flexión crítico y se adoptará el valor de 225 Nm
Fz = fuerza axial de compresión en la dirección z
(Fc)z = fuerza de compresión crítica en la dirección z y se adoptará el valor de 35,9 kN
¹ (Figura 4)
El índice de la tibia se calculará para los extremos superior e inferior de cada tibia; sin embargo, Fz se medirá en cualquiera de ambas posiciones. El valor obtenido se utilizará para 105 cálculos de la parte superior e inferior del índice de la tibia. Los momentos Mx y My se medirán por separado en las dos posiciones.
6.PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE LA NORMA DE VISCOSIDAD (N*V) PARA UN MANIQUI HYBRID III
6.1. La norma de viscosidad se calcula como el producto instantáneo de la compresión y el índice de desviación del esternón. Ambos se derivan de la medición de la desviación del esternón.
6.2. La respuesta a la desviación del esternón se filtra una vez en la CFC 180. La compresión en el tiempo t se calcula a partir de esta señal filtrada como:
¹ (Figura 5)
La velocidad de desviación del esternón en el tiempo t se calcula a partir de la desviación filtrada como:
¹ (Figura 6)
donde Dt es la desviación en el tiempo t en metros y "delta sub t" es el intervalo de tiempo en segundos transcurrido entre las mediciones de la desviación. El valor máximo de "delta sub t" será de 1,25 x 10exp-4 segundos. Este procedimiento de cálculo se muestra en el diagrama siguiente:
¹ (Figura 7)
Apéndice 3
DISPOSICION E INSTALACION DE LOS MANIQUIES Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DE RETENCION
1.DISPOSICION DE LOS MANIQUIES
1.1.Asientos separados
El plano de simetría del maniquí coincidirá con el plano vertical mediano del asiento.
1.2.Asiento banqueta delantero
1.2.1. Conductor
El plano de simetría del maniquí estará situado en el plano vertical que atraviesa el centro del volante y es paralelo al plano longitudinal mediano del vehículo. Si la posición en el asiento viene determinada por la forma de la banqueta, se considerará que ese asiento es un asiento separado.
1.2.2. Pasajero
El plano de simetría del maniquí pasajero será simétrico al del maniquí
conductor respecto al plano longitudinal mediano del vehículo. Si la posición en el asiento viene determinada por la forma de la banqueta, se considerará que ese asiento es un asiento separado.
1.3.Asiento banqueta delantero para pasajeros (no incluido el conductor)
Los planos de simetría del maniquí coincidirán con los medianos de las plazas de asiento determinadas por el fabricante.
2.INSTALACI0N DE MANIQUIES
2.1.Cabeza
La plataforma de instrumentación transversal de la cabeza estará situada horizontalmente, con un error de 2,5°. Para nivelar la cabeza del maniquí del ensayo en los vehículos con asientos cuyo respaldo no puede regularse, se seguirá el siguiente procedimiento: en primer lugar, se colocará el punto H dentro de los límites establecidos en el punto 2.4.3.1 del presente apéndice para nivelar la plataforma de instrumentación transversal de la cabeza del maniquí. Si la plataforma de instrumentación Transversal de la cabeza no queda nivelada, se situará, entonces, el ángulo pélvico del maniquí del ensayo dentro de los límites establecidos en el punto 2.4.3.2 del presente apéndice. Si la plataforma de instrumentación transversal de la cabeza sigue sin quedar nivelada, se moverá el cuello del maniquí de ensayo lo mínimo necesario para que la plataforma de instrumentación transversal de la cabeza esté situada horizontalmente con un margen de 2,5°.
2.2.Brazos
2.2.1. Los antebrazos del conductor estarán pegados al torso y su línea central estará lo más cercana posible de un plano vertical.
2.2.2. Los antebrazos del pasajero estarán en contacto con el respaldo del asiento y los lados del torso.
2.3.Manos
2.3.1. Las palmas del maniquí conductor estarán en contacto con la parte exterior del aro del volante a la altura de la línea central horizontal de éste. Los pulgares estarán apoyados en el aro del volante y ligeramente sujetos con cinta adhesiva a éste, de forma que si la mano del maniquí es propulsada hacia arriba por una fuerza entre 9 y 22 N, la cinta permita que la mano se suelte del aro del volante.
2.3.2. Las palmas del maniquí pasajero estarán en contacto con la cara exterior del muslo. El meñique estará en contacto con el cojín del asiento.
2.4.Torso
2.4.1. En los vehículos con asientos de tipo banqueta, el torso superior de los maniquíes conductor y pasajero estará apoyado en el respaldo del asiento. El plano medio sagital del maniquí conductor estará situado vertical y paralelamente a la línea central longitudinal del vehículo y atravesará el centro del aro del volante. El plano medio sagital del maniquí pasajero estará situado vertical y paralelamente a la línea central longitudinal del vehículo y a la misma distancia de la línea central longitudinal del vehículo que del plano medio sagital del maniquí conductor.
2.4.2. En los vehículos equipados con asientos individuales, el torso superior de los maniquíes conductor y pasajero estará apoyado en el respaldo del asiento. El plano medio sagital de los maniquíes conductor y pasajero estará situado verticalmente y coincidirá con la línea central longitudinal
del asiento individual.
2.4.3. Parte inferior del tronco
2.4.3.1. Punto H
El punto H de los maniquíes conductor y pasajero coincidirá, con un margen de 13 mm en la dimensión vertical y 13 mm en la horizontal, con un punto situado 6 mm por debajo de la posición del punto H, excepto en que la longitud de la pantorrilla y del muslo de la máquina del punto H será de 414 y 401 mm en vez de 432 y 417 mm respectivamente.
