DOUE-L-1998-81858
Europeo
Comunidades Europeas
Decisión
19980916
576/1998

Decisión de la Comisión, de 16 de septiembre de 1998, relativa a una reglamentación técnica común sobre los requisitos de conexión para la conexión a las redes telefónicas públicas conmutadas (RTPC) de equipos terminales que incorporan función de microteléfono analógico.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19981015
278
L
40
42
/doue/1998/278/L00040-00042.pdf
L
N
N
N
L
Armonización de legislaciones
Normalización
Telecomunicaciones
Telefonía móvil
CITA
Directiva 98/13, de 12 de febrero ,
CITA
Directiva 89/336, de 3 de mayo
CITA
en anexo Directiva 83/189, de 28 de marzo
CITA
Directiva 73/23, de 19 de febrero
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 98/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 1998, relativa a los equipos terminales de telecomunicaciones y a los equipos de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite, incluido el reconocimento mutuo de su conformidad (1) y, en particular, el segundo guión del apartado 2 de su artículo 7,
Considerando que la Comisión ha adoptado la medida por la que se identifica el tipo de equipo terminal de telecomunicaciones para el que es necesaria una reglamentación técnica común, así como la declaración sobre el alcance de dicha reglamentación, con arreglo a lo preceptuado en el primer guión del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 98/13/CE;
Considerando que deben adoptarse las correspondientes normas armonizadas o partes de dichas normas que incorporan los requisitos esenciales que deben transformarse en reglamentaciones técnicas comunes;
Considerando que, para garantizar un acceso ininterrumpido al mercado a los fabricantes, es necesario prever disposiciones transitorias referentes a los equipos homologados con arreglo a las normativas nacionales de homologación;
Considerando que la propuesta se ha sometido al Comité de aprobación de equipos de telecomunicación (CAET), de conformidad con el apartado 2 del artículo 29;
Considerando que la reglamentación técnica común prevista en la presente Decisión se ajusta al dictamen del CAET,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
1. La presente Decisión será aplicable a los equipos terminales destinados a ser conectados a una red pública de telecomunicación que entren en el ámbito de aplicación de la norma armonizada indicada en el apartado 1 del artículo 2.
2. La presente Decisión establece una reglamentación técnica común relativa a los requisitos de conexión de los equipos terminales que incorporan una función de microteléfono analógico que soporta el servicio en caso justificado cuando se conecta a la interfaz analógica de una RTPC en la Comunidad.
Artículo 2
1. La reglementación técnica común incluirá la norma armonizada que haya sido preparada por el organismo de normalización competente para la aplicación, en la medida que proceda, de los requisitos esenciales contemplados en la letra g) del artículo 5 de la Directiva 98/13/CE. La referencia a la norma figura en el anexo.
2. Los equipos terminales que entren en el ámbito de aplicación de la presente Decisión deberán ajustarse a la reglamentación técnica común a que se refiere el apartado 1, cumplir los requisitos esenciales a que se refieren las letras a) y b) del artículo 5 de la Directiva 98/13/CE y cumplir los requisitos de cualquier otra directiva aplicable, en particular las Directivas 73/23/CEE (2) y 89/336/CEE (3) del Consejo.
Artículo 3
Con relación a los equipos terminales del apartado 1 del artículo 1 de la presente Decisión, los organismos notificados designados para llevar a cabo los procedimientos a que se refiere el artículo 10 de la Directiva 98/13/CE utilizarán, o velarán por que se utilicen, las partes aplicables de la norma armonizada mencionada en el anexo, una vez notificada la presente Decisión.
Artículo 4
1. Las normativas nacionales de homologación relativas a los equipos que entran en el ámbito de aplicación de la norma armonizada mencionada en el anexo dejarán de ser aplicables a partir de doce meses después de la fecha de adopción de la presente Decisión.
2. Los equipos terminales homologados con arreglo a dichas normativas nacionales de homologación podrán seguir siendo comercializados en el mercado nacional y puestos en servicio.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 1998.
Por la Comisión
Martin BANGEMANN
Miembro de la Comisión
___________________
(1) DO L 74 de 12. 3. 1998, p. 1.
(2) DO L 77 de 26. 3. 1973, p. 29.
(3) DO L 139 de 23. 5. 1989, p. 19.
ANEXO
Referencia a la norma armonizada aplicable
La norma armonizada a que se refiere el artículo 2 de la Decisión es:
Public Switched Telephone Network (PSTN);
Attachment requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe
[Red telefónica pública conmutada (RTPC);
Requisitos de conexión para equipos terminales que incorporan una función de microteléfono analógico que soporta el servicio en caso justificado cuando se conectan a la interfaz analógica de una RTPC en Europa]
ETSI
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
Secretaría del ETSI
TBR 38 - mayo de 1998
(excluido el prefacio)
Información complementaria
El ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación) está reconocido con arreglo a la Directiva 83/189/CEE del Consejo (1).
La norma armonizada se ha elaborado con arreglo a una petición formulada de conformidad con los procedimientos pertinentes de la Directiva 83/189/CEE.
El texto completo de la norma armonizada arriba mencionada puede solicitarse a:
European Telecommunications Standards Institute
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Comisión Europea
DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
o a cualquier otro organismo competente para la difusión de las normas del ETSI; una lista de tales organismos se puede consultar en la dirección de Internet www.ispo.cec.be.
________________
(1) DO L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.