DOUE-L-2000-80303
Europeo
Comunidades Europeas
Directiva
19991213
96/1999

Directiva 1999/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores diésel destinados a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos y por la que se modifica la Directiva 88/77/CEE del Consejo.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
20000216
44
L
1
155
/doue/2000/044/L00001-00155.pdf
L
20000216
S
20051109
N
S
L
http://data.europa.eu/eli/dir/1999/96/spa
Armonización de legislaciones
Carburantes y combustibles
Contaminación atmosférica
Homologación
Vehículos de motor
Cumplimiento a más tardar el 1 de julio de 2000.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por el Directiva 2005/55, de 28 de septiembre; DOUE-L-2005-82004
SUSTITUYE
el título, el art. 1 y los anexos I a VIII de la Directiva 88/77, de 3 de diciembre de 1987
CITA
Directiva 70/156, de 6 de febrero (1970/80014)
SE TRANSPONE
Orden de 14 de julio de 2000
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1)
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2)
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),
Considerando lo siguiente:
(1) Es preciso adoptar medidas en el marco del mercado interior.
(2) El primer programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente (4), aprobado por el Consejo el 22 de noviembre de 1973, pedía que se tuvieran en cuenta los últimos progresos científicos en la lucha contra la contaminación atmosférica provocada por los gases de escape procedentes de los vehículos de motor y se modificasen en este sentido las Directivas ya adoptadas ; el quinto programa de acción, cuya concepción general fue aprobada por el Consejo en su Resolución de 1 de febrero de 1993(5), dispone que se emprendan esfuerzos suplementarios para una reducción importante del nivel actual de las emisiones de contaminantes de los vehículos de motor.
(3) Se ha reconocido que el desarrollo del transporte en la Comunidad ha dado lugar a considerables perturbaciones para el medio ambiente: una serie de previsiones oficiales del aumento de la densidad de tráfico han resultado ser inferiores a las cifras reales, y que, por tal motivo, deben establecerse normas de emisiones estrictas para todos los vehículos de motor.
(4) La Directiva 88/77/CEE(6) establece los valores límite para las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno procedentes de los motores diésel destinados a vehículos de motor con arreglo a un procedimiento de ensayo representativo de las condiciones europeas de circulación de estos vehículos: dicha Directiva fue modificada en primer término por la Directiva 91/542/CEE(7) en dos etapas, la primera de ellas (1992-1993) coincidiendo con las fechas de aplicación de las nuevas normas europeas relativas a los turismos: mientras que la segunda etapa (1995-1996) estableció una orientación a más largo plazo para la industria europea del motor fijando tinos valores límite basados en el rendimiento esperado de unas tecnologías aún en vías de desarrollo, al tiempo que concedía a la industria un margen de tiempo para perfeccionar dichas tecnologías: la Directiva 96/1/CE(8) estableció que para los motores diésel pequeños con una cilindrada inferior a 0,7 d M3 y un régimen nominal superior a 3 000 min-1, el valor límite de emisiones de partículas establecido en la Directiva 911542/CEE debía entrar en vigor a partir de 1999: no obstante, es razonable desde un punto de vista técnico que a partir de 1999 se mantenga una diferencia en las emisiones de partículas de motores diésel pequeños de alto régimen con una cilindrada inferior a 0,75 dms 11 un régimen nominal superior a 3 000 min-1, pero suprimiendo esta diferencia en el año 2005.
(5) De conformidad con el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 91/542/CEE, la Comisión debía informar al Consejo antes de] fin de 1996 sobre los progresos realizados en relación con la actualización de los valores límite de las emisiones contaminantes, combinándolo, si fuera necesario, con la actualización del procedimiento de prueba ; dichos límites actualizados no serán aplicables antes del 1 de octubre de 1999 en lo que respecta a las nuevas homologaciones.
(6) La Comisión ha aplicado un programa europeo sobre calidad del aire, emisiones de tráfico rodado, carburantes y tecnologías del motor (el programa «Auto-Oil»), con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos del artículo 4 de la Directiva 94112/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo(9) ; un estudio sobre la relación coste-eficacia del programa Auto-Oil ha demostrado que es necesario mejorar aún más la tecnología de los motores diésel para vehículos pesados a fin de que en el año 2010 se pueda conseguir la calidad del aire que se describe en la Comunicación de la Comisión sobre el programa Auto-Oil.
(7) La mejora de los requisitos para los nuevos motores diésel, descritos en la Directiva 88/77/CEE, forma parte de una estrategia global de la Comunidad que incluirá además una revisión de las normas relativas a vehículos comerciales ligeros y vehículos de pasajeros a partir del año 2000, una mejora de los carburantes para motores y una evaluación más precisa de las emisiones de los vehículos en circulación.
(8) La Directiva 88177/CEE es una de las Directivas individuales de conformidad con el procedimiento de homologación establecido en la Directiva 7011 56/CEE del Consejo, de 6 febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos de motor y de sus remolques (10) ; los Estados miembros, por separado, no pueden alcanzar satisfactoriamente el objetivo de reducir el nivel de las emisiones contaminantes procedentes de los vehículos de motor, y dicho objetivo, por consiguiente, puede alcanzarse mejor mediante la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por los vehículos de motor.
(9) El Programa Auto-Oil ha establecido que las reducciones de los límites de emisión aplicables a partir del año 2000, que consisten en una reducción del 30% en las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos totales, NOx y partículas constituyen medidas clave para conseguir una buena calidad del aire a medio plazo ; una reducción del 30% en la opacidad de los humos de escape respecto a la medida en los modelos de motor actuales que complemente la Directiva 721306/CEE del Consejo (11) contribuirá a la reducción de las emisiones de partículas; reducciones adicionales de los límites de emisión aplicables a partir del año 2005 del 30% para el monóxido de carbono, hidrocarburos totales y NOx y del 80% de partículas contribuirán en gran medida a mejorar la calidad del aire a medio plazo: estas reducciones tendrán en cuenta el efecto sobre las emisiones de los nuevos ciclos de pruebas que mejor representen las condiciones de conducción que experimentan los vehículos en circulación; el límite adicional para el NOx aplicable a partir del año 2008 permitirá una reducción más del 43% del límite de emisiones para este contaminante, al final del año 2002 a más tardar la Comisión estudiará la tecnología disponible con miras a confirmar la norma NOx obligatoria para el año 2008 en un informe dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de las propuestas correspondientes.
(10)Se introducen valores límite opcionales aplicables a los vehículos definidos como «vehículos ecológicos mejora-dos» (VEM).
(11) El diagnóstico a bordo (DAB) aún no está totalmente desarrollado para los vehículos pesados y está prevista su introducción a partir del año 2005, con miras a detectar rápidamente fallos en los componentes y sistemas de vehículos que afecten a los niveles de emisión y, por tanto, permitir una mejora considerable en los niveles iniciales de emisión en los vehículos en circulación, gracias a las mejoras introducidas en las operaciones de inspección y mantenimiento, a partir del año 2005 deberían introducirse requisitos específicos relativos a la durabilidad de los motores de gran potencia nuevos y para la prueba de conformidad para los vehículos pesados en circulación.
(12) Se han introducido nuevos ciclos de pruebas de homologación para emisiones de gases y partículas contaminantes y opacidad de humos, que permiten una evaluación más representativa de los niveles de emisiones de los motores diésel en condiciones de prueba más parecidas a las que experimentan los vehículos en circulación: se ha introducido un nuevo procedimiento de prueba combinado (de dos ciclos) para motores diésel convencionales y motores diésel con catalizador de oxidación, se ha introducido un nuevo procedimiento de prueba combi-nado (de doble ciclo) para los motores diésel que incorporen sistemas avanzados de control de emisiones ; a partir del año 2005 todos los motores diésel deberán probarse en los dos ciclos de prueba aplicables; la Comisión seguirá los progresos de las negociaciones para un procedimiento de prueba armonizado a escala mundial.
(13) Debe permitirse a los Estados miembros que fomenten, mediante incentivos fiscales, la introducción de vehículos que cumplan los requisitos adoptados a nivel comunitario y que se atengan a las disposiciones del Tratado, al tiempo que satisfagan determinadas condiciones para evitar distorsiones del mercado interior ; la presente Directiva no afecta el derecho de los Estados miembros a incluir las emisiones de contaminantes y otras sustancias en la base para el cálculo de los impues-tos de circulación sobre los vehículos de motor.
(14) Al elaborar la legislación comunitaria relativa a las emisiones de los vehículos de motor deben tenerse en cuenta los resultados de la investigación en curso sobre las características de las partículas.
(15) La Comisión ha de informar antes del 31 de diciembre de 2000 sobre la evolución de los equipos de control para los vehículos diésel pesados y la relación con la calidad del combustible, la necesidad de aumentar la precisión y la reproducibilidad de la medición de las partículas y de los procedimientos de muestreo, así como el desarrollo de un ciclo de pruebas armonizado a escala mundial.
(16) Procede modificar en consecuencia la Directiva 88177/CEE,
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La Directiva 88/77/CEE se modifica como sigue:
1) El título se sustituirá por el texto siguiente:
«Directiva 88/77/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos».
2) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 1
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
- "vehículo": cualquier vehículo de los definidos en el anexo II sección A de la Directiva 70/156/CEE, propulsado por un motor de encendido por compresión o de gas, excepto los vehículos de la categoría M1 cuya masa máxima en carga térmicamente admisible sea inferior o igual a 3,5 toneladas ;
- "motor de encendido por compresión o de gas": la fuente de propulsión de un vehículo que puede ser objeto de homologación en cuanto unidad técnica independiente definida en el artículo 2 de la Directiva 70/156/CEE ;
- "VEM": un vehículo ecológico mejorado, es decir un vehículo propulsado por un motor que se ajusta a los valores límite de emisión opcionales que figuran en la fila C de las tablas del punto 6.2.1 del anexo I».
3)Los anexos I a VIII se sustituirán por los respectivos textos que bajo las rúbricas anexo I a anexo VII figuran en el anexo de la presente Directiva.
Artículo 2
1. Con efectos a partir del 1 de julio de 2000, los Estados miembros no podrán, por motivos que se refieran a los gases y partículas contaminantes y a la opacidad de las emisiones de humos procedentes del motor:
- denegar la homologación CE, la expedición del documento previsto en el último guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 70/156/CEE, ni la homologación de alcance nacional para un tipo de vehículo propulsado por un motor de encendido por compresión o de gas, ni
-prohibir la matriculación, la venta, la puesta en servicio o el uso de nuevos vehículos de dicho tipo, ni
-denegar la homologación CE para un tipo de motor de encendido por compresión o de gas, ni
-prohibir la venta o el uso de nuevos motores de encendido por compresión o de gas,
si se cumplen los requisitos pertinentes enunciados en los anexos de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva, en particular cuando las emisiones de gases y partículas contaminantes y la opacidad de los humos procedentes del motor se ajusten a los límites de emisión opcionales que se indican en la fila A o en las filas B1 o B2 o a los valores limite señalados en la fila C de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE modificada por la presente Directiva.
2. Con efectos a partir del 1 de octubre de 2000, los Estados miembros:
-no podrán seguir concediendo la homologación CE ni expedir el documento previsto en el último guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 70/156/CEE, y
-denegarán la homologación de alcance nacional,
para los tipos de motores de encendido por compresión o de gas y los tipos de vehículos propulsados por motores de encendido por compresión o de gas si las emisiones de gases y partículas contaminantes y la opacidad de los humos procedentes de los respectivos motores no cumplen los valores límite establecidos en la fila A de las tablas del punto 6.2.1 del anexo I de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva.
3. Con efectos a partir del 1 de octubre de 2001, excepto para los vehículos y motores destinados a la exportación a terceros países y los motores de sustitución para vehículos en circulación, los Estados miembros:
-considerarán que han dejado de tener validez los certificados de conformidad que acompañan a los nuevos vehículos o motores con arreglo a la Directiva 70/156/CEE a efectos del apartado 1 del artículo 17 de dicha Directiva, y
-prohibirán la matriculación, la venta, la entrada en servicio o el uso de nuevos vehículos propulsados por motores de encendido por compresión o de gas y la venta y el uso de nuevos motores de encendido por compresión o de gas,
si las emisiones de gases y partículas contaminantes y la opacidad de los humos procedentes de los respectivos motores no cumplen los valores límite establecidos en la fila A de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva.
4. Con efectos a partir del 1 de octubre de 2005, los Estados miembros:
-no podrán seguir concediéndose la homologación CE ni expedir el documento previsto en el último guión del apar-tado 1 del artículo 10 de la Directiva 70/15 6/CEE, y
-denegarán la homologación de alcance nacional,
para los tipos de motores de encendido por compresión o de gas y los tipos de vehículos propulsados por motores de encendido por compresión o de gas si las emisiones de gases y partículas contaminantes y la opacidad de los humos procedentes de los respectivos motores no cumplen los valores límite establecidos en la fila B1 de las tablas del punto 6.2.1 del anexo I de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva.
5. Con efectos a partir del 1 de octubre de 2006, excepto para los vehículos y motores destinados a la exportación a terceros países y los motores de sustitución para vehículos en circulación, los Estados miembros:
-considerarán que han dejado de tener validez los certificados de conformidad que acompañan a los nuevos vehículos o motores con arreglo a la Directiva 70/156/CEE a efectos del apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva,
-prohibirán la matriculación, la venta, la entrada en servicio o el uso de nuevos vehículos propulsados por motores de encendido por compresión o de gas y la venta y el uso de nuevos motores de encendido por compresión o de gas,
si las emisiones de gases y partículas contaminantes y la opacidad de los humos procedentes de los respectivos motores no cumplen los valores límite establecidos en la fila B1 de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva.
6. Con efectos a partir del 1 de octubre de 2008, los Estados miembros:
-no podrán seguir concediendo la homologación CE ni expedir el documento previsto en el último guión del apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 70/15 6/CEE, y
-denegarán la homologación de alcance nacional,
para los tipos de motores de encendido por compresión o de gas y los tipos de vehículos propulsados por motores de encendido por compresión o de gas si las emisiones de gases y partículas contaminantes y la opacidad de los humos procedentes de los respectivos motores no cumplen los valores límite aplicables establecidos en la fila B2 de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva.
7. Con efectos a partir del 1 de octubre de 2009, excepto para los vehículos y motores destinados a la exportación a terceros países y los motores de sustitución para vehículos en circulación, los Estados miembros:
-considerarán que han dejado de tener validez los certificados de conformidad que acompañan a los nuevos vehículos o motores con arreglo a la Directiva 70/156/CEE a efectos del apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva, y
-prohibirán la matriculación, la venta, la entrada en servicio o el uso de nuevos vehículos propulsados por motores de encendido por compresión o de gas y la venta y el uso de nuevos motores de encendido por compresión o de gas,
si las emisiones de gases y partículas contaminantes y la opacidad de los humos procedentes de los respectivos motores no cumplen los valores límite establecidos en la fila B2 de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva.
8. De conformidad con el apartado 1, se considerará que un motor que cumpla los requisitos pertinentes contemplados en los anexos de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva, y que se ajuste a los valores límite establecidos en la fila C de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva, cumple los requisitos establecidos en los apartados 2 a 7.
Artículo 3
1 Los Estados miembros sólo podrán introducir incentivos fiscales en lo que se refiere a vehículos de motor que cumplan lo establecido en la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva. Dichos incentivos deberán ajustarse a las disposiciones del Tratado, así como a las condiciones establecidas en las letras a) o b):
a)Serán de aplicación para todos los nuevos vehículos que se encuentren a la venta en el mercado de un Estado miembro y que se ajusten de antemano a los valores límite aplicables, establecidos en la fila A de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva, y posteriormente, a partir del 1 de octubre de 2000, a los valores límite que se establecen en las filas B1 o B2 de dichas tablas.
Se suprimirán a partir del momento en que se apliquen los valores límite de emisiones establecidos en el apartado 3 del artículo 2 para nuevos vehículos, o a más tardar en las fechas de aplicación de los valores límite de emisiones que se establecen en las filas B1 o B2 de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva.
b)Serán de aplicación para todos los vehículos nuevos que estén a la venta en el mercado de un Estado miembro y que se ajusten a los límites de emisión opcionales que se establecen en la fila C de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva.
2. Para cada tipo de vehículo, el importe del incentivo no excederá del coste adicional de las soluciones técnicas introducidas para garantizar el cumplimiento de los valores límite establecidos en las filas A o B1 o B2, o los valores límite establecidos en la fila C de las tablas del punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 88/77/CEE, modificada por la presente Directiva, y de su instalación en el vehículo.
3. Se informará a la Comisión con suficiente antelación de cualquier plan existente para instituir o modificar los incentivos fiscales que se mencionan en el presente artículo, a fin de que pueda presentar sus observaciones.
Artículo 4
A partir del 1 de octubre de 2005, los tipos nuevos de vehículos, y a partir del 1 de octubre de 2006, todos los restantes, estarán dotados de un sistema de diagnóstico a bordo (DAB) o de un sistema de medición a bordo (MAB) para verificar las emisiones de gases durante el funcionamiento.
La Comisión propondrá las disposiciones correspondientes al Parlamento Europeo y al Consejo. Dichas disposiciones incluirán:
-el acceso sin restricciones y normalizado al sistema de diagnóstico a bordo (DAB) para inspección, diagnóstico, mantenimiento y, reparación,
-la normalización del código de errores,
-la compatibilidad de repuestos para garantizar la reparación, la sustitución, el mantenimiento v el correcto funcionamiento de los vehículos equipados con el sistema de diagnóstico a bordo (DAB).
Artículo 5
A partir del 1 de octubre de 2005 para los tipos nuevos, y a partir del 1 de octubre de 2006, para todos los tipos, la homologación de vehículos o motores deberá confirmar también la capacidad funcional de los equipos de control de emisiones durante el tiempo normal de vida del vehículo o del motor.