2.4.3.2. Angulo pélvico
Tal y como se determina introduciendo el calibrador de ángulo pélvico (1) en el orificio de calibración del punto H del maniquí, el ángulo medido desde la horizontal en la superficie plana de 76,2 mm del calibre será de 22,5° +- 2,5°.
2.5.Piernas
2.5.1. Los muslos de los maniquíes conductor y pasajero estarán apoyados en el cojín del asiento en la medida en que lo permita la colocación de los pies. La distancia inicial entre las superficies exteriores del reborde de la horquilla de la rodilla será de 270 mm +- 10 mm.
2.5.2. En la medida de los posible la pierna izquierda del maniquí conductor y las dos piernas del maniquí pasajero estarán situadas en planos longitudinales verticales. En la medida de lo posible la pierna derecha del maniquí conductor estará situada en un plano vertical. Quedan autorizados ajustes finales para situar los pies, de acuerdo con el punto 2.6. según las diversas configuraciones del habitáculo.
2.6.Pies
2.6.1. El pie derecho del maniquí conductor estará apoyado en el acelerador, sin accionarlo, con el extremo posterior del talón situado en el suelo, en el plano del pedal. Si no puede colocarse el pie en el acelerador, se colocará perpendicular a la tibia y lo más adelante posible en dirección a la línea central del pedal con el extremo posterior del talón situado en el suelo. El talón del pie izquierdo estará situado lo más adelante posible y reposará en el suelo. El pie izquierdo estará situado lo más plenamente posible en la parte elevada del suelo. La línea central longitudinal del pie izquierdo estará situada lo más paralelamente posible a la línea central longitudinal del vehículo.
2.6.2. Los talones de los pies del maniquí pasajero estarán situados en la posición más avanzada posible y reposarán en el suelo. Ambos pies se pegarán lo más posible a la parte elevada del suelo. La línea central longitudinal de los pies será lo más paralela posible a la línea central longitudinal del vehículo.
2.7.Los instrumentos de medición instalados no deberán influir en el movimiento del maniquí durante la colisión.
2.8.La temperatura de los maniquíes y del sistema de instrumentos de medición será estabilizada antes del ensayo y deberá mantenerse, en la medida de lo posible, entre 19 y 22°C.
2.9.Indumentaria del maniquí
2.9.1.Los maniquíes equipados con instrumentos estarán cubiertos con prendas de algodón elásticas ajustadas a su forma con manga corta y pantalones hasta
la mitad de la pantorrilla tal como se especifica en el FMVSS 208, dibujos 78051-292 y 293 o su equivalente.
2.9.2. En cada uno de los pies de los maniquíes del ensayo se colocará un zapato del número 11 EE especificado en el FMVSS 208, dibujos 78051-294 (izquierdo) y 78051-295 (derecho) o su equivalente.
3.AJUSTE DEL SISTEMA DE RETENCION
Con el maniquí en la posición de sentado indicada en los correspondientes requisitos de los puntos 2.1 a 2.6. colóquese el cinturón al maniquí y bloquéese. Ténsese la parte del cinturón situada en el abdomen. Sáquese del retractor la correa de la parte del cinturón que corresponde al torso superior y déjese que se retraiga. Repítase la operación cuatro veces. Aplíquese una carga de tensión de 9 a 18 N a la parte del cinturón situada en el abdomen. Si el cinturón tiene un dispositivo para disminuir el tensado, déjese lo más floja posible la parte del cinturón que corresponde al torso superior según lo indicado por el fabricante para el uso normal en el manual de instrucciones del vehículo. Si el cinturón no tiene tal dispositivo, déjese que el retractor recoja el exceso de correa en la parte del cinturón que corresponde al hombro.
(1) Mientras no se apruebe una norma internacional para este punto, se utilizarán los calibradores que se ajustan al modelo de la GM n° 78051-532, parte 572.
Apéndice 4
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO CON CARRO
1.INSTALACION Y PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
1.1. Carro
El carro estará construido de forma que no pueda quedar permanentemente deformado después del ensayo. Estará guiado de manera que durante la fase de impacto, la desviación en el plano vertical no supere 5° y en el horizontal 2°.
1.2. Estado de la estructura
1.2.1. Generalidades
La estructura ensayada será representativa de la producción en serie de los vehículos considerados. Algunos componentes podrán ser reemplazados o quitados cuando tal sustitución, o eliminación no afecte a los resultados de los ensayos.
1.2.2. Ajustes
Los ajustes serán los establecidos en el punto 1.4.3 del apéndice 1 del presente Anexo, habida cuenta de lo exigido en el punto 1.2.1.
1.3. Sujeción de la estructura
1.3.1. La estructura estará firmemente sujeta al carro de forma que no se produzca desplazamiento relativo alguno durante el ensayo.
1.3.2. El método utilizado para sujetar la estructura al carro no deberá reforzar los anclajes de los asientos ni de los dispositivos de retención ni causará deformación anormal alguna de la estructura.
1.3.3. El dispositivo de sujeción recomendado es el que permite que la estructura esté apoyada en soportes situados aproximadamente en el eje de las ruedas o, si es posible, el que permite asegurar la estructura al carro mediante las sujeciones del sistema de suspensión.
1.3.4. El ángulo formado por el eje longitudinal del vehículo y la dirección de movimiento del carro será de 0 +- 2°.
1.4. Maniquíes
Los maniquíes y la colocación de éstos cumplirán lo establecido en el punto 2 del apéndice 3.
1.5. Aparato de medición
1.5.1. Deceleración de la estructura
La posición de los transductores que miden la deceleración de la estructura durante el impacto será paralela al eje longitudinal del carro según lo especificado en el apéndice 5 (CFC 180).