La Comisión examinará las diferencias del tiempo normal de vida de varias categorías de vehículos pesados y considerará la posibilidad de proponer las disposiciones específicas de durabilidad más adecuadas para cada categoría.
Artículo 6
A partir del 1 de octubre de 2005, para los tipos nuevos, y a partir del 1 de octubre de 2006, para todos los tipos, para la homologación de vehículos se requerirá también la confirmación del correcto funcionamiento de los equipos de control de emisiones durante el tiempo normal de vida de un vehículo en circunstancias de uso normales (conformidad de vehículos en circulación adecuadamente conservados y utilizados).
La Comisión confirmará y completará esta disposición con arreglo al artículo 7.
Artículo 7
A más tardar doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva y, en cualquier caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2000, la Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo que confirme o complete la presente Directiva.
Dicha propuesta tendrá en cuenta:
-.el proceso de revisión enunciado en el artículo 3 de la Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y en el artículo 9 de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) el desarrollo de la tecnología de control de emisiones de los motores de encendido por compresión y los motores de gas, incluida la tecnología de postratamiento, teniendo presente la interdependencia de dicha tecnología con la calidad del carburante,
-la necesidad de mejorar la exactitud y la posibilidad de repetición de los procedimientos actuales de muestreo y de medición de los niveles muy bajos de emisión de partículas,
-la necesidad de mejorar la exactitud y, la posibilidad de repetición de los procedimientos actuales de muestreo y de medición de los niveles muy, bajos de emisión de partículas,
-el desarrollo de un ciclo de pruebas válido en todo el mundo para efectuar las pruebas de homologación,
e incluirá:
-disposiciones sobre la introducción del sistema de diagnóstico a bordo (DAB) para vehículos pesados a partir del 1 de octubre de 2005 de conformidad con las disposiciones del artículo 4 de la presente Directiva y, mutatis mutandis, con las disposiciones de la Directiva 98/69/CE relativa a la reducción de las emisiones contaminantes de vehículos de pasajeros y vehículos ligeros,
-disposiciones sobre la durabilidad de los equipos de control de emisiones a partir del 1 de octubre de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Directiva,
-disposiciones para asegurar la conformidad de los vehículos en circulación en el procedimiento de homologación para vehículos a partir del 1 de octubre de 2005 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Directiva, teniendo en cuenta la especificidad de las pruebas efectuadas en motores de estos vehículos y la información específica obtenida de los sistemas de diagnóstico a bordo (DAB) según un enfoque que tenga en cuenta la relación entre el coste y la eficacia,
-los límites adecuados para los agentes contaminantes que en la actualidad no están regulados como consecuencia de la introducción generalizada de nuevos combustibles alternativos.
A más tardar el 31 de diciembre de 2001 la Comisión presentará un informe sobre el estado de las negociaciones relativas a un ciclo de ensayos armonizado a nivel mundial.
A más tardar el 30 de junio de 2002 la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los requisitos para el funcionamiento del sistema de medición a bordo (MAB). Sobre la base de dicho informe la Comisión presentará una propuesta de las medidas que deberán entrar en vigor a más tardar el 1 de enero de 2005 con el fin de incluir las especificaciones técnicas y los anexos correspondientes que permitan la homologación de los sistemas de medición a bordo (MAB), que garanticen niveles de control como mínimo equivalentes a los del sistema de diagnóstico a bordo (DAB) y, que serán compatibles con estos sistemas.
A más tardar el 31 de diciembre de 2002 la Comisión considerará la tecnología disponible con objeto de confirmar el nivel obligatorio de NOx para el año 2008 en un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de las correspondientes propuestas.
Artículo 8
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 1 de julio de 2000. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito de la presente Directiva.
Artículo 9
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 10
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 1999.
Por el Parlamento Europeo
La Presidenta
N. FONTAINE
Por el Consejo
El Presidente
S. HASSI
_________________________
(1) DO C 173 de 8.6.1998, p. 1 y
DO C 43 de 17.2.1999, p. 25.
(2) DO C 407 de 28.12.1998, p. 27.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 21 de octubre de 1998 (DO C 341 de 9.11.1998, p. 74). Posición común del Consejo de 22 de abril de 1999 (DO C 296 de 15.10.1999, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 16 de noviembre de 1999 (aún no publicada en el Diario Oficial).
(4) DO C 112 de 20.12.1973, p. 1.
(5) DO C 138 de 17.5.1993, p. 1.
(6) DO L 36 de 9.2.1998, p. 33.
(7) DO L 295 de 25.10.1991, p. 1.
(8) DO L 40 de 17.2.1996, p. 1.
(9) DO L 100 de 19.4.1994, p. 42.
(10) DO L 42 de 23.2.1970, p. 1 ; Directiva cuya última modificación constituye la Directiva 98/91/CE (DO L 11 de 16.1.1999, p. 25)
(11) DO L 190 de 20.8.1972, p. 1. Directiva modificada por última vez por la Directiva 97/20/CE (DO L 125 de 16.5.1997, p. 21)
(12) DO L 350 de 28.12.1998, p. 1.
(13) DO L 350 de 28.12.1998, p. 58.
ANEXOS
ÍNDICE
.....................................................................................................................página
ANEXO I ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y
ABREVIATURAS, SOLICITUD DE HOMOLOGA-CIÓN CE,
PRESCRIPCIONES Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD Y
CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN . ................................................ 10
1. Ámbito de aplicación ..................................................................................10
2. Definiciones y abreviaturas.........................................................................10
3. Solicitud de homologación CE ...................................................................16
4. Homologación CE .......................................................................................17
5. Marcado del motor ......................................................................................19
6. Prescripciones y pruebas . ...........................................................................21
7. Montaje en el vehículo ................................................................................23
8. Familia de motores ......................................................................................23
9. Conformidad de la producción ....................................................................25
Apéndice 1 Procedimiento para verificar la conformidad de la
producción cuando la desviación normal es satisfactoria ................................28
Apéndice 2 Procedimiento para verificar la conformidad de la
producción cuando la desviación normal no es satisfactoria o no está
disponible..........................................................................................................30
Apéndice 3 Procedimiento para verificar la conformidad de la
producción a petición del fabricante ................................................................32
ANEXO II FICHA DE CARACTERÍSTICAS .............................................. 34
Apéndice 1 Características esenciales del motor (de origen)............................35
1. Descripción del motor...................................................................................35
2. Medidas adoptadas contra la contaminación ambiental................................36
3. Alimentación de carburante .........................................................................37
4. Distribución..................................................................................................40
5. Sistema de encendido (motores de encendido por chispa
exclusivamente) ...............................................................................................40
6. Instalación accionada por el motor ..............................................................40
7. Información suplementaria relativa a las condiciones de prueba . ...............41
8. Rendimiento del motor..................................................................................42
Apéndice 2 Características esenciales de la familia de motores .......................44
1. Parámetros comunes .....................................................................................44
2. Relación de la familia de motores.................................................................44
Apéndice 3 Características esenciales de los tipos de motor de la familia.......46
1. Descripción del motor ..................................................................................46
2. Medidas adoptadas contra la contaminación ambiental ...............................47
3. Alimentación de carburante ..........................................................................48
4. Distribución. ..................................................................................................51
5. Sistema de encendido (motores de encendido por chispa
exclusivamente) ................................................................................................51
Apéndice 4 Características de las piezas del vehículo relacionadas
con el motor .......................................................................................................52
ANEXO III PROCEDIMIENTO DE PRUEBA ................................................53
1. Introducción ....................................................................................................53
2. Condiciones de prueba.....................................................................................54
Apéndice 1 Ciclos de pruebas ESC y, ELR.........................................................56
1 .Valores de ajuste del motor y del dinamómetro .............................................56
2. Prueba de funcionamiento continuo ESC........................................................57
3. Prueba de funcionamiento continuo ELR........................................................59
4. Cálculo de las emisiones de gases....................................................................61
5. Cálculo de la emisión de partículas..................................................................64
6. Cálculo de los valores de humos emitidos.......................................................66
Apéndice 2 Ciclo de pruebas ETC.......................................................................68
1 . Procedimiento de análisis gráfico del motor...................................................68
2. Generación del ciclo de pruebas de referencia ................................................68
3. Prueba de funcionamiento continuo para emisiones .......................................69
4. Cálculo de las emisiones de gases...................................................................73
5. Cálculo de la emisión de partículas (motores diésel exclusivamente)............77
Apéndice 3 Plan de servicio del dinamómetro durante una prueba ETC ...........79
Apéndice 4 Procedimientos de medición y de muestreo.....................................89
1. Introducción.....................................................................................................89
2. Dinamómetro y equipamiento de la celda de prueba.......................................89
3. Determinación de los gases contaminantes .....................................................90
4. Determinación de las partículas.......................................................................92
5. Determinación de los humos............................................................................94
Apéndice 5 Procedimiento de calibrado..............................................................96
1. Calibrado de los instrumentos analíticos.........................................................96
2. Calibrado del sistema cvs...............................................................................102
3. Calibrado del sistema de medición de partículas...........................................104
4. Calibrado del equipo de medición de humos.................................................105
ANEXO IV CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS
CARBURANTES DE REFERENCIA...............................................................106
1. Gasóleo ..........................................................................................................106
2. Gas natural (GN)............................................................................................107
3. Gas licuado del petróleo (GLP).....................................................................108
ANEXO V SISTEMAS DE ANÁLISIS Y DE MUESTREO...........................109
1. Determinación de las emisiones de gases ......................................................109
2. Dilución de los gases de escapes determinación de las partículas..................116
3. Determinación de humos.................................................................................131
ANEXO VI CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE ...............................135
ANEXO VII EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO.....................137
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
...........................................................................................................................Página
Figura 1 Definiciones específicas de los ciclos de pruebas ................................12
Figura 2 Esquema de las pruebas de conformidad de la producción ..................27
Figura 3 Secuencia de la prueba ELR .................................................................60
Figura 4 Interpolación del punto de control de NOx............................................63
Figura 5 Plan de servicio del dinamómetro durante una prueba ETC.................88
Figura 6 Esquema del dispositivo recuperador del convertidor de N02..............99
Figura 7 Organigrama del sistema de análisis de gas de escape sin diluir
para CO, C02, NOx, HC.....................................................................................109
Figura 8 Organigrama del sistema de análisis de gas de escape diluido
para CO, C02, NOx, HC ....................................................................................110
Figura 9 Organigrama del análisis del metano (método GC)..............................113
Figura 10 Organigrama del análisis del metano con un cortador no
metánico (NMC)..................................................................................................115
Figura 11 Sistema de dilución con reducción del caudal con sonda
isocinética y muestreo fraccionado (control por SB )..........................................117
Figura 12 Sistema de dilución con reducción del caudal con sonda
isocinética y muestreo fraccionado (control por PB)...........................................117
Figura 13 Sistema de dilución con reducción del caudal con medición
de la concentración de C02 o de NOx y muestreo fraccionado...........................118
Figura 14 Sistema de dilución con reducción del caudal con medición
de la concentración de C02, equilibrado de carbono y muestreo
conjunto................................................................................................................118
Figura 15 Sistema de dilución con reducción del caudal con un
solo tubo Venturi, medición de la concentración y muestreo fraccionado...........119
Figura 16 Sistema de dilución con reducción del caudal con un doble tubo
Venturi o doble orificio, medición de la concentración y
muestreo fraccionado.............................................................................................120
Figura 17 Sistema de dilución con reducción del caudal con división por
múltiples tubos, medición de la concentración y muestro fraccionado.................121
Figura 18 Sistema de dilución con reducción del caudal con control del
caudal y muestreo conjunto...................................................................................122
Figura 19 Sistema de dilución con reducción del caudal con control del
caudal y muestreo fraccionado..............................................................................122
Figura 20 Sistema de dilución sin reducción del caudal.......................................126
Figura 21 Sistema de muestreo de partículas....................................................... 129
Figura 22 Sistema de dilución doble (exclusivamente para sistemas sin
reducción del caudal) ...........................................................................................129
Figura 23 Opacímetro sin reducción del caudal...................................................132
Figura 24 Opacímetro con reducción del caudal..................................................133
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Valores límite para las pruebas ESC y ELR.............................................22
Tabla 2 Valores límite para las pruebas ETC........................................................22
Tabla 3 Números de decisión de aprobación y rechazo del plan
de muestreo del apéndice 1....................................................................................29
Tabla 4 Números de decisión de aprobación y rechazo del plan
de muestreo del apéndice 2....................................................................................31
Tabla 5 Números de decisión de aprobación y rechazo del plan de
muestreo del apéndice 3.........................................................................................33
Tabla 6 Tolerancias de la línea de regresión .........................................................72
Tabla 7 Puntos que se permite borrar del análisis de regresión.............................73
Tabla 8 Precisión de los instrumentos de medición ..............................................89
Tabla 9 Cargas del filtro recomendadas..................................................................93
ANEXO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS, SOLICITUD DE HOMOLOGACIóN CE, PRESCRIPCIONES Y PRUEBAS Y CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN
1.ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Directiva se aplicará a los gases y partículas contaminantes de todos los vehículos equipados con motores de encendido por compresión y a los gases contaminantes de todos los vehículos equipados con motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o GLP, y a los motores de encendido por compresión y motores de encendido por chispa tal y como se definen en el artículo 1, con excepción de los vehículos de las categorías NI, N2 Y N12 cuya certificación ha sido expedida de conformidad con la Directiva 70/220/CEE del Consejo(1), modificada por última vez por la Directiva 98/77/CE de la Comisión (2).
2.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
2.1.«ciclo de pruebas»: una secuencia de puntos de prueba, cada uno de los cuales posee un régimen y un par concretos que debe seguir el motor bajo condiciones de funcionamiento de estado continuo (prueba ESC) o de transición (prueba ETC, ELR):
2.2.«homologación de un motor (familia de motores)»: la homologación de un tipo de motor (familia de motores) en lo que se refiere a los niveles de emisión de gases y partículas contaminantes ;
2.3.«motor diésel»: un motor que funcione según el principio del encendido por compresión ; y por «motor de gas.: un motor alimentado con gas natural (GN) o gas licuado de petróleo (GLP);
2.4.«tipo de motor»: una categoría de motores que no presentan diferencias entre sí en cuanto a aspectos esenciales como las características del motor definidas en el anexo II de la presente Directiva ;
2.5. Familia de motores.: un grupo de motores definido por el fabricante, los cuales, por motivos de su diseño, como se define en el apéndice 2 del anexo 11 de la presente Directiva, poseen características similares en cuanto a emisión de gases de escape ; todos los miembros de una familia deben cumplir los valores límite de emisiones aplicables:
2.6.«motor de origen»: un motor seleccionado de entre una familia de motores de tal suerte que sus características en cuanto a emisiones sean representativas de esa familia de motores:
2.7.«gases contaminantes»: el monóxido de carbono, los hidrocarburos (suponiendo una relación de CH1,85 para el gasóleo, CH2525 para GLP y CH2 2,91 para GN (NMHC), el metano (suponiendo una relación de CH4 para GN) y los óxidos de nitrógeno, expresados estos últimos en el equivalente de dióxido de nitrógeno (N02): por «partículas contaminantes»: cualquier material que se acumule en un medio filtrante determinado tras diluir los gases de escape con aire filtrado limpio, de modo que la temperatura no supere los 325 K (52ºC)
2.8.«humos»: llas partículas en suspensión de los gases de escape procedentes de un motor diese] que absorben, reflejan, o refractan la luz ;
2.9.«potencia neta»: la potencia en kW "CEE", obtenida en el banco de pruebas en el extremo de] cigúeñal o del órgano equivalente, medida de acuerdo con el método de medición de potencia establecido en la Directiva 80/1269/CEE de la Comisión (3), modificada por última vez por la Directiva 97121/CEE (4):
2.10.«potencia máxima declarada (Pmax)»: la potencia máxima en kW CEE (potencia neta) que haya declarado el fabricante en la solicitud de homologación:
2.11.«porcentaje de carga»: la proporción del par máximo disponible utilizado a un régimen determinado del motor:
2.12.«prueba ESC»: un ciclo de pruebas que consiste en 13 fases de estado continuo que deben aplicarse de conformidad con el punto 6.2 del presente anexo ;
2.13.«prueba ELR»: un ciclo de pruebas que consiste en una secuencia de fases de carga aplicadas con unos regímenes del motor constantes, de conformidad con el punto 6.2 del presente anexo ;
2.14.cprueba ETC»: un ciclo de pruebas que consiste en 1 800 fases de transición segundo a segundo que deben aplicarse de conformidad con el punto 6.2 del presente anexo:
2.15.«intervalo de velocidades de funcionamiento del motor»: el margen de velocidades que el motor utiliza con más frecuencia en condiciones reales de uso, y que se encuentra entre el régimen bajo y el alto, como se establece en el anexo 111 de la presente Directiva ;
2.16.«régimen bajo (n10)»: el régimen mínimo del motor con el que se alcanza el 50% de la potencia máxima declarada:
2.17. «régimen alto (nhi)»: el régimen máximo del motor con el que se alcanza el 70% de la potencia máxima declarada ;
2.18.«regímenes A, B y C»: las velocidades de prueba, dentro del intervalo de velocidades de funcionamiento del motor, que deben utilizarse para las pruebas ESC y ELR, como establece el apéndice 1 del anexo III de la presente Directiva:
2.19.«zona de control»: la zona entre los regímenes del motor A y C, y entre un porcentaje de carga del 25 al 100%
2.20.«régimen de referencia (nref)»: el valor de régimen máximo que se debe utilizar para desnormalizar los valores de régimen relativo de la prueba ETC, como establece el apéndice 2 del anexo III de la presente Directiva ;
2.21.«opacímetro»: un instrumento diseñado para medir la opacidad de las partículas de humos mediante el principio de extinción de la luz:
2.22.«clase de GN»: una de las dos clases de gas natural, H o L tal como las define la norma europea EN 437 de noviembre de 1993:
2.23.«autoadaptabilidad»: cualquier dispositivo del motor que permita mantener constante la relación aire/carburante ;
2.24.«recalibrado»: la regulación fina de un motor de GN para conseguir el mismo
rendimiento (potencia, consumo de carburante) con una clase distinta de gas natural:
2.25.«índice Wobbe (W1 inferior o Wu superior)»: la relación entre el valor calorífico correspondiente de un gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad relativa en las mismas condiciones de referencia:
FORMULA OMITIDA
2.26. «factor S(Lambda) de desplazamiento de (Lambda)»: una expresión que describe la flexibilidad requerida del sistema de gestión del motor en relación con un cambio de la relación (delta) de aire excesivo si el motor está alimentado con un gas de composición diferente al metano puro (véase el anexo VB para calcular SLambda) ;
2.27. «VEM»: vehículo ecológico mejorado, que es un tipo de vehículo propulsado por un motor que cum-ple los valores límite de emisiones permitidas que figuran en la fila C de las tablas de la sección 6.2.1 del presente anexo ;
2.28. «dispositivo de desactivación»: todo elemento del motor o de diseño que mide o detecta la velocidad del vehículo, la velocidad del motor, el engranaje de transmisión utilizado, la temperatura, la presión de admisión y cualquier otro parámetro con el fin de activar, modular, aplazar o desactivar el funcionamiento de cualquier parte del sistema de control de emisiones que reduzca la eficacia del sistema de control de emisiones en condiciones de utilización normal del vehículo.
Un elemento técnico de este tipo no estará considerado como un dispositivo de desactivación
cuando:
- esté justificada la necesidad del dispositivo para proteger temporalmente el motor de condiciones de funcionamiento que pudieran ocasionar daños o parada y no sean aplicables otras medidas para la misma finalidad que no reduzcan la eficacia del sistema de control de emisiones,
- el dispositivo no funcione salvo para las necesidades del arranque y/o calentamiento del motor y no sean aplicables otras medidas para la misma finalidad que no reduzcan la eficacia del sistema de control de emisiones.
Figura 1
Definiciones específicas de los ciclos de pruebas
IMAGEN OMITIDA
2.29. Símbolos y abreviaturas
2.29.1. Símbolos de los parámetros de prueba
Símbolo.......Unidad.......Término
Ap.................m 2............Superficie transversal de la sonda isocinética
AT................m2.............Superficie transversal del tubo de escape
CEE...............--..............Eficacia del etano
CEM.............--...............Eficacia del metano
C1..................--..............Hidrocarburo equivalente al carbono 1
conc..........ppm/Vol%....Subíndice que indica la concentración
D0..............m3/s.............Intersección de una función de calibrado PDP
DF.................--...............Factor de dilución
D..................--................Constante de la función de Bessel
E....................--...............Constante de la función de Bessel
Ez...............g/kWh..........Emisión interpolada de NOx en el punto de control
fa...................--...............Factor atmosférico del laboratorio
fc...................s-1.............Frecuencia de corte de filtro de Bessel
FFH..............--................Factor específico del carburante para el cálculo de la concentración
........................................en húmedo a partir de la concentración en seco
Fs..................--................Factor estequiométrico
GAIRW........kg/h............Caudal másico del aire de admisión por vía húmeda
GAIRD.........kg/h............Caudal másico del aire de admisión por vía seca
GDILW........kg/h............Caudal másico del aire de dilución por vía húmeda
GEDFW.......kg/h............Caudal másico equivalente del gas de escape diluido por vía
.........................................húmeda
GEXHW.......kg/h............Caudal másico de los gases de escape por vía húmeda
GFUEL.........kg/h............Caudal másico del carburante
GTOTW........kg/h............Caudal másico del gas de escape diluido por vía húmeda
H...................MJ/m3.........Valor calorífico
HREF............g/kg.............Valor de referencia de la humedad absoluta (10,71 g/kg)
Ha..................g/kg.............Humedad absoluta del aire de admisión
HD.................g/kg.............Humedad absoluta del aire de dilución
HTCRAT.....mol/mol........Relación hidrógeno-carbono
i.......................--................Subíndice que indica una fase determinada
K.....................--................Constante de Bessel
k......................m-1...........Coeficiente de absorción de la luz
KH,D................--...............Factor de corrección de la humedad para NOx, en motores diesel
KH,G................--...............Factor de corrección de la humedad para NOx en motores de gas
Kv.....................--...............Función de calibrado del CFV
Kw,a.................--...............Factor de corrección de seco a húmedo para el aire de admisión
Kw,d.................--...............Factor de corrección de seco a húmedo para el aire de dilución
Kw,e.................--...............Factor de corrección de seco a húmedo para el gas de escape
...........................................diluido
Kw,r.................--................Factor de corrección de seco a húmedo para el gas de escape sin
...........................................diluir
L.......................%...............Porcentaje de par en relación al par máximo durante la prueba
La.....................m...............Longitud efectiva del camino óptico
m......................--................Pendiente de la función de calibrado del PDP
mass...............g/h o g..........Subíndice que indica el caudal másico de las emisiones
MDIL..............kg................Masa de la muestra de aire de dilución una vez ha pasado por los
...........................................filtros de muestreo de las partículas
Md..................mg..............Masa de la muestra de partículas contenida en el aire de dilución
...........................................captado
Mf...................mg..............Masa de la muestra de partículas captada
Mf,p................mg..............Masa de la muestra de partículas captada en el filtro principal
Mf,b................mg..............Masa de la muestra de partículas captada en el filtro secundario
MSAM...............................Masa de la muestra de gases de escape diluidos una vez han
............................................pasado por los filtros de muestreo de las partículas
MSEC..............kg..............Masa del aire de dilución secundario
MTOTW..........kg..............Masa total de CVS a lo largo del ciclo por vía húmeda
MTOTW,i........kg..............Masa instantánea de CVS por vía húmeda
N.......................%...............Opacidad
Np....................--................Nº total de revoluciones del PDP a lo largo del ciclo
Np,i..................--................Revoluciones del PDP durante un intervalo de tiempo
n.....................min-1...........Régimen del motor
np.....................s-1..............Régimen del PDP
nhi...................min-1.........Régimen alto del motor
nlo...................min-1.........Régimen bajo del motor
nref..................min-1.........Régimen de referencia del motor para la prueba ETC
pa....................kPa..............Presión de vapor de saturación del aire de admisión del motor
PA...................kPa..............Presión absoluta
PB...................kPa..............Presión atmosférica total
Pd....................kPa..............Presión de vapor de saturación del aire de dilución
Ps....................kPa..............Presión atmosférica seca
Pl....................kPa..............Presión negativa en la entrada de la bomba
P(a).................kW..............Potencia absorbida por los elementos auxiliares que se instalan
............................................para la.prueba
P(b).................kW..............Potencia absorbida por los elementos auxiliares que se quitan
............................................para la.prueba
P(n)................kW...............Potencia neta no corregida
P(m)................kW..............Potencia medida en un banco de pruebas
Omega................................Constante de Bessel
Qs...................m 3/s...........Caudal de volumen de CVS
q......................--.................Relación de dilución
r......................--.................Relación de las superficies transversales de la sonda isocinética y
...........................................del tubo de escape
Ra..................%.................Humedad relativa del aire de admisión
Rd..................%.................Humedad relativa del aire de dilución
Rf..................--..................Factor de respuesta del FID
p...................kg/m3............densidad
S...................kW................Valor de ajuste del dinarnómetro
Si..................m-1...............Valor instantáneo de los humos
S(Lambda)........................Factor «S» de desplazamiento de (Lambda)
T...................K...................Temperatura absoluta
Ta.................K...................Temperatura absoluta del aire de admisión
t....................S....................Tiempo de medición
te..................S....................Tiempo de la respuesta eléctrica
tf..................S....................Tiempo de respuesta del filtro para la función de Bessel
tp..................S....................Tiempo de respuesta física
At.................S.....................Intervalo de tiempo entre dos mediciones sucesivas de humos
............................................(=1/frecuencia de muestreo)
Ati................S....................Intervalo de tiempo para el caudal instantáneo del CFV
Tau...............%...................Transmitancia de los humos
V0..............m3/rev..............Caudal de volumen de PDP en condiciones reales
W.........................................Indice Wobbe
Wact............kWh.................Trabajo efectivo del ciclo ETC
Wref............kWh................Trabajo de referencia del ciclo ETC
WF................--....................Factor de ponderación
WFE..............--....................Factor de ponderación efectivo
X0................m3/rev.............Función de calibrado del caudal de volumen de PDP
Yi.................m-1..................Valor de humos promediado en 1 s según Bessel
2.29.2. Símbolos de los compuestos químicos
CH4.....Metano
C2H6...Etano
C3H8...Propano
CO.......Monóxido de carbono
DOP.....Di-octilftalato
CO2......Dióxido de carbono
HC........Hidrocarburos
NMHC..Hidrocarburos no metánicos
NOx......Oxidos de nitrógeno
NO........Oxido nítrico
NO2.......Dióxido de nitrógeno
PT .........Partículas
2.29.3. Abreviaturas
CFV..............Tubo Venturi de flujo crítico
CLD..............Detector de luminiscencia química
ELR..............Prueba europea de respuesta bajo carga
ESC..............Ciclo europeo de estado continuo
ETC..............Ciclo europeo de transición
FID...............Detector de ionización de llama
GC................Cromatógrafo de gas
HCLD..........Detector de luminiscencia química en caliente
HFID............Detector de ionización de llama en caliente
GLP..............Gas licuado de] petróleo
NDIR............Analizador de infrarrojos no dispersivo
GN.................Gas natural
NNC.............Cortador no metánico
3.SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN CE
3.1 Solicitud de homologación CE para un tipo de motor o familia de motores considerados como una entidad técnica
3.1.1. La solicitud de homologación de un tipo de motor o familia de motores en lo que se refiere a los niveles de emisión de gases y, partículas contaminantes en el caso de motores diesel y en lo que se refiere a los niveles de emisión de gases contaminantes en el caso de motores a gas, se presentará por el constructor del motor o por un mandatario debidamente acreditado.
3.1.2. Irá acompañada de los documentos que se mencionan a continuación. por triplicado, y de las informaciones siguientes:
3.1.2.1. una descripción del tipo de motor o familia de motores, en su caso, en la que se especifiquen todas las características enumeradas en el anexo 11 de la presente Directiva, en aplicación de los artículos 3 y 4 de la Directiva 70/156/CEE.
3.1.3. Deberá presentarse al servicio técnico encargado de las pruebas de homologación indicadas en el punto 6 un motor que se ajuste a las características del «tipo de motor» o «motor de origen» definidas en el anexo 11.
3.2. Solicitud de homologación CE de un tipo de vehículo en lo que se refiere a su motor
3.2.1. La solicitud de homologación de un vehículo en lo que se refiere a la emisión de gases y, partículas contaminantes procedentes de su motor o familia de motores diesel y en lo que se refiere a los niveles de emisión de gases contaminantes procedentes de su motor o familia de motores de gas. deberá presentarla el fabricante del vehículo o un mandatario debidamente acreditado.
3.2.2. Irá acompañada de los documentos que se mencionan a continuación, por triplicado, y, de las informaciones siguientes:
3.2.2.1. una descripción del tipo de vehículo, de los elementos del vehículo relacionados con el motor y, del tipo de motor o familia de motores, si procede, en la que se especifiquen las características enumeradas en el anexo 11, así como la documentación exigida de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 70/156/CE
CEE.
3.3. Solicitud de homologación CE de un tipo de vehículo con motor homologado
3.3.1. La solicitud de homologación de un vehículo en lo que se refiere a la emisión de gases y, partículas contaminantes procedentes de su motor o familia de motores diesel homologados y en lo que se refiere a los niveles de emisión de gases contaminantes procedentes de su motor o familia de motores de gas homologados, deberá presentarla e4 fabricante del vehículo o un mandatario debidamente acreditado.
3.3.2. Irá acompañada de los documentos que se mencionan a continuación, por triplicado, y, de las informaciones siguientes:
3.3.2.1. una descripción del tipo de vehículo y de los elementos del vehículo relacionados con el Motor. en la que se especifiquen las características enumeradas en el anexo 11, en la medida en que sean pertinentes, y una copia del Certificado de Homologación CE (anexo VI) expedido para el motor o familia de motores, si procede, como entidad técnica instalada en el tipo de vehículo, junto con la documentación exigida de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 70/156/CEE.
4.HOMOLOGACIÓN CE
4.1. Expedición de una homologación CE para todo tipo de carburante
La homologación CE para todo tipo de carburante se concederá si se cumplen las siguientes condiciones:
4.1.1. En el caso de gasóleo, el motor de origen cumple los requisitos de esta Directiva sobre el carburante de referencia especificados en el anexo IV.
4.1.2. En el caso de gas natural, el motor de origen deberá demostrar que es capaz de adaptarse a cualquier composición de carburante que pueda existir en el mercado. En el caso del gas natural, básicamente existen dos tipos de carburante, el de alto poder calorífico (clase H) y el de bajo poder calorífico (clase L), aunque con una variedad significativa dentro de cada uno: difieren considerablemente en su contenido energético expresado mediante el índice Wobbe y en su factor "S". de desplazamiento de (lambda). Las fórmulas para el cálculo del índice Wobbe y S(Lambda) figuran en los apartados 2.25 y 2.26. la composición de los combustibles de referencia refleja las variaciones de esos parámetros.
El motor de origen deberá cumplir los requisitos de la presente Directiva con los carburantes de referencia C20 y G25, tal y, como se definen en el anexo IV, sin tener que reajustar el sistema de alimentación entre ambas pruebas. No obstante, se permitirá un ensayo de adaptación en un ciclo ETC sin medición cuando se cambie el carburante. Previamente a la prueba, el motor de origen se acondicionará mediante el procedimiento descrito en el apartado 3 del apéndice 2 del anexo III.
4.1.3. En el caso de un motor alimentado con gas natural, que sea capaz de adaptarse por sí solo a cualquiera de los gases de la clase H, por un lado, y, a cualquiera de los gases de la clase L. por el otro, y, que disponga de un conmutador para pasar de una clase a otra, el motor de origen se probará con los dos carburantes de referencia correspondientes, tal y como se definen en el anexo IV para cada clase, y, en las dos posiciones del conmutador. Los carburantes son el G20 (carburante 1) y el G23 (carburante 2) para la clase H de gases, y los carburantes G23 (carburante 1) y C25 (carburante 2) para la clase L de gases. El motor de origen deberá cumplir los requisitos de la presente Directiva para ambas posiciones del conmutador, sin reajustar el sistema de alimentación entre las dos pruebas para cada una de las posiciones del conmutador. No obstante, se permitirá un ensayo de adaptación en un ciclo ETC sin medición cuando se cambie el carburante. Previamente a la prueba, el motor de origen se acondicionará mediante el procedimiento descrito en el apartado 3 del apéndice 2 del anexo III.
4.1.3.1. A petición del fabricante podrá probarse el motor con un tercer carburante (carburante 3) si el factor S(lambda) de desplazamiento de (lambda)se encuentra entre el de los carburantes G20 y G25, por ejemplo, cuando el carburante 3 es un carburante comercial. Los resultados de esta prueba podrán utilizarse como base para la evaluación de la conformidad de la producción.
4.1.3.2. La relación «r» de los resultados de las emisiones se determinará para cada contaminante de la forma siguiente:
r= resultado de las emisiones con el carburante de referencia 2/resultado de las emisiones con el carburante de referencia 1
o
ra= resultado de las emisiones con el carburante de referencia 2/resultado de las emisiones con el carburante de referencia 3
y
rb = resultado de las emisiones con el carburante de referencia 1/resultado de las emisiones con el carburante de referencia 3
4.1.4. En el caso de GLP, el motor de origen deberá demostrar que es capaz de adaptarse a cualquier composición de carburante que pueda existir en el mercado. En el caso del GLP, existen variaciones en la composición C3/C4. Estas variaciones se reflejan en los carburantes de referencia. El motor de origen deberá cumplir los requisitos en cuanto a emisiones de los carburantes de referencia A y B, tal y como se definen en el anexo A, sin tener que reajustar el sistema de alimentación entre ambas pruebas. No obstante, se permitirá un ensayo de adaptación en un ciclo ETC sin medición cuando se cambie el carburante. Previamente a la prueba, el motor de origen se acondicionará mediante el procedimiento descrito en el
apartado 3 del apéndice 2 del anexo III.
4.1.4.1. La relación "r". de los resultados de las emisiones se determinarán para cada contaminante de la forma siguiente:
r= resultado de las emisiones con el carburante de referencia 2/resultado de las emisiones con el carburante de referencia 1
4.2. Expedición de una homologación CE para un tipo de carburante concreto
En base a la actual situación tecnológica, de momento no es posible que los motores de mezcla pobre alimentados con gas natural sean autoadaptables. No obstante, los motores existentes de este tipo presentan la ventaja de una mayor eficacia y una reducción en las emisiones de CO2 Si se garantiza a un usuario que se te va a suministrar un carburante de composición uniforme, puede que opte por un motor de mezcla pobre. Se podría conceder una homologación restringida a un tipo concreto de carburante para un motor de estas características, aunque en interés de la unificación internacional se considera preferible otorgar una homologación internacional. En este caso las variantes ligadas al tipo de carburante deberían ser idénticas excepto en lo que se refiere al contenido de la base de datos de la unidad de control electrónica del sistema de alimentación, y las partes del sistema de alimentación (como los inyectores) que tie-nen que adaptarse al distinto caudal de carburante.