1.5.2. Mediciones que se harán en los maniquíes
Todas las mediciones necesarias para comprobar los criterios enumerados figuran en el punto 5 del apéndice 1.
1.6. Curva de deceleración de la estructura
La curva de deceleración de la estructura durante la colisión será tal que la curva de «variación de la velocidad respecto al tiempo» obtenido por integración no difiera en ningún punto más de +-1 m/s de la curva de referencia de «variación de la velocidad respecto al tiempo» del vehículo considerado tal y como se establece en la figura 1 del presente apéndice. Se podrá utilizar para obtener la velocidad de la estructura dentro del corredor un desplazamiento respecto al eje de tiempo de la curva de referencia.
1.7. Curva de referencia V = f (t) del vehículo ensayado
Esta curva de referencia se obtiene por integración de la curva de deceleración del vehículo considerado medida en el ensayo de colisión frontal contra una barrera según establece el punto 6 del apéndice 1 del presente Anexo.
1.8. Método equivalente
Se podrá realizar el ensayo mediante otro método que no sea el de deceleración del carro, siempre que ese método cumpla los requisitos sobre la gama de variación de la velocidad expuestos en el punto 1.6.
¹ (Figura 8)
Apéndice 5
TECNICA DE MEDICION DURANTE LOS ENSAYOS: INSTRUMENTACION
1.DEFINICIONES
1.1.Canal de datos
Un canal de datos incluye todo el instrumental, desde un transductor (o varios transductores cuyos resultados se combinan de una forma determinada) a cualquier procedimiento de análisis que puede alterar la frecuencia o la amplitud de los datos.
1.2.Transductor
Se trata del primer dispositivo de un canal de datos utilizado para convertir una cantidad física que debe medirse en una segunda magnitud (como, por ejemplo, el voltaje eléctrico) que pueda ser procesada por el resto del canal.
1.3.Clase de amplitud del canal (CAC)
Se trata de la denominación de un canal de datos que reúne determinadas características de amplitud, como las especificadas en el presente apéndice.
El número CAC es numéricamente igual al límite superior de la gama de medición.
1.4.Frecuencias características FsubH, FsubL y FsubN
Estas frecuencias están definidas en la figura 1.
1.5.Clase de bandas de frecuencia (CFC)
La clase de bandas de frecuencia se determina mediante un número que indica qué respuesta de frecuencia está dentro de los límites especificados en la figura 1. Este número y el valor de la frecuencia FsubH en Hz son numéricamente iguales.
1.6.Coeficiente de sensibilidad
La pendiente de la línea recta que representa el mejor ajuste a los valores de calibración determinados por el método de los mínimos cuadrados dentro de la clase de amplitud del canal.
1.7.Factor de calibración del canal de datos
Es el valor medio de los coeficientes de sensibilidad evaluados en las frecuencias equidistantes de una escala logarítmica entre FsubL y 0,4 FsubH.
1.8.Error de linealidad
Se trata de la relación, en porcentaje, de la máxima diferencia entre el valor de calibración y el valor correspondiente registrado en la línea recta definida en el punto 1.6 en el límite superior de la clase de amplitud de canal.
1.9.Sensibilidad cruzada
La relación entre la señal resultante y la señal de entrada, cuando se causa una excitación al transductor perpendicular al eje de medición. Se expresa mediante un tanto por ciento de la sensibilidad a lo largo del eje de medición.
1.10.tiempo de desfase
El tiempo de desfase de un canal de datos es igual al desfase (en radianes) de una señal sinusoidal dividido por la frecuencia angular de esa señal (en radianes/s).
1.11.Ambiente
El conjunto, en un momento dado, de todas las condiciones e influencias externas a las que está sujeto el canal de datos.
2.RESULTADOS REQUERIDOS
2.1.Error de linealidad
El valor absoluto del error de linealidad de un canal de datos en cualquier frecuencia de la CFC será igual o inferior al 2,5% del valor de la CAC en toda la gama de medición.
2.2.Respuesta amplitud frente a frecuencia
La frecuencia de respuesta en frecuencia de un canal de datos estará situada dentro de los límites de las curvas de la figura 1. La línea del valor 0 de dB está determinada por el factor de calibración.
2.3.Tiempo de desfase
Se determinará el tiempo de desfase entre las señales de entrada y de salida de un canal de datos y no deberá éste variar más de 0,1 FsubH entre 0,03 FsubH y FsubH.
2.4.Base de tiempos
2.4.1.Se registrará una base de tiempos y dará al menos 10 ms con precisión
del 1%.
2.4.2.Retraso temporal relativo
El retraso temporal relativo entre las señales de dos o varios canales de datos, sin tener en cuenta su frecuencia, no deberá superar 1 ms, excluido el retraso causado por el cambio de fase.
Dos o varios canales de datos cuyas señales se combinen tendrán la misma Clase de frecuencia y un retraso temporal relativo no superior a 0,1 FsubH s.
Este requisito se aplica a señales analógicas y digitales, así como a impulsos de sincronización.
2.5.Sensibilidad cruzada del transductor
La sensibilidad cruzada del transductor será inferior al 5% en cualquier dirección.
2.6.Calibración
2.6.1.Generalidades
Los canales de datos se calibrarán como mínimo una vez al año con equipo de referencia que utilice normas estándar. Los métodos empleados en la comparación con el equipo de referencia deberán tener un margen de error inferior al 1% de la CAC. El uso de equipo de referencia estará limitado a la gama de frecuencias para las que han sido calibrados. Los subsistemas de un canal de datos podrán ser evaluados individualmente y los resultados se integrarán en la precisión de todo el canal de datos. Se podrá hacer esto, por ejemplo, mediante una señal eléctrica de amplitud conocida que simule la señal de salida del transductor, con lo que es posible realizar una comprobación del factor de ganancia del canal de datos, excluido el transductor.