La homologación CE para un tipo concreto de carburante se concederá si se cumplen las siguientes condiciones:
4.2.1. Homologación de las emisiones de escape de un motor de gas natural diseñado para funcionar con los gases de la clase H o bien con los gases de la clase L
Se probará el motor de origen con los dos carburantes de referencia correspondientes, tal y como se definen en el anexo IV para cada clase. Los carburantes son el G20 (carburante 1) y el G23 (carburante 2) para la clase H de gases, y los carburantes G23 (carburante 1) y G25 (carburante 2) para la clase L de gases. El motor de origen deberá cumplir los requisitos en cuanto a emisiones sin tener que reajustar el sistema de alimentación entre ambas pruebas. No obstante, se permitirá un ensayo de adaptación en un ciclo ETC sin medición cuando se cambie el carburante. Previamente a la prueba, el motor de origen se acondicionará mediante el procedimiento descrito en el apartado 3 del apéndice 2 del anexo III.
4.2.1.1. A petición del fabricante podrá probarse el motor con un tercer carburante (carburante 3) si el factor «S(Lambda- de desplazamiento de (Lambda) se encuentra entre el de los carburantes G20 y G23, o bien G23 y G25 respectivamente: por ejemplo, cuando el carburante 3 es un carburante comercial. Los resultados de esta prueba podrán utilizarse como base para la evaluación de la conformidad de la producción.
4.2.1.2. La relación "r", de los resultados de las emisiones se determinará para cada contaminante de la forma siguiente:
r= resultado de las emisiones con el carburante de referencia 2/resultado de las emisiones con el carburante de referencia 1
o
ra= resultado de las emisiones con el carburante de referencia 2/resultado de las emisiones con el carburante de referencia 3
y
rb= resultado de las emisiones con el carburante de referencia 1/resultado de las emisiones con el carburante de referencia 3
4.2.1.3. Al efectuar la entrega al cliente, el motor deberá llevar una placa indicadora (véase el apartado 5.1.5) donde figure la clase de gases para la que está homologado.
4.2.2. Homologación de las emisiones de escape de un motor de gas natural o de GLP diseñado para funcionar con carburante de una composición específica
4.2.2.1. El motor de origen deberá cumplir los requisitos en cuanto a emisiones de los carburantes de referencia G20 y C25 en el caso del gas natural, o los carburantes de referencia A y B en el caso del GLP. tal y como se definen en el anexo 1V. Entre las pruebas se permite la regulación fina del sistema de alimentación, la cual consistirá en un recalibrado de la base de datos de alimentación, sin alterar la estrategia básica de control ni la estructura básica de la base de datos. En caso necesario, se permite cambiar las piezas que estén directamente relacionadas con el caudal de carburante (como los inyectores).
4.2.2.2. A petición del fabricante, podrá probarse el motor con los carburantes de referencia G 20 y G 2 3, o bien G23 y G25, en cuyo caso la homologación será válida exclusivamente para los gases de la clase H o para los gases de la clase L respectivamente.
4.2.2.3. Al efectuar la entrega al cliente, el motor deberá llevar una placa indicadora (véase el apartado 5.1.5) donde figure la composición del carburante para la que se ha calibrado el motor.
4.3. Homologación de los gases de escape de un miembro de una familia
4.3.1. Con excepción del caso mencionado en el apartado 4.3.2, la homologación de un motor de origen se ampliará a todos los miembros de esa familia, sin necesidad de efectuar más pruebas, para carburantes de cualquier composición de la clase para la que se haya homologado el motor de origen (en lo que respecta a los motores descritos en el apartado 4.2.2) o para la misma clase de carburantes (en lo que respecta a los motores descritos en los apartados 4.1 o 4.2) para los que se haya homologado el motor de origen.
4.3.2. Motor de prueba secundaria
En caso de una solicitud de homologación de un motor, o de un vehículo en lo que se refiere a su motor, suponiendo que dicho motor pertenezca a una familia de motores, si la autoridad que concede la homologación determina que, con respecto al motor de origen seleccionado, la solicitud presentada no representa completamente la familia de motores definida en el apéndice 1 del anexo 1, dicha autoridad seleccionará y someterá a ensayo otro motor de prueba de referencia alternativo y, si es preciso. uno suplementario.
4.4. Certificado de homologación
Se expedirá un certificado conforme al modelo especificado en el anexo VI para dejar constancia de la concesión de una homologación como las que se describen en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3.
5. MARCADO DEL MOTOR
5.1. En el motor homologado como entidad técnica deberá figurar:
5.1.1. la marca de fábrica o el nombre comercial del fabricante del motor:
5.1.2. la descripción comercial M fabricante ;
5.1.3. el número de Homologación CE precedido de la o las letras distintivas del país que haya expedido la Homologación CE (5).
5.1.4. en el caso de un motor de GN, detrás del número de homologación CE deberá figurar una de las siguientes marcas de referencia:
-H en caso de que el motor se homologue y se calibre para los gases de la clase H ;
-L en caso de que el motor se homologue y se calibre para los gases de la clase L:
-HL en caso de que el motor se homologue y se calibre para los gases de la clase H y, para los de la clase L ;
-Ht en caso de que el motor se homologue y se calibre para un gas de composición específica de la clase H, pudiéndose configurar para otro gas específico de la clase H mediante la regulación fina de la alimentación del motor,
-Lt en caso de que el motor se homologue y se calibre para un gas de composición específica de la clase L, pudiéndose convertir para otro gas específico de la clase L mediante la regulación fina de la alimentación del motor:
-HLt en caso de que el motor se homologue y se calibre para un gas de composición específica de la clase L o bien de la clase H, pudiéndose convertir para otro gas específico de la clase L o bien de la clase H mediante la regulación fina de la alimentación del motor.
5.1.5. Placas indicadoras
Los motores alimentados con GN GLP que hayan sido homologados para un tipo concreto de carburante deberán incorporar las siguientes placas indicadoras:
5.1.5.1. Contenido
Deberá figurar la siguiente información:
En el caso descrito en el punto 4.2.13, en la placa indicadora figurará la inscripción "PARA USO EXCLUSIVAMENTE CON GAS NATURAL DE LA CLASE H". Si procede, se sustituye «H» por "L",
En el caso descrito en el punto 4.2.23, en la placa indicadora figurará la inscripción «PARA USO EXCLUSIVAMENTE CON GAS NATURAL DE COMPOSICIÓN ... » o «PARA USO EXCLUSIVAMENTE CON GAS LICUADO DEL PETRÓLEO DE COMPOSICIÓN ...». Se indicará toda la información contenida en la o las tablas apropiadas del anexo IV, junto con los componentes individuales y los límites especificados por el fabricante del motor.
Las letras y cifras rotuladas deberán tener una altura mínima de 4 mm.
Nota:
Si la falta de espacio impide un etiquetado de esas características, podrá utilizarse un código simplificado. En este caso, las notas explicativas que contengan la información anterior deberán ser fácilmente accesibles para cualquier persona que llene el depósito de combustible o realice tareas de mantenimiento o de reparación en el motor s, en sus accesorios, así como para las autoridades competentes. La localización y el contenido de dichas notas explicativas se determinará mediante acuerdo entre el fabricante y la autoridad de homologación.
5.1.5.2. Propiedades
Las placas indicadoras deberán permanecer inalterables durante toda la vida útil del motor. Las cifras y letras inscritas serán claramente legibles e indelebles. Asimismo, las placas indicadoras deberán quedar fijas de manera permanente durante toda la vida útil del motor, y no se podrán quitar sin destruirlas o deteriorarlas.
5.1.5.3. Colocación
Las placas indicadoras deberán fijarse a una pieza del motor necesaria para el funcionamiento normal del motor y que en circunstancias normales no se tenga que sustituir durante la vida del motor. Asimismo, dichas placas indicadoras se situarán de manera que sean fácilmente visibles para cualquiera una vez se haya montado el motor con todos los elementos necesarios para su funcionamiento.
5.2. En caso de una solicitud de homologación CE de un tipo de vehículo en lo que se refiere a su motor, las inscripciones especificadas en el punto 5.1.5 también se colocarán junto al orificio de llenado de carburante.
5.3. En caso de una solicitud de homologación CE de un tipo de vehículo con motor homologado. las inscripciones especificadas en el punto 5.1.5 también se colocarán junto al orificio de llenado de carburante.
6. PRESCRIPCIONES Y PRUEBAS
6.1. Aspectos generales
Los elementos que puedan influir en las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de motores diesel y en las emisiones de gases contaminantes procedentes de motores a gas. deberán estar diseñados, fabricados e instalados de manera que, en condiciones normales de utilización, el motor se ajuste a las prescripciones de la presente Directiva.
6.1.1. Queda prohibida la utilización del dispositivo de desactivación y/o la estrategia irracional de control de emisiones. Si la autoridad de homologación sospecha que un tipo de vehículo utiliza uno o varios dispositivos de desactivación y/o cualquier estrategia irracional de control de emisiones en determinadas condiciones de funcionamiento, a petición del fabricante deberá suministrar información sobre el funcionamiento y las repercusiones en las emisiones de la utilización de dichos dispositivos y/o estrategia de control. Dicha información incluirá una descripción de todos los componentes de control de las emisiones, de la lógica del sistema de control del combustible, incluidas las estrategias de temporización y, los puntos de conmutación durante todos los modos de funcionamiento. Esta documentación será estrictamente confidencial y no se adjuntará a la documentación requerida en la sección 3 del anexo I.
6.2. Prescripciones relativas a las emisiones de gases y partículas contaminantes y de humos
Para la homologación de la fila A de las tablas del punto 6.2.1, la medición de la emisiones deberá efectuarse conforme a las pruebas ESC y ELR en el caso de motores diesel convencionales, inclusive los que incorporen equipos electrónicos de inyección de carburante, recirculación de los gases de escape (EGR), y/o catalizadores de oxidación. Los motores diesel que incorporen sistemas avanzados de tratamiento posterior de los gases de escape, inclusive catalizadores para eliminar NOx y/o purgadores de partículas, deberán someterse además a la prueba ETC.
Para las pruebas de homologación de las filas B1 o B2 o C de las tablas del punto 6.2.1, la medición de las emisiones deberá efectuarse conforme a las pruebas ESC, ELR y ETC.
En el caso de motores a gas, se determinarán los gases de escape mediante la prueba ETC.
Los procedimientos de ensayo ESC y ELR se describen en el apéndice 1 del anexo III, y el procedimiento de prueba ETC en los apéndices 2 y 3 del anexo III.
Las emisiones de gases contaminantes y de partículas contaminantes, si procede, y de humos, si procede, procedentes del motor que se somete a las pruebas se medirán mediante los métodos descritos en el apéndice 4 del anexo III. En el anexo V se describen los sistemas recomendados para el análisis de los gases contaminantes, los sistemas recomendados de muestreo de partículas, y el sistema recomendado de medición de humos.
El Servicio Técnico podrá aprobar otros sistemas o analizadores si se demuestra que con ellos se obtienen resultados equivalentes en el ciclo de pruebas respectivo. La determinación de equivalencia del sistema se basará en un estudio correlacional de 7 pares de muestras (o mayor) que compare el sistema que está siendo examinado con uno de los sistemas de referencia de la presente Directiva. Para las emisiones de partículas, el único sistema de referencia reconocido es el sistema de dilución sin reducción del caudal. Los "resultados", se refieren al valor de las emisiones de ese ciclo en particular. La prueba correlacional tendrá lugar en el mismo laboratorio y, celda de ensayo, y con el mismo motor, y es preferible efectuarla simultáneamente. El criterio de equivalencia se define como una concordancia del ± 5 % respecto a los promedios de los pares de muestras. Para la introducción de un nuevo sistema en la Directiva, la determinación de equivalencia se basará en el cálculo de la repetibilidad y la reproducibilidad, tal y como se definen en la norma ISO 5725.
6.2.1. Valores límite
La masa específica de monóxido de carbono, del total de los hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno y de partículas. determinadas en la prueba ESC, y de humos, determinadas en la prueba ELR, no podrán rebasar las cantidades que figuran en la tabla 1.
Tabla 1
Valores límite para las pruebas ESC y El-R
TABLA OMITIDA
Para los motores diesel que se someten además a la prueba ETC, y específicamente para los motores de gas, las masas específicas de monóxido de carbono, de hidrocarburos no metálicos, de metano, de óxidos de nitrógeno y de partículas no podrán rebasar las cantidades que figuran en la tabla 2.
Tabla 2
Valores límite para la prueba ETC
TABLA OMITIDA
6.2.2. Medición de los hidrocarburos para los motores diésel y de gas
6.2.2.1. El fabricante podrá optar por medir la masa del total de los hidrocarburos (THC) en la prueba ETC en lugar de medir la masa de los hidrocarburos no metálicos. En este caso, el límite para la masa del total de los hidrocarburos es el mismo que el que figura en la tabla 2 para la masa del total de los hidrocarburos no metálicos.
6.2.3. Requisitos específicos para los motores diésel
6.2.3.1. La masa específica de los óxidos de nitrógeno medidos en los puntos de control aleatorios dentro de la zona de control de la prueba ESC no deberá rebasar en más del 10 por ciento los valores interpolados a partir de las fases de prueba anterior y posterior (véanse las secciones 4.6.2 y 4.6.3 del apéndice 1 del anexo III).
6.2.3.2. El valor de humos medido con el régimen seleccionado aleatoriamente para la prueba ELR no deberá rebasar el valor máximo de humos medido con los regímenes de prueba anterior y posterior en más del 20 por ciento, o en más del 5 por ciento del valor límite, lo que sea mayor.
7. MONTAJE EN EL VEHÍCULO
7.1. El montaje del motor en el vehículo deberá satisfacer las características siguientes en lo que se refiere a la homologación del motor:
7.1.1. el vacío de admisión no deberá sobrepasar el especificado en el anexo VI para el motor homologado ;
7.1.2. la contrapresión de los gases de escape no deberá sobrepasar la especificada en el anexo VI para el motor homologado:
7.1.3. el volumen del sistema de escape no deberá diferir en más del 40% del especificado en el anexo VI para el motor homologado:
7.1.4. la potencia absorbida por los elementos auxiliares que se precisan para el funcionamiento del motor no deberá sobrepasar la especificada en el anexo VI para el motor homologado.
8. FAMILIA DE MOTORES
8.1. Parámetros que definen la familia de motores
La familia de motores, determinada por el fabricante del motor, puede definirse mediante las características que deben tener en común todos los motores de la familia. En ciertos casos puede producirse la interacción de parámetros. Estos efectos también deben tenerse en cuenta para garantizar que en una familia de motores sólo se incluyen motores que poseen características similares en cuanto a emisión de gases de escape.
Para poder afirmar que dos motores pertenecen a la misma familia de motores, deberán tener en común los parámetros básicos que se relacionan a continuación:
8.1.1. Ciclo de combustión:
- ciclo de 2 tiempos
- ciclo de 4 tiempos.
8.1.2. Agente refrigerante:
- aire
- agua
- aceite.
8.1.3. Para motores de gas y motores que dispongan de tratamiento posterior de los gases de escape
- número de cilindros
(otros motores diesel con menos cilindros que el motor original se podrán considerar de la misma familia de motores siempre y cuando el sistema de alimentación mida el combustible para cada cilindro).
8.1.4. Cilindrada unitaria:
- la diferencia máxima entre motores no deberá exceder M 15
8.1.5. Método de aspiración del aire:
- aspiración natural
- por compresión
- por compresión con turborrefrigerador.
8.1.6. Tipo/diseño de la precámara:
- precámara
- cámara de turbulencia
- precámara abierta.
8.1.7. Válvulas y orificios - configuración, tamaño y número:
- culata
- pared interior del cilindro
- cárter.
8.1.8. Sistema de inyección de carburante (motores diésel):
- bomba-conducto-inyector
- bomba instalada en canalización
- bomba de distribución
- elemento simple
- inyector unitario.
8.1.9. Sistema de alimentación (motores de gas):
- mezclador
- inyección/ inducción de gas (monopunto. multipunto)
- inyección de líquido (monopunto, multipunto).
8.1.10. Sistema de encendido (motores de gas).
8.1.11. Características diversas:
- recirculación de los gases de escape
- inyección/emulsión de agua
- inyección de aire secundaria
- turborrefrigeración.
8.1.12. Tratamiento posterior de los gases de escape:
- catalizador de 3 vías
- catalizador de oxidación
- catalizador de reducción
- reactor térmico,
- purgador de partículas.
8.2. Selección del motor de origen
8.2.1. Motores diésel
El criterio principal de selección del motor de origen de la familia será el de la máxima salida de carburante por carrera del pistón al régimen de par máximo declarado. En caso de que dos o más motores compartan este criterio principal, se seleccionará el motor de origen utilizando el criterio secundario de la máxima salida de carburante por carrera del pistón al régimen nominal. Bajo ciertas circunstancias, la autoridad que concede la homologación podrá decidir que la mejor manera de caracterizar el caso más desfavorable de la familia en cuanto a nivel de emisiones es probar un segundo motor. Así pues, dicha autoridad podrá seleccionar otro motor para someterlo a ensayo en base a determinadas características que indiquen que quizá posea el nivel de emisiones más elevado de todos los motores de esa familia.
Si algunos motores de la familia poseen otras características variables que podrían influir en las emisiones de escape, también deberán determinarse y tenerse en cuenta dichas características al seleccionar el motor de origen.
8.2.2. Motores de gas
El criterio principal de selección del motor de origen de la familia será el de la mayor cilindrada. En caso de que dos o más motores compartan este criterio principal, se seleccionará el motor de origen utilizando uno de los siguientes criterios secundarios, en este orden:
- la máxima salida de carburante por carrera del pistón al régimen de la potencia nominal declarada:
- el máximo avance de chispa:
- el mínimo caudal de recirculación de los gases de escape:
- la ausencia de bomba de aire o la bomba con el menor caudal de aire efectivo.
Bajo ciertas circunstancias, la autoridad que concede la homologación podrá decidir que la mejor manera de caracterizar el caso más desfavorable de la familia en cuanto a nivel de emisiones es probar un segundo motor. Así pues, dicha autoridad podrá seleccionar otro motor para someterlo a ensayo en base a determinadas características que indiquen que quizá posea el nivel de emisiones más elevado de todos los motores de esa familia.
9. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN
9.1. Deberán adoptarse medidas al objeto de garantizar la conformidad de la producción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 70/156/CEE. La conformidad de la producción se verifica en base a la descripción que incluyen los certificados de homologación establecidos en el anexo VI de la presente Directiva.
Los puntos 2.4.2 y 2.4.3 del anexo X de la Directiva 70/156/CEE serán de aplicación cuando las autoridades competentes no estén satisfechas con el procedimiento de auditoría del fabricante.
9.1.1. Si es preciso medir las emisiones de contaminantes y ha habido una o más ampliaciones de la homologación del tipo de motor, las pruebas se efectuarán en el motor o los motores descritos en el paquete informativo referido a la ampliación correspondiente.
9.1.1.1. Conformidad del motor sujeta a una prueba de contaminación:
Una vez haya presentado el motor a las autoridades, el fabricante no realizará ningún ajuste en los motores seleccionados.
9.1.1.1.1. Se eligen al azar tres motores de la serie. Los motores que estén sujetos sólo a las pruebas ESC y ELR o sólo a la prueba ETC para la homologación de la fila A de las tablas que figuran en el punto 6.2.1 estarán sujetos a las pruebas aplicables para la verificación de la conformidad de producción. Con el consentimiento de la autoridad. todos los demás tipos de motores homologados de las filas A, B1, B2, o C de las tablas del punto 6.2.1 estarán sujetos a las pruebas de los ciclos ESC y ELR o del ciclo ETC para la verificación de la conformidad de producción. Los valores límite figuran en el punto 6.2.1 del presente anexo.
9.1.1.1.2. Las pruebas se efectúan de conformidad con el apéndice 1 del presente anexo, en caso de que la autoridad competente esté satisfecha con la desviación normal de la producción indicada por el fabricante, de acuerdo con el anexo X de la Directiva 70/156/CEE, que se refiere a los vehículos a motor y sus remolques.
Las pruebas se efectúan de conformidad con el apéndice 2 del presente anexo, en caso de que la autoridad competente no esté satisfecha con la desviación normal de la producción indicada por el fabricante, de acuerdo con el anexo X de la Directiva 70/156/CEE, que se refiere a los vehículos a motor y sus remolques.
A petición del fabricante, se podrán efectuar las pruebas con arreglo a lo dispuesto en el apéndice 3 del presente anexo.
9.1.1.1.3. Tomando como base la prueba efectuada a un motor mediante muestreo, se considera que la producción de una serie es conforme si se adopta una decisión de aprobación para todos los contaminantes, y no es conforme si se adopta una decisión de rechazo para un contaminante, de acuerdo con los criterios de prueba aplicados en el apéndice apropiado.
Si se ha adoptado una decisión de aprobación para un contaminante, dicha decisión no podrá ser modificada por ninguna prueba suplementaria que pueda efectuarse para tomar una decisión respecto al resto de contaminantes.
Si no se adopta una decisión de aprobación para todos los contaminantes y no se adopta una decisión de rechazo para un contaminante, se efectúa una prueba con otro motor (véase la figura 2).
Si no se toma ninguna decisión, en cualquier momento el fabricante podrá decidir interrumpir las prue-bas, en cuyo caso se registra una decisión de rechazo.
9.1.1.2. Las pruebas se efectuarán con motores recién fabricados. Los motores alimentados con gas se acondicionarán mediante el procedimiento definido en el apartado 3 del apéndice 2 del anexo III.
9.1.1.2.1. No obstante, a petición del fabricante, las pruebas se podrán efectuar con motores diesel o de gas que hayan estado en rodaje durante más tiempo que el mencionado en el punto 9.1.1.2, hasta un máximo de 100 horas. En este caso, será el fabricante quien se encargue del rodaje, comprometiéndose a no realizar ningún ajuste a esos motores.
9.1.1.2.2. Si el fabricante solicita realizar el rodaje de acuerdo con el procedimiento previsto en el punto 9.1.1.2.1, podrá hacerlo:
- con todos los motores que se someten a prueba,
o bien
- con el primer motor probado, determinando un coeficiente de evolución de la manera siguiente:
-las emisiones contaminantes se medirán transcurridas cero y «x» horas en el primer motor probado,
-se calculará para cada contaminante el coeficiente de evolución de las emisiones entre cero y «x» horas:
Emisiones «x» horas/Emisiones cero horas
El resultado puede ser menor que uno.
El resto de motores que se someten a prueba no estarán sujetos al procedimiento de rodaje, pero sus emisiones a las cero horas se verán modificadas por el coeficiente de evolución.
En este caso se adoptarán los valores siguientes:
- para el primer motor, los valores a las . «x» horas,
- para el resto de motores, los valores a la hora cero multiplicados por el coeficiente de evolución.
9.1.1.2.3. Para los motores diesel y motores alimentados con GLP, todas estas pruebas podrán realizarse con carburante comercial. No obstante, a petición del fabricante, podrán utilizarse los carburantes de referencia descritos en el anexo IV. Ello implica la realización de las pruebas descritas en el apartado 4 del presente anexo con al menos dos de los combustibles de referencia para cada motor de gas.
9.1.1.2.4. Para los motores alimentados con GN, todas estas pruebas podrán efectuarse con carburante comercial de la manera siguiente:
- para los motores con el distintivo H, con un carburante comercial de la clase H:
- para los motores con el distintivo L, con un carburante comercial de la clase L:
- para los motores con el distintivo HL, con un carburante comercial de la clase H o de la clase L.
No obstante, a petición del fabricante, podrán utilizarse los carburantes de referencia descritos en el anexo IV. Ello implica la realización de las pruebas descritas en el apartado 4 del presente anexo con al menos dos de los combustibles de referencia para cada motor de gas.
9.1.1.2.5. En caso de desacuerdo a causa de la no conformidad de un motor de gas al utilizar un carburante comercial, las pruebas se efectuarán con un carburante de referencia que se haya utilizado para probar el motor de origen, o con el carburante 3 adicional posible mencionado en los puntos 4.1.3.1 y 4.2.1.1 que se haya utilizado para probar el motor de origen. A continuación el resultado se deberá convertir mediante un cálculo aplicando el factor pertinente «r», «ra» o «rb» de acuerdo con lo descrito en los puntos 4.1.3.2, 4.1.4.1 y 4.2.1.2. Si «r», «ra» o «rb» son menores que uno, no será necesaria ninguna corrección. Los resultados medidos y los calculados deberán demostrar que el motor cumple los valores límite con todos los carburantes de referencia pertinentes (los carburantes 1, 2 y, llegado el caso, el carburante 3).
9.1.1.2.6. Las pruebas de conformidad de la producción de un motor alimentado con gas preparado para funcionar con un carburante de composición específica se efectuarán con el carburante para el que se haya calibrado el motor.
Figura 2
Esquema de las pruebas de conformidad de la producción
IMAGEN OMITIDA
Apéndice 1
PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓn CUANDO LA DESVIACIÓN NORMAL ES SATISFACTORIA
1. El presente apéndice describe el procedimiento a utilizar para verificar la conformidad de la producción en cuanto a las emisiones de contaminantes cuando la desviación normal de la producción del fabricante es satisfactoria.
2. Con un tamaño de muestra mínimo de tres motores, el procedimiento de muestreo se configura de manera que la probabilidad de que un lote de fabricación pase la prueba con un 40% de los motores defectuosos sea de 0,95 (riesgo del fabricante = 5%) mientras que la probabilidad de que se acepte un lote de fabricación con el 65% de los motores defectuosos sea de 0,10 (riesgo del consumidor = 10%).
3. Se utiliza el procedimiento siguiente para cada uno de los contaminantes mencionados en el punto 6.2.1. del anexo 1 (véase la figura 2):
Sea:
L = el logaritmo natural del valor límite del contaminante:
(Ji sub i) = el logaritmo natural del valor de medición del motor número i de la muestra
s = una estimación de la desviación normal de la producción (después de tomar el logaritmo natural de las medidas) ;
n = el tamaño de muestra actual.
4. Para cada muestra, la suma de las desviaciones normales respecto al límite se calcula mediante la siguiente fórmula:
FORMULA OMITIDA
5. A continuación:
-si el resultado de la estadística de prueba es mayor que el número de decisión de aprobación que figura en la tabla 3 para el correspondiente tamaño de muestra, se aprueba el nivel de emisiones de ese contaminante ;
-si el resultado de la estadística de prueba es menor que el número de decisión de rechazo que figura en la tabla 3 para el correspondiente tamaño de muestra, no se aprueba el nivel de emisiones de ese contaminante:
-en otro caso, se prueba otro motor de acuerdo con el punto 9.1.1.1 del anexo 1 y se aplica el procedimiento de cálculo a la muestra aumentada en una unidad.
Tabla 3
Números de decisión de aprobación y rechazo del plan de muestreo del apéndice 1
Tamaño mínimo de muestra: 3
Número acumulado de motores ....Número de decisión de ..........Número de decisión de
que se someten a prueba ...............aprobación An........................rechazo Bn
(tamaño de muestra)
3..............................................................3,327.....................................-4,724
4..............................................................3,261....................................-4,790
5..............................................................3,195....................................-4,856
6..............................................................3,129....................................-4,922
7..............................................................3,063.....................................-4,988
8..............................................................2,997....................................-5,054
9..............................................................2,931....................................-5,120
10............................................................2,865...................................- 5,185
11............................................................2,799...................................- 5,251
12............................................................2,733...................................- 5,317
13............................................................2,667...................................- 5,383
14............................................................2,601....................................-5,449
15............................................................2,535...................................- 5,515
16............................................................2,469...................................- 5,581
17............................................................2,403....................................-5,647
18............................................................2,337...................................- 5,713
19............................................................2,271....................................-5,779
20............................................................2,205....................................-5,845
21............................................................2,139....................................-5,911
22............................................................2,073....................................-5,977
23............................................................2,007....................................-6,043
24............................................................1,941....................................-6,109
25............................................................1,875....................................-6,175
26............................................................1,809....................................-6,241
27............................................................1,743....................................-6,307
28............................................................1,677....................................-6,373
29............................................................1,611....................................-6,439
30............................................................1,545....................................-6,505
31............................................................1,479....................................-6,571
32.........................................................-2,112.....................................-2,112
Apéndice 2
PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN CUANDO LA DESVIACIÓN NORMAL NO ES SATISFACTORIA O NO ESTÁ DISPONIBLE
1. El presente apéndice describe el procedimiento a utilizar para verificar la conformidad de la producción en cuanto a las emisiones de contaminantes cuando la desviación normal de la producción del fabricante no es satisfactoria o no está disponible.
2. Con un tamaño de muestra mínimo de tres motores, el procedimiento de muestreo se configura de manera que la probabilidad de que un lote de fabricación pase la prueba con un 40% de los motores defectuosos sea de 0,95 (riesgo del fabricante = 5 %) mientras que la probabilidad de que se acepte un lote de fabricación con el 6 5 % de los motores defectuosos sea de 0,10 (riesgo del consumidor = 10 %).
3. Se considera que los valores de los contaminantes indicados en el punto 6.2.1 del anexo I poseen una distribución logarítmico normal y deben transformarse tomando sus logaritmos naturales, siendo m, y m el tamaño mínimo y máximo de muestra respectivamente (m0 = 3 y m = 32), y n el tamaño de muestra actual.
4. Si XI, X2. ..., y, son los logaritmos naturales de los valores medidos en la serie y L es el logaritmo natural del valor límite del contaminante, entonces
di=XI-L
y
FORMULA OMITIDA
FORMULA OMITIDA
5. En la tabla 4 figuran los valores de los números de decisión de aprobación (An) y rechazo (Bn) con respecto al tamaño de muestra correspondiente. El resultado de la estadística de prueba es la relación dn/Vn.,que se utilizará para determinar si la serie se aprueba o no, con arreglo a lo siguiente:
Para m0 < o = n < o = m:
- se aprueba la serie si FORMULA OMITIDA
~'n
- se rechaza la serie si FORMULA OMITIDA
- se adopta otra medida si FORMULA OMITIDA
6. Observaciones
Las siguientes fórmulas recursivas resultan útiles para calcular valores sucesivos de la estadística de prueba:
FORMULA OMITIDA
Tabla 4
Números de decisión de aprobación y rechazo del plan de muestreo del apéndice 2
Tamaño mínimo de muestra: 3
Número acumulado de motores ............Número de decisión de ............Número de decisión
que se someten a prueba.........................aprobación An..........................de rechazo Bn
(tamaño de muestra)
3.................................................................-0,80381.....................................16,64743
4.................................................................-0,76339.......................................7,68627
5.................................................................-0,72982.......................................4,67136
6.................................................................-0,69962.......................................3,25573
7.................................................................-0,67129.......................................2,45431
8.................................................................-0,64406.......................................1,94369
9.................................................................-0,61750.......................................1,59105
10...............................................................-0,59135.......................................1,33295
11...............................................................-0,56542.......................................1,13566
12...............................................................-0,53960.......................................0,97970
13...............................................................-0,51379.......................................0,85307
14................................................................-0,48791......................................0,74801
15................................................................-.0,46191.......................................0,65928
16...............................................................-0,43573.......................................0,58321
17................................................................-0,40933......................................0,51718
18................................................................-0,38266......................................0,45922
19................................................................-0,35570......................................0,40788
20................................................................-0,32840......................................0,36203
21................................................................-0,30072......................................0,32078
22................................................................-0,27263......................................0,28343
23................................................................-0,24410......................................0,24943
24................................................................-0,21509......................................0,21831
25................................................................-0,18557......................................0,18970
26...............................................................-0,15550.......................................0,16328
27...............................................................-0,12483.......................................0,13880
28...............................................................-0,09354.......................................0,11603
29...............................................................-0,06159.......................................0,09480
30...............................................................-0,02892.......................................0,07493
31...............................................................-0,00449.......................................0,05629
32.................................................................0,03876........................................0,03876
Apéndice 3
PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN A PETICIÓN DEL FABRICANTE
1. El presente apéndice describe el procedimiento a utilizar para verificar, a petición del fabricante, la conformidad de la producción en cuanto a las emisiones de contaminantes.
2. Con un tamaño de muestra mínimo de tres motores, el procedimiento de muestreo se configura de manera que la probabilidad de que un lote de fabricación pase la prueba con un 30% de los motores defectuosos sea de 0,90 (riesgo del fabricante = 10 %) mientras que la probabilidad de que se acepte un lote de fabricación con el 6 5 % de los motores defectuosos sea de 0,10 (riesgo del consumidor = 10 %).
3. Se utiliza el procedimiento siguiente para cada uno de los contaminantes mencionados en el punto 6.2.1 del anexo 1 (véase la figura 2):
Sea:
L = el valor límite del contaminante,
xi = el valor de medición del motor número i de la muestra.
n = el tamaño de muestra actual.
4.Se calcula para la muestra la estadística de prueba que cuantifica el número de motores que no son conformes, es decir, xi > o = L.
5.A continuación:
-si la estadística de prueba es menor o igual que el número de decisión de aprobación que figura en la tabla 5 para el correspondiente tamaño de muestra, se aprueba el nivel de emisiones de ese contaminante:
-si la estadística de prueba es maylor o igual que el número de decisión de rechazo que figura en la tabla 5 para el correspondiente tamaño de muestra, no se aprueba el nivel de emisiones de ese contaminante:
-si no, se prueba otro motor de acuerdo con el punto 9.1.1.1 del anexo 1 y, se aplica el procedimiento de cálculo a la muestra aumentada en una unidad.
En la tabla 5 los números de decisión de aprobación y, rechazo se calculan mediante la Norma Internacional ISO 8422/1991.
Tabla 5
Números de decisión de aprobación y rechazo del plan de muestreo del apéndice 3
Tamaño mínimo de muestra: 3
Número acumulado de motores............Número de decisión...................Número de decisión
que se someten a prueba......................de aprobación.............................de rechazo
(tamaño de muestra)
3....................................................................._.................................................3
4.....................................................................0..................................................4
5.....................................................................0..................................................4
6.....................................................................1..................................................5
7.....................................................................1..................................................5
8.....................................................................2..................................................6
9.....................................................................2..................................................6
10...................................................................3..................................................7
11...................................................................3..................................................7
12...................................................................4..................................................8
13...................................................................4..................................................8
14...................................................................5..................................................9
15...................................................................5..................................................9
16...................................................................6................................................10
17...................................................................6................................................10
18...................................................................7................................................11
19..................................................................8...................................................9
____________________________
(1) DO L 76 de 6.4.197, p. 1
(2) DO L 286 de 23.10.1998, p. 1.
(3) DO L 375 de 31.12.1980. p. 46
(4) DO L 125 de 16.5.1997, p. 31.
(5) 1= Alemania, 2 = Francia, 3 = Italia, 4 = Países Bajos, 5 = Suecia, 6 = Bélgica, 9 = España, 11 = Reino Unido, 12 = Austria, 13 = Luxemburgo, 16 = Noruega, 17 = Finlandia, 18 = Dinamarca, 21 = Portugal, 23 = Grecia, FL = Liechtenstein, IS = Islandia, IRL = Irlanda.
ANEXO II
FICHA DE CARACTERÍSTICAS Nº ...
ESTABLECIDA DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 70/156/CEE SOBRE LA HOMOLOGACIóN CE
relativa a las medidas a adoptar contra las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos, y las emisiones de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o GLP destinados a la propulsión de vehículos
(Directiva 88/77/CEE, modificada por última vez por la Directiva 1999/96/CE)
Tipo de vehículo/motor de origen/tipo de motor(1):...........................