2.6.2.Precisión del equipo de referencia para la calibración
La precisión del equipo de referencia estará certificada o garantizada por un servicio metrológico oficial.
2.6.2.1. Calibración estática
2.6.2.1.1. Aceleraciones
El número de errores será inferior a +-1,5% de la CAC.
2.6.2.1.2. Fuerzas
El error será inferior a +-1% de la CAC.
2.6.2.1.3. Desplazamientos
El error será inferior a +-1% de la CAC.
2.6.2.2. Calibración dinámica
2.6.2.2.1. Aceleraciones
El error en las aceleraciones de referencia, expresado en tanto por ciento de la clase de amplitud del canal, será inferior a +-1,5% por debajo de 400 Hz, inferior a +-2% entre 400 y 900 Hz e inferior a +-2,5% por encima de 900 Hz.
2.6.2.3. Tiempo
El error relativo durante el tiempo de referencia será inferior a 10exp-5.
2.6.3.Coeficiente de sensibilidad y error de linealidad
El coeficiente de sensibilidad y el error de linealidad se determinarán midiendo la señal de salida del canal de datos en comparación con una señal de entrada conocida para varios valores de esa señal. La calibración del
canal de datos abarcará la gama completa de la clase de amplitud.
En los canales bidireccionales se usarán tanto los valores positivos como los negativos.
Si el equipo de calibración no es capaz de proporcionar los datos de entrada necesarios debido a los valores excesivamente elevados de la magnitud que hay que medir, las calibraciones se realizarán dentro de los límites de las normas de calibración y esos límites se registrarán en el informe de ensayo.
Un canal completo de datos será calibrado en una frecuencia o espectro de frecuencias con un valor significativo entre FsubL o 0,4 FsubH.
2.6.4.Calibración de la frecuencia de respuesta
Las curvas de respuesta de la fase y la amplitud en función de la frecuencia serán determinadas midiendo las señales de salida del canal de datos como la fase y la amplitud frente a una señal de entrada conocida, para varios valores que varíen entre FsubL y 10 veces la CFC o 3 000 Hz, el que sea inferior.
2.7.Efectos ambientales
Se realizarán controles regulares para determinar la influencia ambiental (flujo magnético y eléctrico, velocidad del cable, etc.). Se podrán realizar grabando los resultados de canales diferentes equipados con transductores supuestos. Si se obtienen señales de salida significativas se tomarán medidas correctoras, por ejemplo, la sustitución de cables.
2.8.Elección y determinación del canal de datos
La CAC y la CFC determinan un canal de datos.
La CAC será de 1exp10, 2exp10 o 5exp10.
3.MONTAJE DE LOS TRANSDUCTORES
Los transductores estarán firmemente sujetos de forma que el registro resulte afectado lo menos posible por las vibraciones. Se considerará válido cualquier montaje cuya frecuencia de resonancia más baja sea igual a por lo menos 5 veces la frecuencia FsubH del canal de datos considerado. Los transductores de aceleración, en particular, estarán montados de forma que el ángulo inicial del eje de medición real en relación con el correspondiente eje del sistema del eje de referencia no sea superior a 5º, a no ser que se realice una evaluación analítica o experimental del efecto del montaje. Cuando haya que medir aceleraciones multiaxiales en un punto, los ejes del transductor de aceleración pasarán a menos de 10 mm de ese punto y el centro de la masa sísmica de los acelerómetros estará en un radio máximo de 30 mm de ese punto.
4.GRABAClON
4.1.Grabador magnético analógico
La velocidad de la cinta será constante, no se utilizará más del 0,5% de la velocidad de la cinta. La relación señal-ruido del grabador no será inferior a 42 dB a la velocidad máxima de la cinta. La distorsión armónica total será inferior al 3% y el error de linealidad inferior al 1% de la gama de medición.
4.2.Grabador magnético digital
La velocidad de la cinta será constante, no se utilizará más del 10% de la velocidad de la cinta.
4.3.Grabador de cinta de papel
En caso de grabación directa de datos, la velocidad del papel en mm/s será por lo menos 1,5 veces el número que expresa FsubH en Hz. En los demás casos la velocidad del papel será la necesaria para obtener una resolución equivalente.
5.PROCESADO DE DATOS
5.1.Filtrado
El filtrado de las frecuencias del canal de datos se realizará durante la grabación o el procesado de datos. Sin embargo, antes de la grabación se realizará un filtrado analógico a un nivel más elevado que la CFC con el fin de utilizar como mínimo el 50% de la gama dinámica del grabador y reducir el peligro de saturación de las frecuencias altas del grabador o causar errores de distorsión en el proceso de digitalización.
5.2.Digitalización
5.2.1.La frecuencia de muestreo será igual como mínimo a 8 FsubH. En el caso de la grabación analógica, cuando las velocidades de lectura y grabación sean diferentes, la frecuencia de muestreo podrá dividirse entre la velocidad media.
5.2.2.Resolución de la amplitud
El tamaño de las palabras digitales será como mínimo de 7 bits y un bit de paridad.
6.PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
Los resultados se presentarán en papel tamaño A4 (210 x 297 mm). Los resaltados presentados en forma de diagramas tendrán ejes con unidades de medición equivalentes a un múltiplo adecuado de la unidad elegido (por ejemplo: 1, 2, 5, 10, 20 mm). Se utilizarán las unidades del sistema internacional (SI), excepto para la velocidad del vehículo, la cual podrá expresarse en km/h, y las aceleraciones debidas al impacto, que podrán expresarse en g, siendo g = 9,81 m/s2.
¹ (Figura 9)
Apéndice 6
DEFINICION DE LA BARRERA DEFORMABLE FIJA
1. ESPECIFICACIONES SOBRE COMPONENTES Y MATERIALES
Las dimensiones de la barrera se muestran en la figura 1 del presente apéndice. Las dimensiones de cada uno de los componentes de la barrera se enumeran a continuación.
1.1. Bloque principal alveolar
Dimensiones:Todas las dimensiones deben respetar una tolerancia de + 2,5 mm
Altura:650 mm [en la dirección del eje de la franja (hoja) alveolar]
Anchura:1 000 mm
Profundidad:450 mm (en la dirección de los ejes de las celdillas alveolares)
Material: Aluminio 3003 (ISO 209 parte 1)
Grosor de la hoja:0,076 mm
Tamaño de las celdillas:19,14 mm
Densidad:28,6 kg/m3
Resistencia al aplastamiento:0,342 MPa + 0%-10%(1)
1.2. Parachoques
Dimensiones: Todas las dimensiones deben respetar una tolerancia de +- 2,5 mm
Altura:330 mm (en la dirección del eje de la franja alveolar)
Anchura:1 000 mm
Profundidad:90 mm (en la dirección de los ejes de las celdillas alveolares)
Material: Aluminio 3003 (ISO 209 parte 1)
Grosor de la hoja:0,076 mm
Tamaño de las celdillas:6,4 mm
Densidad:82,6 kg/m3
Resistencia al aplastamiento:1,711 MPa + 0%-10%(1)
1.3. Lámina posterior
Dimensiones
Altura:800 +- 2,5 mm
Anchura:1 000 +- 2,5 mm
Espesor:2,0 +- 0,1 mm
1.4. Lámina de recubrimiento
Dimensiones
Longitud:1 700 +- 2,5 mm
Anchura:1 000 +- 2,5 mm
Espesor:0,81 +- 0,07 mm
Material: Aluminio 5251/5052 (ISO 209 parte 1)
(1) De conformidad con el procedimiento de certificación descrito en el punto 2.
1.5. Lámina de contacto de la barrera
Dimensiones
Altura:330 +- 2,5 mm
Anchura:1 000 +- 2,5 mm
Espesor:0,81 +- 0,07 mm
Material: Aluminio 5251/5052 (ISO 209 parte 1)
1.6. Adhesivo
El adhesivo que se utilizará será de dos componentes a base de poliuretano (por ejemplo la resina Ciba-Geigy XB5090/1 con el endurecedor XB5304 o uno equivalente).
2. CERTIFICACION DE LA LAMINA ALVEOLAR DE ALUMINIO
En NHTSA TP-214D figura un procedimiento completo de ensayo para la certificación de las láminas de aluminio alveolares. A continuación figura un resumen del procedimiento que deberá ser aplicado a los materiales con una resistencia al aplastamiento, respectivamente, de 0,342 MPa y 1,711 MPa destinados a la barrera de colisión frontal.
2.1. Lugares de la toma de muestras
Con el fin de garantizar la uniformidad de la resistencia al aplastamiento de toda la cara de la barrera, se tomarán ocho muestras de cuatro emplazamientos distintos situados a distancias iguales en el bloque alveolar. Para lograr la certificación, siete de esas ocho muestras deben cumplir los requisitos de resistencia al aplastamiento de los puntos siguientes.
La situación de las muestras dependerá del tamaño del bloque alveolar. En primer lugar, se cortarán del bloque de material de la cara anterior de la barrera cuatro muestras de 300 mm x 300 mm x 50 mm de espesor. Para más información sobre cómo localizar esas secciones del bloque alveslar,
consúltese la ilustración de la figura 2. Cada una de esas muestras se cortará, a su vez, en trozos para las ensayos de certificación (150 mm x 150 mm x 50 mm). La certificación se fundamentará en los resultados de los ensayos con dos muestras de cada uno de esos cuatro emplazamientos. Las otras dos se entregarán al cliente, si este así lo solicitara.
2.2. Tamaño de las muestras
Se usarán en los ensayos muestras de los siguientes tamaños:
Longitud: 150 mm +- 6 mm
Anchura: 150 mm +- 6 mm
Espesor: 50 mm +- 2 mm
Las paredes de las celdillas incompletas situadas en los bordes de la muestra se recortarán como sigue:
En la dirección de la anchura, los bordes no superarán los 1,8 mm (véase la figura 3)
En la dirección de la longitud, se dejará en cada extremo (véase la figura 3) de la muestra la mitad de la longitud de la pared de unión de la celdilla (en la dirección de la cinta).
2.3: Medición del área
La longitud de la muestra se medirá en tres lugares: a 12,7 mm de cada extremo y en medio; se denominarán esas mediciones L1, L2 y L3 (figura 3). Igualmente se medirá la anchura y se denominarán las mediciones W1, W2 y W3 (figura 3). La mediciones se realizarán en la línea central del grosor. Se calculará seguidamente el área de aplastamiento mediante la siguiente fórmula:
¹ (Figura 10)
2.4. Velocidad de aplastamiento y distancia
La muestra se aplastará a una velocidad superior a 5,1 mm/min e inferior a 7,6 mm/min. La distancia mínima de aplastamiento será de 16,5 mm.
2.5. Recopilación de datos
Los datos que relacionan la fuerza con la desviación se recopilarán en forma analógica o digital por cada muestra ensayada. Si los datos son recopilados analógicamente, deberá disponerse de un medio para convertirlos a formato digital. Todos los datos digitales se recopilarán a un ritmo no inferior a 5 Hz (5 puntos por segundo).