0. GENERALIDADES
0.1. Marca (nombre de la empresa):.........................................
0.2. Tipo y descripción comercial (menciónense las variantes):............................
0.3. Modalidad y localización del código del tipo, si se ha marcado en el vehículo:.................
0.4. Categoría del vehículo (si procede):................
0.5. Categoría del motor: diésel/alimentado con GN/alimentado con GLP(1):................
0.6. Nombre y dirección del fabricante:.............................
0.7. Localización de las placas e inscripciones legales y método de fijación:......................
0.8 .En el caso de componentes y entidades técnicas, localización y método de fijación del distintivo de homologación CE:........................
0.9. Dirección de la o las fábricas de montaje:..........................
DOCUMENTOS ANEJOS
1. Características esenciales del motor (de origen) e información relativa al desarrollo de las pruebas (apéndice 1)
2. Características esenciales de la familia de motores (apéndice 2)
3. Características esenciales de los tipos de motor de la familia (apéndice 3)
4. Características de las piezas del vehículo relacionadas con el motor (si procede) (apéndice 4)
5. Fotografías y/o dibujos del motor de origen/tipo de motor y, si procede, del compartimiento del motor
6. Dar la lista de otros posibles documentos.
Fecha, expediente
__________________
(1) Táchese lo que no proceda.
Apéndice 1
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MOTOR (DE ORIGEN) E INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS(1)
1. Descripción del motor
1.1. Fabricante:...................................................................
1.2. Número de código del motor del fabricante:.................
1.3. Ciclo: cuatro tiempos/dos tiempos (2)
1.4. Número y disposición de los cilindros:...........................
1.4.1. Diámetro interior:.................................................................... mm
1.4.2. Carrera del pistón:...........................................mm
1.4.3. Orden de encendido:....................................
1.5. Volumen del motor: .........................cm,
1.6. Relación de compresión volumétrica(3):......................................
1.7. Dibujo(s) de la cámara de combustión y de la corona del pistón:......................
1.8. Superficie transversal mínima de los orificios de entrada y salida: .......................cm.
1.9. Régimen de ralentí:............................ min-1
1.10. Potencia máxima neta:.......................kW a...................... min-1
1.11. Régimen del motor máximo permitido:............................min-1
1.12. Par máximo neto:...................................Nm a..................min-1
1.13. Sistema de combustión: encendido por compresión/encendido por chispa (2)
1.14. Carburante: Diesel/GLP/GN-H/GN-L/GN-HL(2)
1.15. Sistema de refrigeración
1.15.1. Líquido
1.15.1.1. Naturaleza del líquido:........................................................
1.15.1.2. Bomba(s) de circulación: sí/no (2)
1.15.1.3. Características o marca(s) y tipo(s) (si procede):...........
1.15.1.4. Relación(es) motriz (si procede):..............................
1.15.2. Aire
1.15.2.1. Ventilador: sí/no (2)
1.15.2.2. Características o marca(s) y tipo(s) (si procede):..........
1.15.2.3. Relación(es) motriz (si procede): ....................................... .
1.16. Temperatura admitida por el fabricante
1.16.1. Refrigeración por líquido: Temperatura máxima a la salida:................ K
1.16.2. Refrigeración por aire: punto de referencia: ..........................
Temperatura máxima en el punto de referencia:................K
1.16.3. Temperatura máxima de¡ aire a la salida del radiador de entrada (si procede):...........................................K
1.16.4. Temperatura máxima en el o en los tubos de escape adyacentes a la o a las bridas externas del o de los colectores de escape o turbocompresor(es): ................. K
1.16.5. Temperatura del carburante: mín.......K,máxima:..................K
para motores diese], en la entrada de la bomba de inyección, y para motores de gas, en la fase final del regulador depresión
1.16.6. Presión del carburante: mín.................kPa, máx.......................kPa
en la fase final del regulador de presión, exclusivamente para motores de gas alimentados con GN
1.16.7. Temperatura del lubricante: mín...............K, máx ........................K
1.17. Bomba de sobrealimentación: sí/no (2)
1.17.1. Marca: .......................................
1.17.2. Tipo: . ..............................................
1.17.3. Descripción del sistema (por ejemplo, presión máxima de sobrealimentación, válvula de desagüe, si procede):.................................................
1.17.4. Radiador: sí/no (2)
1.18. Sistema de admisión
Vacío de admisión máximo admisible para un régimen especificado del motor y a plena carga, tal y como se especifica en las condiciones de funcionamiento de la Directiva 80/1269/CEE (4), modificada por última vez por la Directiva 97/21/CE (5):................kPa
1.19. Sistema de gases de escape
Contrapresión máxima admisible de escape para un régimen especificado del motor y a plena carga, tal y como se especifica en las condiciones de funcionamiento de la Directiva 80/1269/CEE (4), modificada por última vez por la Directiva 97/21/CE (5):.................kPa
Volumen del sistema de gases de escape:...................................cm 3
2. Medidas adoptadas contra la contaminación ambiental
2.1. Dispositivo para reciclar los gases del cárter (descripción y esquemas):....................
2.2. Dispositivos adicionales anticontaminación (si existen v no se han incluido en otro punto):............................
2.2.1. Catalizador: sí/no(2)
2.2.1.1. Marca(s): .................
2.2.1.2. Tipo(s):.....................
2.2.1.3. Número de catalizadores elementos:...........
2.2.1.4. Dimensiones, forma y volumen del o de los catalizadores: .......................
2.2.1.5. Tipo de reacción catalítica: . ......................
2.2.1.6. Carga total de metales preciosos:........
2.2.1.7. Concentración relativa . .
2.2.1.8. Substrato (estructura y material):...............................
2.2.1.9. Densidad celular:..............................
2.2.1.10. Tipo de carcasa del o de los catalizadores: ...................
2.2.1.11. Localización del o de los catalizadores (lugar y distancia de referencia en el conducto de escape): ..................................
2.2.2. Sensor de oxígeno: sí/no (2)
2.2.2.1. Marca(s):.................................
2.2.2.2. Tipo:.....................
2.2.2.3. Localización:.....................
2.2.3. Inyección de aire: sí/no (2)
2.2.3.1. Tipo (impulsos de aire, bomba de aire, etc.):........................
2.2.4. Recirculación de los gases de escape: sí/no (2)
2.2.4.1. Características (caudal, etc.):.................................
2.2.5. Purgador de partículas: sí/no (2)
2.2.5.1. Dimensiones, forma y capacidad del purgador de partículas:....................
2.2.5.2. Tipo y diseño del purgador de partículas: ..........................
2.2.5.3. Localización (distancia de referencia en el conducto de escape):...................
2.2.5.4 .Método o sistema de regeneración, descripción y/o esquema:..........
2.2.6. Otros sistemas: sí/no (2)
2.2.6.1. Descripción y funcionamiento:....................
3. Alimentación de carburante
3.1. Motores diesel
3.1.1. Bomba de alimentación
Presión (3):.............kPa o diagrama característico(2):...............
3.1.2. Sistema de inyección
3.1.2.1. Bomba
3.1.2.1.1. Marca(s):......................................
3.1.2.1.2. Tipo(s):...............................
3.1.2.1.3. Salida:............mm3 (3) por carrera del pistón a un régimen del motor de rpm a inyección completa, o diagrama característico (2) (3):.......................
Menciónese el método empleado: sobre el motor/sobre el banco de bomba (2)
Si existe un limitador de presión de admisión, indíquese la salida de carburante característica y la presión de admisión en función del régimen del motor.
3.1.2.1.4. Avance de la inyección
3.1 .2.1.4.1. Curva de avance de la inyección (3):.............................
3.1 .2.1.4.2. Regulación de la inyección estática: (3):........................
3.1.2.2. Conductos de inyección
3.1.2.2.1. Longitud: ............................................................mm
3.1.2.2.2. Diámetro interno: .......................................mm
3.1.2.3. Inyector(es)
3.1.2.3.1. Marca(s):...................................
3.1.2.3.2. Tipo(s):........................
3.1.2.3.3.«Presión de apertura»:.......................................kPa (3)
o diagrama característico (2) (3):.........................
3.1.2.4. Regulador
3.1.2.4.1. Marca(s):...............................
3.1.2.4.2. Tipo(s): .................................................
3.1.2.4.3. Régimen al cual se inicia el cierre de la admisión a carga completa:.........rpm
3.1.2.4.4. Régimen máximo sin carga:....... rpm
3.1.2.4.5. Régimen de ralentí:......................................... rpm
3.1.3. Sistema de arranque en frío
3.1.3.1 Marca(s):........................
3.1.3.2. Tipo(s):..............
3.1.3.3. Descripción..............................
3.1.3.4. Dispositivo auxiliar de arranque:
3.1.3.4.1. Marca:........... .
3.1.3.4.2. Tipo:.................
3.2. Motores de gas (6)
3.2.1. Carburante: Gas natural/GLP (2)
3.2.2. Regulador o reguladores de presión o evaporador,regulador(es) de presión(2)
3.2.2.1. Marca(s): ..........
3.2.2.2. Tipo(s):....................
3.2.2.3. Número de fases de reducción de presión: ....................................
3.2.2.4. Presión en la fase final: mín. ......... kPa, máx............................. kPa
3.2.2.5. Número de puntos principales de ajuste:................................
3.2.2.6. Número de puntos de ajuste de ralentí:..................................
3.2.2.7. Número de certificado de conformidad con la Directiva 199/96/CE:............
3.2.3. Sistema de alimentación: mezclador /inyección de gas/inyección de líquido/inyección directa (2)
3.2.3.1. Regulación de la riqueza de la mezcla:.....................
3.2.3.2. Descripción del sistema v/o diagrama y esquemas: .....................
3.2.3.3. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999/96/CE:.................
3.2.4. Mezclador
3.2.4.1. Número..........................
3.2.4.2. Marca(s):.......................
3.2.4.3. Tipo(s):...............................
3.2.4.4. Localización:.............................
3.2.4.5. Posibilidades de ajuste:...................................
3.2.4.6. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999196/CE:..................................................
3.2.5. Inyección del colector de admisión
3.2.5.1. Inyección: monopunto/multipunto
3.2.5.2. Inyección: continua/simultánca/secuencial (2)
3.2.5.3. Equipo de inyección
3.2.5.3.1. Marca(s):.....................
3.2.5.3.2. Tipo(s):................................................
3.2.5.3.3. Posibilidades de ajuste: ......................................
3.2.5.3.4. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999/96/CE:............
3.2.5.4. Bomba de alimentación (si procede):..........................
3.2.5.4.1. Marca(s):............................
3.2.5.4.2. Tipo(s):....................................
3.2.5.4.3. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999196/CE:.....................
3.2.5.5. Inyector(es)
3.2.5.5.1. Marca(s):........................
3.2.5.5.2. Tipo(s):.....................
2.5.5.3. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999/96/CE:........................................
3.2.6. Inyección directa
3.2.6.1. Bomba de inyección/ regulador de presión (2)
3.2.6.1.1. Marca(s):...........
3.2.6.1.2. Tipo(s):...............
3.2.6.1.3. Regulación de la inyección:.......................
3.2.6.1.4. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999196/CE:..................
3.2.6.2. Inyector(es)
3.2.6.2.1. Marca(s):...................
3.2.6.2.2. Tipo(s):.............
3.2.6.2.3. Presión de apertura o diagrama característico (2) (3):.....................
3.2.6.2.4. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999196/CE:..........
3.2.7. Unidad electrónica de control (ECU)
3.2.7.1. Marca(s):.......................
3.2.7.2. Tipo(s):.....................
3.2.7.3. Posibilidades de ajuste: .............
3.2.8. Instalación específica para combustible de GN
3.2.8.1. Variante 1
(únicamente en el caso de las homologaciones de motores para varias composiciones específicas de carburante)
3.2.8.1.1. Compositión del carburante:
metano (CH4):.........base:......... % mol........mín....... . % mol.........max........... % mol
etano (C2H6):..........base:......... % mol........min..........% mol.........max........... % mol
propano (C3H8):......base:.........% mol........min...........% mol.........max............% mol
butano (C4H,O):......base:.........% mol.........min..........% mol.........max............% mol
C5/C5+:...................base:.........% mol.........min .........% mol..........max...........% mol
oxígeno (O2):...........base:........% mol..........min.........% mol..........max............% mol
inertes (N, He, etc):...base:...... % mol..........min.........% mol..........max.............% mol
3.2.8.1.2. Inyectores
3.2.8.1.2.1. Marca(s):....................
3.2.8.1.2.2. Tipo(s):..........................................
3.2.8.1.3. Otros (si procede)
3.2.8.2 Variante 2
(únicamente en el caso de las homologaciones de motores para varias composiciones específicas de carburante)
4. Distribución
4.1. Elevación máxima de válvulas y ángulos de apertura y cierre con respecto a puntos fijos o datos equivalentes:..............................................................
4.2. Referencia y/o escalas de ajuste(2):................................
5. Sistema de encendido (motores de encendido por chispa exclusivamente)
5.1. Tipo de sistema de encendido: bobina y bujías comunes/bobina y bujías individuales/bobina en bujía/otro (especifíquese) (2)
5.2. Dispositivo de control del encendido
5.2.1. Marca(s):............................
5.2.2. Tipo(s):.....................................
5.3. Curva /mapa de avance del encendido (2) (3):......................
5.4. Regulacion del encendido (3):................grados antes del PMS a un régimen de .............. rpm y a una presión del colector de............................kPa
5.5. Bujías de encendido
5.5.1. Marca(s): ................................
5.5.2. Tipo(s):...........................
5.5.3. Distancia entre los electrodos: . ..................................................mm
5.6. Bobina(s) de encendido
5.6.1. Marca(s):............................................
5.6.2. Tipo(s):............................
6. Instalación accionada por el motor
Cuando se presente el motor para efectuar las pruebas oportunas, deberá ir acompañado de los dispositivos auxiliares que se precisan para su funcionamiento (por ejemplo, ventilador, bomba de agua, etc.), tal y como se especifica en las condiciones de funcionamiento enunciadas en el punto 5.1.1. del anexo 1 de la Directiva 80/1269/CEE (4), modificada por última vez por la Directiva 97/21/CE(5).
6.1. Dispositivos auxiliares que es preciso instalar para la prueba
Si resulta imposible o inapropiado instalar los dispositivos auxiliares en el banco de pruebas, se determinará la potencia absorbida por los mismos y se restará de la potencia del motor medida en toda la zona de operación del o de los ciclos de pruebas.
6.2. Dispositivos auxiliares que es preciso retirar para la prueba
Los dispositivos auxiliares que se precisen exclusivamente para el funcionamiento del vehículo (por ejemplo, el compresor de aire, el sistema de climatización, etc.) se desmontarán para la prueba. Si alguno de estos dispositivos auxiliares no se puede retirar, se determinará la potencia absorbida por los mismos y se sumará a la potencia del motor medida en toda la zona de operación del o de los ciclos de pruebas.
7. Información suplementaria relativa a las condiciones de prueba
7.1 .Lubricante empleado
7.1.1. Marca:..............................
7.1.2. Tipo:...........................
(Indíquese el porcentaje de aceite en la mezcla en caso de que se mezclen el lubricante y el carburante):............
7.2. Instalación accionada por el motor (si procede)
Sólo será preciso determinar la potencia absorbida por los dispositivos auxiliares,
-si no se han instalado en el motor los dispositivos auxiliares que se precisan para su funcionamiento y/o
-si se han instalado en el motor dispositivos auxiliares que no se precisan para su funcionamiento.
7.2.1. Enumeración y elementos de identificación: .......................................................
7.2.2. Potencia absorbida en los diferentes regímenes del motor indicados:
TABLA OMITIDA
8. Rendimiento del motor
8.1. Regímenes del motor(7)
Régimen bajo (nlo): ...........................rpm
Régimen alto (nhi): ....................................................................rpm
para los ciclos ESC y ELR
Ralentí:
Régimen A:................................rpm
Régimen B:................................rpm
Régimen C:............................................................rpm
para el ciclo ETC
Régimen de referencia:.................................................................................... .rpm
8.2. Potencia del motor (medida conforme a la Directiva 80/1269/CEE (4),~ cuya ultima modificación la constituye la Directiva 97/21/CE(5), en kW
8.3. Ajuste del dinarnómetro (kW)
El ajuste del dinamómetro para los ciclos ESC y ELR y para el ciclo de referencia de la prueba ETC se basará en la potencia neta del motor P(n), especificada en el punto 8.2. Se recomienda instalar el motor en el banco de pruebas en condiciones netas. En este caso, P(m) y P(n) son idénticos. Si resulta imposible o inapropiado hacer funcionar el motor en condiciones netas, el ajuste del dinamómetro se corregirá a condiciones netas mediante la fórmula anterior.
8.3.1. Pruebas ESC y ELR
El ajuste del dinamómetro se calculará mediante la fórmula que figura en el punto 1.2 del apéndice 1 del anexo
...............................................................................Régimen del motor
Porcentaje de carga
................................................Ralentí.....Régimen A......Régimen B................Régimen C
10...............................................-
25...............................................-
50...............................................-
75...............................................-
100.............................................-
8.3.2. Prueba ETC
Si no se prueba el motor en condiciones netas, el fabricante del motor deberá facilitar la fórmula de corrección para convertir la potencia medida o el trabajo producido durante el ciclo, determinados de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del apéndice 2 del anexo 111, en potencia neta o trabajo neto producido durante el ciclo. Dicha fórmula debe referirse a toda la zona de operación del ciclo y precisa la aprobación del Servicio Técnico.
____________________
(1) En el caso de los motores y sistemas no convencionales, el fabricante deberá facilitar las características equivalentes a las enumeradas en el presente documento.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Especifíquese la tolerancia
(4) DO L 375 de 31.12.1980, p. 46
(5) DO L 125 de 16.5.1997, p. 31.