2.6. Determinación de la resistencia al aplastamiento
No se tomarán en cuenta todos los datos previos a 6,4 mm de aplastamiento o posteriores a 16,5 mm de aplastamiento. Se dividirán los datos restantes en tres secciones o intervalos de desplazamiento (N = 1, 2, 3) (véase la figura 4) de la siguiente manera:
sección 1: 6,4-9,7 mm ambos inclusive
sección 2: 9,7-13,2 mm ambos exclusive
sección 3: 13,2-16,5 mm ambos inclusive
Se hallará la media de cada sección aplicando la siguiente fórmula:
¹
(Figura 11)
siendo III el número de puntos de datos medidos en cada uno de los tres intervalos. Se calculará la resistencia al aplastamiento de cada sección aplicando la fórmula:
¹ (Figura 12)
2.7. Resistencia al aplastamiento de la muestra
Para que una muestra alveolar sea homologada deberá cumplirse el siguiente requisito:
0,308 MPa <= 5(n) <= 0,342 MPa en el caso del material de resistencia al aplastamiento de 0 342 MPa
1,540 MPA <= 5(n) <=1,711 MPa en el caso del material de resistencia al aplastamiento de 1,711 MPa
n = 1, 2, 3.
2.8. Resistencia al aplastamiento del bloque
Se ensayarán ocho muestras procedentes de cuatro emplazamientos situados a distancias iguales en el bloque. Para que un bloque obtenga el certificado, siete de las ocho muestras deberán cumplir los requisitos de resistencia al aplastamiento indicados en el punto anterior.
3. PROCEDIMIENTO DE PEGADO
3.1. Antes de pegarlas, las superficies de las láminas de aluminio deberán limpiarse a fondo con un disolvente adecuado como, por ejemplo, tricloroetano 1-1-1. Se realizará esta operación al menos dos veces o tantas como sea necesario para eliminar grasa u otra suciedad. Las superficies limpias se lijarán con lija de grano 120. No se deberá usar lija de carburo metálico o de silicio. Las superficies se lijarán bien y se cambiará el papel de lija regularmente durante la operación para evitar obstrucciones que pudieran producir un abrillantado. Después del lijado, se limpiarán de nuevo a fondo las superficies como se ha indicado anteriormente. En total las superficies se limpiarán con disolvente cuatro veces como mínimo. Deberá eliminarse completamente el polvillo y los depósitos fruto del lijado, ya que estos podrían perjudicar el pegado.
3.2. El adhesivo se aplicará sólo a una de las superficies utilizando un rodillito de goma estirado. Cuando la lámina alveolar tenga que pegarse a una lámina de aluminio, el adhesivo se aplicará únicamente en la lámina de aluminio. Se aplicará de manera uniforme un máximo de pegamento de 0,5 kg/m2 en la superficie en una capa de grosor máximo de 0,5 mm.
4. CONSTRUCCION
4.1. El bloque alveolar principal se pegará a la lámina posterior con adhesivo de manera que los ejes de las celdillas estén en posición perpendicular a la lámina. La lámina de recubrimiento se pegará a la superficie delantera del bloque alveolar. Las superficies superior e inferior de la lámina de recubrimiento no se pegarán al bloque alveolar principal, sino que se plegarán y doblarán en contacto con éste. La lámina de recubrimiento se pegará a la lámina posterior en el reborde de montaje.
4.2. El parachoques se pegará a la parte delantera de la lámina de recubrimiento de forma que los ejes de las celdillas estén perpendiculares a la lámina. La parte inferior del parachoques se alineará con la superficie inferior de la lámina de recubrimiento. La lámina delantera del parachoques se pegará a la parte delantera de éste.
4.3. El parachoques se dividirá a continuación en tres secciones iguales mediante dos cortes horizontales. Estos cortes atravesarán toda la profundidad del parachoques y toda la anchura. Los cortes se realizarán con
una sierra y su anchura será la anchura de la hoja utilizada, sin superar 4,0 mm.
4.4. Los orificios para montar la barrera se perforarán en los rebordes de montaje (véase la figura 5). El diámetro de los orificios será 9,5 mm. Se perforarán cinco orificios en el reborde superior a una distancia de 40 mm del borde superior del reborde y cinco en el reborde inferior a 40 mm del borde inferior de ese reborde. Los orificios estarán situados a 100 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm y 900 mm de ambos bordes de la barrera. Todos los orificios se perforarán a +1 mm de la distancia nominal.
5. MONTAJE
5.1. La barrera deformable rígida se sujetará firmemente al borde de una masa no inferior a 7 x 10exp4k kg o a una estructura sujeta a ésta. La sujeción de la cara de la barrera se hará de manera que el vehículo no entre en contacto con ninguna parte de la estructura situada a más de 75 mm de la superficie superior de la barrera (excluido el reborde superior) en ningún momento de la colisión. La cara delantera de la superficie a la que se sujetará la barrera deformable será plana y continua en la altura y la anchura de la cara y estará en posición vertical +- 1° y pendicular +- 1° al eje del carril de aceleración. La superficie de sujeción no deberá desplazarse más de 10 mm durante el ensayo. Si fuera necesario, se utilizarán anclajes o dispositivos de sujeción adicionales que impidan el desplazamiento del bloque de cemento. El borde de la barrera deformable se alineará con el borde del bloque de cemento correspondiente al lado del vehículo que se esté ensayando.
5.2. La barrera deformable se sujetará al bloque de cemento mediante diez pernos, cinco en el reborde de montaje superior y cinco en el inferior. Los pernos tendrán como mínimo un diámetro de 8 mm. Se utilizarán flejes de acero en los rebordes de montaje superior e inferior (véanse las figuras 1 y 5). Los flejes tendrán 60 mm dé longitud y 1 000 mm de anchura y un grosor de al menos 3 mm. Se perforarán cinco orificios de 9,5 mm de diámetro en ambos flejes correspondientes a los del reborde de montaje de la barrera (véase el punto 4). Ninguna de las sujeciones deberá fallar en el ensayo de colisión.