(6) En caso de que el sistema se haya diseñado de manera distinta, facilítese información equivalente para el punto 3.2)
(7) Especifíquese la tolerancia, que no debe rebasar el +/- 3% de los valores declarados por el fabricante.
Apéndice 2
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA FAMILIA DE MOTORES
1. Parámetros comunes
1. 1. Ciclo de combustión:............................
1.2. Medio refrigerante:......................................
1.3. Número de cilindros(1):...............................
1.4. Cilindrada unitaria:.....................................
1.5. Método de aspiración M aire:................................
1.6. Tipo/diseño de la cámara de combustión:.............................
1.7. Válvulas y orificios - configuración, tamaño y número: ...............
1.8. Sistema de alimentación: ..............................
1.9. Sistema de encendido (motores de gas):....................
1.10. Características diversas:
- sistema de turborrefrigeración (1): ..................
- recirculación de los gases de escape (1):...................................
- inyección/emulsión de agua (1):............................
- inyección de aire (1):.........................
1.11. Tratamiento posterior de los gases de escape (1):
Prueba de relación idéntica (o menor para el motor de origen) entre: capacidad del sistema/salida de carburante por carrera de] pistón, de acuerdo con el o los números de diagrama: ................................................
2. Relación de la familia de motores
2.1. Nombre de la familia de motores diesel:..........................................
2.1.1. Especificación de los motores de esta familia:
......................................................................................................Motor de origen
Tipo de motor
Nº de cilindros
Régimen nominal (rpm)
Salida de carburante por carrera del pistón (mg)
Potencia neta nominal (kW)
Régimen de par máximo (rpm)
Salida de carburante por carrera del pistón (mm3)
Par máximo (Nm)
Régimen de ralentí bajo (rpm)
Cilindrada (en % del motor de origen).............................................................100
2.2. Nombre de la familia de motores de gas:..................................
2.2.1. Especificación de los motores de esta familia:
..........................................................................................................Motor de origen
Tipo de motor
Nº de cilindros
Régimen nominal (rpm)
Salida de carburante por carrera del pistón (mg)
Potencia neta nominal (kW)
Régimen de par máximo (rpm)
Salida de carburante por carrera del pistón (mm3)
Par máximo (Nm)
Régimen de ralentí bajo (rpm)
Cilindrada (en % del motor de origen)................................................................100
Regulación de la chispa
Caudal de recirculación de los gases de escape
Bomba de aire sí/no
Caudal efectivo de la bomba de aire
(1) Si no procede, escríbase n.p.
Apéndice 3
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL TIPO DE MOTOR DE LA FAMILIA(1)
1. Descripción del motor
1. 1 .Fabricante:.......................................
1.2. Número de código del motor del fabricante:.....................................................
1.3. Ciclo: cuatro tiempos/dos tiempos (2)
1.4. Número y disposición de los cilindros: ............................................................................
1.4.1. Diámetro interior:........mm
1.4.2. Carrera del pistón:...........................................................................mm
1.4.3. Orden de encendido:....................................................
1.5. Volumen del motor:................................
1.6. Relación de compresión volumétrica (1):..............................
1.7. Dibujo(s) de la cámara de combustión y la corona del pistón:...................
1.8. Superficie transversal mínima de los orificios de entrada y salida: .........................cm2
1.9. Régimen de ralentí:...........................min-1
1.10. Potencia máxima neta:.......................kW a.......................................min-1
1.11. Régimen del motor máximo permitido:...................................min-1
1.12. Par máximo neto:................................Nm a ..........................min-1
1.13. Sistema de combustión: encendido por compresión/encendido por chispa (2)
1.14. Carburante: diésel/GLP/GN-H/GN-L/GN-HL (2)
1.15. Sistema de refrigeración
1.15.1. Líquido:
1.15.1.1. Naturaleza del líquido: .................................
1.15.1.2. Bomba(s) de circulación: sí/no (2)
1.15.1.3. Características o marca(s) y tipo(s) (si procede):...........
1.15.1.4. Relación(es) motriz (si procede):..................................
1.15.2. Aire
1.15.2.1. Ventilador: sí/no (2)
1.15.2.2. Características o marca(s) y tipo(s) (si procede):.........................
1.15.2.3. Relación(es) motriz (si procede):......................................
1.16. Temperatura admitida por el fabricante
1.16.1. Refrigeración por líquido: Temperatura máxima a la salida:...................................K
1.16.2. Refrigeración por aire:
Punto de referencia:...............................................
Temperatura máxima en el punto de referencia: - K
1.16.3. Temperatura máxima del aire a la salida del radiador de entrada (si procede):.....K
1.16.4. Temperatura máxima en el o en los tubos de escape adyacentes a la o a las bridas externas del o de los colectores de escape o turbocompresor(es):.........................................K
1.16.5. Temperatura del carburante: mín.:........ K.......... máx.:................... K
para motores diésel en la entrada de la bomba de inyección, y para motores de gas alimentados con GN en la fase final del regulador de presión
1.16.6. Presión del carburante: mín.:.................kPa,..............máx.:...................kPa
en la fase final del regulador de presión, exclusivamente para motores de gas alimentados con GN
1.16.7. Temperatura del lubricante: mín: K, máx.:........................K
1.17. Bomba de sobrealimentación: sí/no(2)
1.17.1. Marca:...........................
1.17.2. Tipo:................................
1.17.3. Descripción del sistema (por ejemplo, presión máxima de sobrealimentación, válvula de desagüe, si' procede):..........................
1.17.4. Radiador: sí/no (1)
1.18. Sistema de admisión
Vacío de admisión máximo admisible para un régimen especificado del motor y a plena carga tal y como se especifica en las condiciones de funcionamiento de la Directiva 80/1269/CEE(4), modificada por última vez por la Directiva 97/21/CE (5):.........kPa
1.19. Sistema de gases de escape
Contrapresión máxima admisible de escape para un régimen especificado del motor y a plena carga, tal y como se especifica en las condiciones de funcionamiento de la Directiva 80/1269/CEE (4), modificada por última vez por la Directiva 97/21/CE (5): ....................kPa
Volumen del sistema de gases de escape:...................................cm 3
2. Medidas adoptadas contra la contaminación ambiental
2.1. Dispositivo para reciclar los gases del cárter (descripción y esquemas):
2.2. Dispositivos adicionales anticontaminación (si existen y no se han incluido en otro punto)
2.2. 1. Catalizador: sí/no (2)
2.2.1.1. Número de catalizadores y elementos:.................................
2.2.1.2. Dimensiones, forma y volumen del o de los catalizadores:..................................
2.2.1.3. Tipo de reacción catalítica: ............................
2.2.1.4. Carga total de metales preciosos:.......................................
2.2.1.5. Concentración relativa:........................................... .
2.2. 1. 6. Substrato (estructura y material):......................................
2.2.1.7. Densidad celular:...............................
2.2.1.8. Tipo de carcasa del o de los catalizadores:................
2.2.1.9. Localización del o de los catalizadores (lugar y distancia de referencia en el conducto de escape):...................................
2.2.2. Sensor de oxígeno: sí/no (2)
2.2.2.1. Tipo:...........
2.2.3. Inyección de aire: sí/no (2)
2.2.3.1. Tipo (impulsos de aire, bomba de aire, etc.):............................
2.2.4. Recirculación de los gases de escape: sí/no (2)
2.2.4.1. Características (caudal etc.):...............................
2.2.5. Purgador de partículas: sí/no (2)
2.2.5.1. Dimensiones, forma y capacidad del purgador de partículas:.......................
2.2.5.2. Tipo y diseño del purgador de partículas:......................................
2.2.5.3. Localización (distancia de referencia en el conducto de escape):....................
2.2.5.4. Método o sistema de regeneración, descripción y/o esquema:....................
2.2.6. Otros sistemas: sí/no (1)
2.2.6.1. Descripción y funcionamiento:................
3. Alimentación de carburante
3.1. Motores diésel
3.1.1. Bomba de alimentación
Presión (3):.............................kPa o diagrama característico (2):..........................
3.1.2. Sistema de inyección
3.1.2.1. Bomba
3.1.2.1.1. Marca(s):................................................................. .
3.1.2.1.2. Tipo(s):...................................
3.1.2.1.3. Salida:......mm3 (3) por carrera del pistón a un régimen del motor de .............rpm a inyección completa, o diagrama característico(2) (3):.............................
Menciónese el método empleado: Sobre el motor/sobre el banco de bomba(1)
Si existe un limitador de presión de admisión, indíquese la salida de carburante característica y la presión de admisión en función del régimen del motor.
3.1.2.1.4. Avance de la inyección ............................................................
3.1.2.1.4. 1. Curva de avance de la inyección (3):...................................
3.1.2.1.4.2. Regulación de la inyección estática (3):................................................
3.1.2.2. Conductos de inyección
3.1.2.2.1. Longitud:...........................................mm
3.1.2.2.2. Diámetro interno:...........mm
3.1.2.3. Inyector(es)
3.1.2.3.1. Marca(s):...................................
3.1.2.3.2. Tipo(s):...................................
3.1.2.3.3. «Presión de apertura»: (3)...............kPa o diagrama característico (2) (3)..................
3.1.2.4. Regulador
3.1.2.4.1. Marca(s):...........................
3.1.2.4.2. Tipo(s):..............................
3.1.2.4.3. Régimen al cual se inicia el cierre de la admisión a carga completa:..................rpm
1.2.4.4. Régimen máximo sin carga:....................................rpm
3.1.2.4.5. Régimen de ralentí:.................................rpm
3.1.3. Sistema de arranque en frío
3.1.3.1. Marca(s):.........................
3.1.3.2. Tipo(s):....................
3.1.3.3. Descripción:................................
3.1.3.4. Dispositivo auxiliar de arranque:
3.1.3.4.1. Marca:..........................
3.1.3.4.2. Tipo:..............................
3.2. Motores de gas (6)
3.2.1. Carburante: Gas natural/GLP (2)
3.2.2. Regulador o reguladores de presión o evaporador/regulador(es) de presión (2)
3.2.2.1. Marca(s):...................
3.2.2.2. Tipo(s):.......................
3.2.2.3. Número de fases de reducción de presión:...............
3.2.2.4. Presión en la fase final: mín.:........kPa,................. máx.:...........................kPa
3.2.2.5. Número de puntos principales de ajuste:..............................
3.2.2.6. Número de puntos de ajuste de ralentí:................................
3.2.2.7«Número de certificado de conformidad con la Directiva 1 999/96/CE:..........
3.2.3. Sistema de alimentación: mezclador/inyección de gas/inyección de líquido/inyección directa (2)
3.2.3.1. Regulación de la riqueza de la mezcla:....................................
3.2.3.2. Descripción M sistema y/o diagrama y esquemas:........................
3.2.3.3. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999/96/CE:........................
3.2.4. Mezclador
3.2.4.1. Número:.....................................
3.2.4.2. Marca(s):..........................................
3.2.4.3. Tipo(s):.................................
3.2.4.4. Localización:.....................
3.2.4.5. Posibilidades de ajuste:..................................
3.2.4.6. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999/96/CE:..................................
3.2.5. Inyección del colector de admisión
3.2.5.1. Inyección: monopunto/multipunto (2):
3.2.5.2. Inyección: continua/simultánea/secuencial (2)
3.2.5.3. Equipo de inyección
3.2.5.3.1. Marca(s):.........................
3.2.5.3.2. Tipo(s):.........................
3.2.5.3.3. Posibilidades de ajuste:............................
3.2.5.3.4. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999/96/CE:
3.2.5.4. Bomba de alimentación (si procede)
3.2.5.4.1. Marca(s):............................
3.2.5.4.2. Tipo(s):..................................
3.2.5.4.3. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999/96/CE:...................
3.2.5.5. Inyector(es)
3.2.5.5.1. Marca(s)............................................................................................
3.2.5.5.2. Tipo(s):....................................
3.2.5.5.3. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999196/CE: . .
3.2.6. Inyección directa
3.2.6.1. Bomba de inyección /regulador de presión(2)
3.2.6.1.1. Marca(s):.....................................................
3.2.6.1.2. Tipo(s):.......................................................................
3.2.6.1.3. Regulación de la inyección:....................
3.2.6.1.4. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999/96/CE:......................................
3.2.6.2. Inyector(es)
3.2.6.2.1. Marca(s): .............................
3.2.6.2.2. Tipo(s):.................................................
3.2.6.2.3. Precisión de apertura o diagrama característico(3):.............................
3.2.6.2.4. Número de certificado de conformidad con la Directiva 1999196/CE:.................................
3.2.7. Unidad electrónica de control
3.2.7.1 Marca(s): .....................................................
3.2.77.2. Tipo(s):...............................................
3.2.7.3. Posibilidades de ajuste:........................................
3.2.8. Instalación específica para combustible de GN
3.2.8.1. Variante 1
(únicamente en el caso de las homologaciones de motores para varias composiciones específicas de carburante)
3.2.8.1.1. Composición del carburante
metano (CH4):.........base:........ % mol:.........mín.:........ % mol:.........máx.:............ % mol
etano (C2 H6):.........base:........ % mol:.........mín.:........ % mol:.........máx.:............ % mol
propano (C3H8):.....base:........ % mol:.........mín.:.........% mol:.........máx.:............ % mol
butano (C4H10):.....base:........ % mol:.........mín.:.........% mol:.........máx.:.............% mol
C5/C5 +:.................base:........ % mol:.........mín.:........ % mol:.........máx.:............. % mol
oxígeno (O2):.........base:.........% mol:..........mín.:.........% mol:.........máx.:............% mol
inertes (N2,He,etc):.base:........% mol:..........mín.:.........% mol:.........máx.:..............% mol
3.2.8.1.2. Inyectores
3.2.8.1.2.1. Marca(s):..........................
3.2.8.1.2.2. Tipo(s):...........................
3.2.8.1.3. Otros (si procede)
3.2.8.2. Variante 2
(únicamente en el caso de la homologaciones de motores para varias composiciones específicas de carburante)
4. Distribución
4.1. Elevación máxima de válvulas y ángulos de apertura y cierre con respecto a puntos fijos de datos equivalentes:..............
4.2. Referencia y/o escalas de ajuste(2):................................
5. Sistema de encendido (motores de encendido por chispa exclusivamente)
5.1. Tipo de sistema de encendido: bobina y bujías comunes/bobina y bujías individuales/bobina en bujía/otro (especifíquese) (2)
5.2. Dispositivo de control del encendido
5.2.1. Marca(s):..............................
5.2.2. Tipo(s):....................................
5.3. Curva/mapa de avance del encendido (2) (3):..............................
5.4. Regulación del encendido (3):............grados antes del PMS a un régimen de
........................... rpm y a una presión del colector de ............................... kPa
5.5. Bujías de encendido
5.5.1. Marca(s):............
5.5.2. Tipo(s):......................
5.5.3. Distancia entre los electrodos:.................................mm
5.6. Bobina(s) de encendido
5.6.1. Marca(s):....................................
5.6.2. Tipo(s):...................................
______________________________
(1) A presentar para cada motor de la familia.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Especifíquese la tolerancia
(4) DO L 375 de 31.12.1980, p. 46
(5) DO L 125 de 16.5.1997, p. 31
(6) En caso de que el sistema se haya diseñado de manera distinta, facilítese información equivalente (para el punto 3.2.)
Apéndice 4
CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS DEL VEHÍCULO RELACIONADAS CON EL MOTOR
1. Presión negativa del sistema de admisión para un régimen especificado del motor y a plena carga:...........................kPa
2. Contrapresión del sistema de gases de escape para un régimen especificado del motor y a plena carga:......................kPa
3. Volumen del sistema de gases de escape: . . . .........cm3
4. Potencia absorbida por los dispositivos auxiliares que se precisan para el funcionamiento del motor, tal y como se definen en las condiciones de funcionamiento de la Directiva 80/1269/CEE(1), modificada por última vez por la Directiva 97/21/CE (2), anexo 1, punto 5.1.1.
TABLA OMITIDA
_________________
(1) DO L 375 de 31.12.1980, p. 46
(2) DO L 125 de 16.5.1997, p. 31
ANEXO III
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
1. INTRODUCCIóN
1. 1. El presente anexo describe los métodos que deberán aplicarse para determinar las emisiones de gases contaminantes, partículas y humos de los motores sometidos a prueba. Se describen tres ciclos de pruebas que deberán aplicarse de conformidad con el punto 6.2. del anexo 1:
-el ciclo ESC, que consiste en un ciclo de estado continuo de 13 fases,
-el ciclo ELR, que consiste en fases de carga transitorias a diferentes regímenes del motor, que forman parte de un mismo procedimiento de prueba y tienen lugar simultáneamente ;
-el ciclo ETC, que consiste en una secuencia segundo a segundo de fases transitorias.
1.2. La prueba se efectuará con el motor instalado en un banco de pruebas y acoplado a un dinamómetro.
1.3. Principio de medición
Las emisiones a medir en los gases de escape de un motor incluyen los gases contaminantes (hidrocarburos en el caso de motores diesel y motores de gas alimentados con GLP, e hidrocarburos no metánicos en el caso de motores de gas alimentados con GN, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno), las partículas (exclusivamente los motores diesel), y los humos (motores diesel en la prueba ELR exclusivamente). Asimismo, a menudo se utiliza el dióxido de carbono como gas indicador para determinar la relación de dilución de sistemas de dilución con y sin reducción del caudal. La buena práctica recomienda la medición general de dióxido de carbono como una herramienta excelente para la detección de problemas de medición durante la prueba de funcionamiento continuo.