(1) Se considera que una masa cuyo extremo tenga una altura comprendida entre 925 mm y 1 000 mm y una profundidad de al menos 1 000 cumple este requisito.
¹ (Figura 13)
Apéndice 7
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE LA PIERNA Y DEL PIE DEL MANIQUI
1. ENSAYO DE RESISTENCIA DE LA TIBIA AL IMPACTO
1.1. El objetivo de este ensayo consiste en medir la respuesta de la piel y del revestimiento de la tibia del maniquí Hybrid III a golpes bien definidos provocados por un péndulo de cara dura.
1.2. Para el ensayo se usarán ambas piernas, izquierda y derecha, del maniquí Hybrid III desde la horquilla de articulación de la rodilla abajo. Cada pierna se fijará rígidamente al soporte de ensayo.
1.3. Método del ensayo
1.3.1. Antes del ensayo, mantener ambas piernas (impregnadas) durante 4
horas a una temperatura de 22+-3°C y una humedad relativa de 40+-30%. La duración de la impregnación no incluye el tiempo necesario para conseguir unas condiciones estables.
1.3.2. Alinear el acelerómetro del péndulo situando su eje sensible en paralelo con el eje longitudinal central del péndulo.
1.3.3. Limpiar antes del ensayo la superficie de impacto de la piel y la cara del péndulo con alcohol isopropilo o sustancia equivalente.
1.3.4. Montar la pierna en el soporte por la horquilla de articulación de la rodilla, según se muestra en la figura 1. El soporte de ensayo deberá fijarse rígidamente, con el fin de evitar todo movimiento durante la colisión. Deberá estar concebido de manera que, durante el ensayo, no entre en contacto con parte alguna de la pierna salvo el punto de fijación. La línea que pase por la horquilla de articulación de la rodilla y el centro de la articulación del tobillo debe ser vertical +-5°. Antes de cada ensayo, ajústese la rodilla y la articulación del tobillo a 1,5+-0,5 g.
1.3.5. El péndulo rígido tendrá una masa de 5,0+-0,2 kg. incluida la instrumentación. La cara del impacto estará compuesta por medio cilindro cuyo eje principal será horizontal +1° y perpendicular a la dirección del impacto. El radio de la superficie de impacto deberá ser de 40+2 mm, y su anchura no deberá ser inferior a 80 mm. El péndulo deberá percutir la tibia en un punto equidistante de la horquilla de articulación de la rodilla y del pivote del tobillo a lo largo del eje central de la tibia. El péndulo percutirá la tibia de manera que el eje horizontal central del péndulo forme, como máximo, un ángulo de 0,5° con una horizontal paralela al simulador dinamométrico del fémur en tiempo cero.
1.3.6. Dejar pasar treinta minutos por lo menos entre dos ensayos consecutivos en la misma pierna.
1.3.7. El sistema de obtención de los datos, incluidos los transductores, deberá ajustarse a las especificaciones para una CFC de 600, conforme al apéndice 5 del presente Anexo.
1.4. Especificación de rendimiento
1.4.1. Al percuir cada tibia a 2,1+-0,3 m/s conforme al punto 1.3, la fuerza del impacto, o sea, el producto de la masa del péndulo y la deceleración, deberá ser 2,3+-0,3 kN.
2. ENSAYO DE RESISTENCIA DE LA PARTE ANTERIOR DEL PIE AL IMPACTO
2.1. El objetivo de este ensayo consiste en medir la respuesta del pie y del tobillo del maniquí Hybrid III a golpes bien definidos provocados por un péndulo de cara dura.
2.2. Para el ensayo se usarán las partes inferiores de ambas piernas del maniquí Hybrid III, pierna izquierda (86-5001-001) y pierna derecha (86-5001-002), equipadas con el pie y tobillo izquierdos (78051-614) y el pie y tobillo derechos (78051-615), incluida la rodilla. Se usará el simulador dinamométrico (78051-16 Rev A) para fijar la rótula (78051-319 Rev B) al soporte del ensayo.
2.3. Método del ensayo
2.3.1. Antes del ensayo, mantener ambas piernas (impregnadas) durante 4 horas a una temperatura de 22+-3°C y una humedad relativa de 40+-30%. La duración de la impregnación no incluye el tiempo necesario para conseguir
unas condiciones estables.
2.3.2. Limpiar antes del ensayo la superficie de impacto de la piel y la cara del péndulo con alcohol isopropilo o sustancia equivalente.
2.3.2.bis Alinear el acelerómetro del péndulo situando su eje sensible en paralelo con la dirección del impacto al contacto con el pie.
2.3.3. Montar la pierna sobre el soporte según se muestra en la figura 1 bis. El soporte del ensayo deberá estar fijado de manera rígida para evitar cualquier movimiento durante el ensayo. El eje central del simulador dinamométrico (78051-319) del fémur deberá estar en posición vertical +-0,5 °. Ajustar el montaje de manera que la línea que une la horquilla de articulación de la rodilla y el tornillo de acoplamiento del tobillo estén en posición horizontal de +-3° con el talón descansando sobre dos láminas de material de débil fricción (PTFE). Asegurarse de que la carne de la tibia se encuentre en la zona en que la tibia enlaza con la rodilla. Ajustar el tobillo de tal manera que el plano de la parte inferior del pie esté en posición vertical de +-3º Ajustar la rodilla y la articulación del tobillo en 1,5+-0,5 g antes de cada ensayo.
2.3.4. El péndulo rígido estará compuesto por un cilindro horizontal de 50+-2 mm de diámetro y por un brazo de apoyo del péndulo de 19+-1 mm de diámetro (figura 3 bis). El cilindro tendrá una masa de 1,25+-0,02 kg. incluida la instrumentación y cualquier otro elemento del brazo de apoyo dentro del cilindro. El brazo del péndulo tendrá una masa de 285+-5 g. La masa de cualquier elemento rotatorio del eje al que esté unido el brazo de apoyo no deberá exceder los 100 g. La longitud entre el eje central horizontal del cilindro del péndulo y el eje de rotación de la totalidad del péndulo será de 1 250+-1 mm. El cilindro de impacto se montará con su eje longitudinal horizontal y perpendicularmente en la dirección del impacto. El péndulo deberá percutir la parte inferior del pie a 185+-2 mm de distancia de la base del talón que reposa sobre la plataforma horizontal rígida, de manera que el eje longitudinal central del brazo del péndulo tenga con la vertical una incidencia máxima de 1° en el impacto. El péndulo deberá ser guiado, para evitar cualquier movimiento sensible lateral, vertical o giratorio en tiempo cero.
2.3.5. Dejar pasar treinta minutos por lo menos entre dos ensayos consecutivos en la misma pierna.
2.3.6. El sistema de obtención de los datos incluidos los transductores, deberá ajustarse a las especificaciones para una CFC de 600, conforme al apéndice 5 del presente Anexo.
2.4. - Especificación de rendimiento
2.4.1. Al percutir la plana de cada pie a 6,7+-0,2 m/s conforme al punto 2.3, el momento máximo de flexión de la tibia en torno al eje «y» (My) estará entre 100 Nm y 140 Nm.
3. ENSAYO DE RESISTENCIA DE LA PARTE POSTERIOR DEL PIE AL IMPACTO
3.1. El objetivo de este ensayo consiste en medir la respuesta de la piel y del revestimiento del pie del maniquí Hybrid III a golpes bien definidos provocados por un péndulo de cara dura.
3.2. Para el ensayo se usarán las partes inferiores de ambas piernas del maniquí Hybrid III, pierna izquierda (86-5001-001) y pierna derecha
(86-5001-002), equipadas con el pie y tobillo izquierdos (78051-614) y el pie y tobillo derechos (78051-615), incluida la rodilla. Se usará el simulador dinamométrico (78051-319 Rev A) para fijar la rótula (78051-16 Rev B) al soporte del ensayo.
3.3. Método del ensayo
3.3.1. Antes del ensayo, mantener ambas piernas (impregnadas) durante 4 horas a una temperatura de 22+-3°C y una humedad relativa de 40+30%. La duración de la impregnación no incluye el tiempo necesario para conseguir unas condiciones estables.
3.3.2. Alinear el acelerómetro del péndulo situando su eje sensible en paralelo con el eje longitudinal central del péndulo.
3.3.3. Limpiar antes del ensayo la superficie de impacto de la piel y la cara del péndulo con alcohol isopropilo o sustancia equivalente.
3.3.4. Montar la pierna sobre el soporte según se muestra en la figura 1 ter. El soporte del ensayo deberá estar fijado de manera rígida para evitar cualquier movimiento durante el ensayo. El eje central del simulador dinamométrico (78051-319) del fémur deberá estor en posición vertical +-0,5°. Ajustar el montaje de manera que la línea que une la horquilla de articulación de la rodilla y el tornillo de acoplamiento del tobillo estén en posición horizontal de +-3° con el talón descansando sobre dos láminas de material de débil fricción (PTFE). Asegurarse de que la carne de la tibia se encuentre en la zona en que la tibia enlaza con la rodilla. Ajustar el tobillo de tal manera que el plano de la parte inferior del pie esté en posición vertical de +-3°. Ajustar la rodilla y la articulación del tobillo en 1,5+-0,5 g antes de cada ensayo.
3.3.5. El péndulo rígido estará compuesto por un cilindro horizontal de 50+-2 mm de diámetro y por un brazo de apoyo del péndulo de 19+-1 mm de diámetro (figura 3 bis). El cilindro tendrá una masa de 1,25+-0,02 kg. incluida la instrumentación y cualquier otro elemento del brazo de apoyo dentro del cilindro. El brazo del péndulo tendrá una masa de 285+-5 g. La masa de cualquier elemento rotatorio del eje al que esté unido el brazo de apoyo no deberá exceder los 100 g. La longitud entre el eje central horizontal del cilindro del péndulo y el eje de rotación de la totalidad del péndulo será de 1 250+-1 mm. El cilindro de impacto se montará con su eje longitudinal horizontal y perpendicular a la dirección del impacto. El péndulo deberá percutir la parte inferior del pie a 62+-2 mm de distancia de la base del talón que reposa sobre la plataforma horizontal rígida, dé manera que el eje longitudinal central del brazo del péndulo tenga con la vertical una incidencia máxima de 1° en el impacto. El péndulo deberá ser guiado, para evitar cualquier movimiento sensible lateral, vertical o giratorio en tiempo cero.
3.3.6. Dejar pasar treinta minutos por lo menos entre dos ensayos consecutivos en la misma pierna.
3.3.7. El sistema de obtención de los datos, incluidos los transductores, deberá ajustarse a las especificaciones para una CFC de 600, conforme al apéndice 5 del presente Anexo.
3.4. Especificación de rendimiento
3.4.1. Al percutir el talón de cada pie a 4,4+-0,2 m/s conforme al punto
3.3, la aceleración máxima del péndulo será de 340+-50 g.
¹ (Figura 14)