1.3.1. Prueba ESC
A lo largo de un ciclo prescrito de condiciones de funcionamiento del motor caliente, las cantidades de dichos gases contaminantes se determinarán de forma continua tomando una muestra del gas de escape sin diluir. El ciclo de pruebas consiste en un número determinado de fases de régimen y de potencia que cubren la gama típica de las condiciones de funcionamiento de los motores diesel. Durante cada fase, se determina la concentración de cada contaminante, el caudal de gas de escape y la potencia suministrada, y se ponderan los valores determinados. La muestra de partículas deberá diluirse con aire ambiente acondicionado. Se tomará una muestra a lo largo de todo el procedimiento de prueba, mediante los filtros adecuados. La cantidad de cada contaminante emitido en gramos por kilovatio hora se calculará según el método descrito en el apéndice 1 del presente anexo. Asimismo, se medirán los NOx en tres puntos de prueba de la zona de control seleccionada por el Servicio técnico (1)y los valores determinados se compararán con los valores calculados a partir de las fases del ciclo de prueba que abarquen los puntos de prueba seleccionados. El control de NOx garantiza la eficacia del control de emisiones del motor dentro de la gama típica de las condiciones de funcionamiento del motor.
1.3.2. Prueba ELR
A lo largo de una prueba prescrita de respuesta bajo carga, los humos de un motor caliente se determinarán por medio de un opacírnetro. La prueba consiste en cargar el motor a un régimen constante de un 10% a un 100% de carga a tres regímenes del motor distintos. Asimismo, se probará el motor con una cuarta fase de carga seleccionada por el Servicio técnico(1). El valor de esta cuarta fase de carga se comparará con los valores de las anteriores fases de carga. El pico de emisión de humos se determinará por medio de un algoritmo promediador, corno se describe en el apéndice 1 del presente anexo.
1.3.3. Prueba ETC
A lo largo de un ciclo de transición prescrito de condiciones de funcionamiento del motor caliente, basado en las circunstancias específicas de conducción en carretera de motores de gran potencia instalados en camiones Y autobuses, se examinarán los contaminantes arriba mencionados tras diluir el gas de escape total con aire ambiente acondicionado. Utilizando las señales de retorno de par y de régimen del dinamómetro del motor, se integrará la potencia con respecto a la duración del ciclo, con lo que se obtendrá el trabajo producido por el motor a lo largo del ciclo. Se determinará la concentración de NOx y de HC a lo largo del ciclo, integrando la señal del analizador. Las concentraciones de CO, CO2, y de NMHC pueden determinarse integrando la señal del analizador o tomando muestras con bolsas. Para las partículas, se recogerá una muestra proporcional con filtros adecuados. Se determinará el caudal de gas de escape diluido a lo largo del ciclo, a fin de calcular los valores de emisión másica de los contaminantes. Dichos valores de emisión másica se compararán con el trabajo del motor, a fin de calcular la cantidad de cada contaminante emitido en gramos por kilovatio hora, según el método descrito en el apéndice 2 del presente anexo.
2. CONDICIONES DE PRUEBA
2.1. Condiciones de prueba del motor
2.1.1. Se medirá la temperatura absoluta (Ta) del aire del motor en el punto de entrada, expresada en grados Kelvin, y la presión atmosférica seca (ps), expresada en kPa, y se determinará el parámetro F de la manera siguiente:
a) para motores diésel:
Motores atmosféricos y motores sobrealimentados mecánicamente:
FORMULA OMITIDA
Motores con turbocompresor con o sin refrigeración del aire de admisión:
FORMULA OMITIDA
b) para motores de gas:
FORMULA OMITIDA
2.1.2. Validez de la prueba
Para que una prueba se reconozca como válida, el parámetro F deberá cumplir la siguiente condición:
0,96 < o = F < o = 1,06
2.2. Motores turborreftigerados
Se registrará la temperatura del aire del turbocompresor, el cual deberá estar, al régimen de la potencia máxima declarada y a plena carga, a ± 5 K de la temperatura máxima del aire del turbocompresor especificada en el punto 1.16.3. del apéndice 1 del anexo II. La temperatura mínima del agente refrigerante será de 293 K (201C).
Si se utiliza un sistema de control en taller o un ventilador externo, la temperatura del aire del turbocompresor deberá estar a ± 5 K de la temperatura máxima del aire del turbocompresor especificada en el punto 1.16.3 del apéndice 1 del anexo II, al régimen de la potencia máxima declarada y a plena carga. El valor de configuración del turborrefrigerador para cumplir las condiciones arriba expuestas no se controlará y se utilizará durante todo el ciclo de prueba.
2.3. Sistema de admisión de aire del motor
Se utilizará un sistema de admisión de aire del motor que presente una restricción de la admisión de aire de ± 100 Pa respecto al límite superior del motor funcionando al régimen de la potencia máxima declarada y a plena carga.
2.4. Sistema de escape del motor
Se utilizará un sistema de escape con una contrapresión de escape de ± 1 000 Pa respecto al límite superior del motor funcionando al régimen de la potencia máxima declarada y a plena carga, y con un volumen de ± 40% del especificado por el fabricante. Podrá utilizarse un sistema de control en taller, siempre .que represente las condiciones reales de funcionamiento del motor. El sistema de escape será conforme a los requisitos de muestreo del gas de escape, establecidos en el punto 3.4 del apéndice 4 del anexo III
en los puntos 2.2.1, EP y 2.3.1 EP del anexo V.
Si el motor incorpora un dispositivo de tratamiento posterior de los gases de escape, el tubo de escape deberá tener el mismo diámetro que el existente en un punto situado a una distancia de al menos 4 diámetros de tubo más arriba, en dirección a la entrada del comienzo de la sección de expansión donde se encuentra el dispositivo de tratamiento posterior de los gases de escape. La distancia entre la brida del colector de escape o salida del turbocompresor y el dispositivo será la misma que la indicada en la configuración del vehículo o en las especificaciones de distancia del fabricante. La contrapresión o limitación de caudal de los gases de escape se regirá por estos mismos criterios y podrá regularse con una válvula. El contenedor de tratamiento posterior podrá retirarse durante las pruebas simuladas y el análisis gráfico del motor, para sustituirse con un contenedor equivalente que incorpore un portacatalizador inactivo.
2.5. Sistema de refrigeración
Se utilizará un sistema de refrigeración del motor que posea la suficiente capacidad para mantener el motor a las temperaturas normales de funcionamiento prescritas por el fabricante.
2.6. Aceite lubricante
Las especificaciones del aceite lubricante utilizado para la prueba se registrarán y se presentarán junto con los resultados de la prueba, tal y como se especifica en el punto 7.1 del apéndice 1 del anexo II.
2.7. Carburante
Se utilizará el carburante de referencia especificado en el anexo IV.
El fabricante especificará la temperatura y el punto de medición del carburante dentro de los límites indicados en el punto 1.16.5 del apéndice 1 del anexo II. La temperatura del carburante no será inferior a 306 K (33ºC). A menos que se especifique un valor concreto, será de 311 K ± 5 K (38T ± 5T) en la entrada de la alimentación de carburante.
Para los motores alimentados con GN y GLP, la temperatura del carburante y el punto de medición se situarán entre los límites indicados en el punto 1. 16.5 del apéndice 1 del anexo 11 o en el punto 1.16.5 del apéndice 3 del anexo 11 en los casos en que el motor no sea un motor de origen.
2.8. Verificación de los sistemas de tratamiento posterior de los gases de escape
Si el motor incorpora un sistema de tratamiento posterior de los gases de escape, las emisiones medidas en el o en los ciclos de prueba deberán ser representativas de las emisiones que se produzcan en condiciones reales de uso. Si ello es imposible de conseguir con un solo ciclo de prueba (por ejemplo, para filtros de partículas con regeneración periódica), deberán efectuarse varios ciclos de prueba y calcular el promedio y/o ponderar los resultados. El fabricante del motor y el Servicio técnico acordarán el procedimiento exacto en base a las normas de buena práctica.
____________________________
(1) Los puntos de prueba deben seleccionarse utilizando métodos estadísticos de distribución aleatoria homologados
Apéndice 1
CICLOS DE PRUEBA ESC Y ELR
VALORES DE AJUSTE DEL MOTOR Y DEL DINAMÓMETRO
Determinación de los regímenes del motor A, B y C
El fabricante declarará los regímenes del motor A, B y C de conformidad con lo siguiente:
El régimen alto nhi se determinará calculando el 70% de la potencia neta máxima declarada P(n), tal y como se define en el punto 8.2. del apéndice 1 del anexo II. El régimen más alto del motor con el que se obtiene este valor de potencia en la curva de potencia se define como nhi.
El régimen bajo n10, se determinará calculando el 50% de la potencia neta máxima declarada P(n), tal y como se define en el punto 8.2. del apéndice 1 del anexo II. El régimen más bajo del motor con el que se obtiene este valor de potencia en la curva de potencia se define como n10.
Los regímenes del motor A, B y C se calcularán de la manera siguiente:
Régimen A n10 + 25 % (nhi - n1o,,)
Régimen B n10 + 50 % (nhi - n1o)
Régimen C n10 + 75 % (nhi - n1o)
Los regímenes del motor A, B y C pueden verificarse mediante cualquier de los métodos siguientes:
a) De conformidad con la Directiva 80/1269/CE se medirán puntos de prueba adicionales durante la homologación de la potencia del motor, a fin de determinar con precisión nhi y n1o. La potencia máxima, nhi, y n1o se determinarán a partir de la curva de potencia, y los regímenes del motor A, B y C se calcularán de conformidad con lo arriba expuesto.
b) Se analizará gráficamente el motor por toda la curva de plena carga, desde el régimen máximo sin carga hasta el régimen de ralentí, utilizando al menos 5 puntos de medición en intervalos de 1000 rpm y, puntos de medición a ± 50 rpm del régimen a la potencia máxima declarada. La potencia máxima, nhi, y n1o, se determinarán a partir de esta curva de representación gráfica, y los regímenes del motor A, B y C se calcularán de conformidad con lo arriba expuesto.
Si los regímenes del motor medidos A, B y C presentan una desviación no superior al ± 3 % de los regímenes del motor declarados por el fabricante, serán estos regímenes del motor declarados los que se utilicen para la prueba de emisiones. Si se rebasa el límite de tolerancia de cualquiera de los regímenes del motor, serán los regímenes del motor medidos los que se utilicen para la prueba de emisiones.
1.2. Determinación de los valores de ajuste del dinamómetro
La curva de par de giro a plena carga se determinará mediante experimentación para calcular los valores de par para las fases de prueba especificadas en condiciones netas, tal y como se especifica en el punto 8.2. del apéndice 1 del anexo II. Se tendrá en cuenta la potencia absorbida por la instalación accionada por el motor, si procede. El valor de ajuste del dinamómetro para cada una de las fases de prueba se calculará mediante la fórmula:
s = P(n) *L/100 si la prueba se efectúa en condiciones netas
s = P(n) * L/100+(P(a) - P(b)) si la prueba no se efectúa en condiciones netas
donde
S= valor de ajuste del dinamómetro, en kW
P(n)= potencia neta del motor, indicada en el punto 8.2 del apéndice 1 del anexo II en kW
L= porcentaje de carga, indicado en el punto 2.7.1, en %,
P(a)= potencia absorbida por los dispositivos auxiliares que es preciso instalar, como se indica en el punto 6.1 del apéndice 1 del anexo II.
P(b)= potencia absorbida por los dispositivos auxiliares que es preciso retirar, como se indica en el punto 6.2 del apéndice 1 del anexo 11.
2. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO ESC
A petición del fabricante, podrá efectuarse una prueba simulada para acondicionar el motor y el sistema de escape antes del ciclo de medición.
2.1. Preparación de los filtros de muestreo
Al menos una hora antes de la prueba, se introducirá cada filtro (o par de filtros) en una caja de petri cerrada pero sin sellar, y se colocará en una cámara de pesado para su estabilización. Una vez finalizado el período de estabilización, se pesará cada uno de los filtros (o pares de filtros) y se registrará la tara. A continuación se guardará el filtro (o par de filtros) en una caja de petri cerrada o en un portafiltros sellado hasta que se precise para la prueba. Si el filtro (o par de filtros) no se utiliza antes de ocho horas después de haberlo sacado de la cámara de pesado, es preciso volverlo a acondicionar y pesar antes de utilizarlo.
2.2. Instalación del equipo de medición
Los instrumentos y sondas de muestreo se instalarán según sea necesario. Cuando se utilice un sistema de dilución sin reducción del caudal para la dilución del gas de escape, se conectará el tubo de escape al sistema.
2.3. Puesta en marcha del sistema de dilución y del motor
El sistema de dilución y el motor se pondrán en marcha y se calentarán hasta que todas las temperaturas y presiones se hayan estabilizado a la potencia máxima, de conformidad con las recomendaciones del fabricante y las normas de buena práctica.
2.4. Puesta en marcha del sistema de muestreo de partículas
Inicialmente, el sistema de muestreo de partículas se podrá en marcha en derivación. El nivel de fondo de partículas del aire de dilución podrá determinarse haciendo pasar el aire de dilución por los filtros de partículas. Si se utiliza aire de dilución filtrado, podrá efectuarse una medición antes o después de la prueba. Si el aire de dilución no se filtra, podrán efectuarse mediciones al principio y al final del ciclo, calcular el promedio de los valores obtenidos.
2.5. Ajuste de la relación de dilución
El aire de dilución se configurará de manera que la temperatura del gas de escape diluido, medida justo antes del filtro principal, no rebase los 325 K (52ºC) en ninguna fase. La relación de dilución (q) no será inferior a 4.
Para los sistemas que utilicen la medición de la concentración de CO2 o de NO., para controlar la rela-ción de dilución, es preciso medir el contenido de CO2 o de NOx en el aire de dilución al principio y al final de cada prueba. La diferencia máxima entre las mediciones de la concentración de fondo de CO2 o NOx en el aire de dilución, efectuadas antes y después de la prueba, será igual o inferior a 100 ppm o 5 ppm, respectivamente.
2.6. Verificación de los analizadores
Los analizadores de emisiones se pondrán a cero y se calibrarán.
2.7. Ciclo de prueba
2.7.1. Se seguirá el siguiente ciclo de 13 fases para el funcionamiento del dinamómetro en el motor de prueba:
Número de ....Régimen del .............Porcentaje de ....Factor de ...........Duración de la
Fase................motor.........................carga..................ponderación.......fase
1.....................ralentí...........................-........................0,154 ....................minutos
2.......................A..............................100.......................0,082.....................minutos
3.......................B................................50.......................0,102.....................minutos
4.......................B................................75.......................0,102.....................minutos
5.......................A................................50.......................0,052.....................minutos
6.......................A................................75.......................0,052.....................minutos
7.......................A................................25.......................0,052.....................minutos
8.......................B...............................100......................0,092.....................minutos
9.......................B.................................25......................0,102.....................minutos
10.....................C................................100.....................0,082.....................minutos
11.....................C..................................25.....................0,052.....................minutos
12.....................C..................................75.....................0,052.....................minutos
13.....................C..................................50.....................0,052.....................minutos
2.7.2. Secuencia de prueba
Se iniciará la secuencia de prueba. Las diferentes fases de la prueba seguirán el orden establecido en el punto 2.7.1.
Se hará funcionar el motor durante el tiempo prescrito para cada fase, debiéndose alcanzar el régimen del motor y efectuar los cambios de carga en los primeros 20 segundos. El régimen especificado se mantendrá con una desviación máxima de ± 5 0 rpm y el par especificado se mantendrá a ± 2 % del par máximo al régimen de ensayo.
A petición del fabricante, la secuencia de prueba podrá repetirse un número suficiente de veces para tomar muestras de más cantidad de masa de partículas en el filtro. El fabricante facilitará una descripción detallada de los procedimientos de cálculo y evaluación de datos. Las emisiones de gases sólo se determinarán en el primer ciclo.
2.7.3. Respuesta de los analizadores
La información de salida de los analizadores se registrará en un registrador de banda o se medirá con un sistema equivalente de adquisición de datos, mientras el gas de escape circula a través de los analizadores durante el ciclo de prueba.
2.7.4. Muestreo de partículas
Se utilizará un par de filtros (filtros primario s, secundario, véase el apéndice 4 del anexo III) para todo el procedimiento de prueba. Se tendrán en cuenta los factores de ponderación modal especificados en el procedimiento del ciclo de prueba, tomando una muestra proporcional al caudal másico de escape durante cada fase individual del ciclo. Para ello es preciso ajustar el caudal y el tiempo de muestreo y/o la relación de dilución, de modo que se cumpla el criterio de los factores de ponderación efectivos que se menciona en el punto 5.6.
El tiempo de muestreo para cada fase será de al menos 4 segundos para un factor de ponderación de 0,01. El muestreo tendrá lugar lo más tarde posible en cada fase. El muestreo de partículas concluirá como máximo 5 segundos antes del final de cada fase, o con menor antelación.
2.7.5. Condiciones del motor
A lo largo de cada fase se registrará el régimen y la carga del motor, la temperatura y presión negativa del aire de admisión, la temperatura y contrapresión de los gases de escape, el caudal de carburante y el caudal de aire o gas de escape, la temperatura del aire del turbocompresor, y la temperatura y la hume-dad del carburante. Los requisitos de régimen s, de carga (véase el punto 2.7.2) se cumplirán durante el muestreo de partículas, y en todo caso durante el último minuto de cada fase.
Se registrará cualquier dato adicional que se precise para el cálculo (véase puntos 4 y 5).
2.7.6. Medición de NOx, en la zona de control
La medición de NOx en la zona de control se efectuará nada más finalizar la fase 13. El motor se acondicionará en la fase 13 durante tres minutos antes de iniciar las mediciones. Se realizarán tres mediciones en diferentes lugares de la zona de control, seleccionados por el Servicio técnico. Cada medición tendrá una duración de 2 minutos.
El procedimiento de medición es idéntico al de medición de NOx en el ciclo de 13 fases, y se efectuará de conformidad con los puntos 2.7.3, 2.7.5, y 4.1 del presente apéndice, y con el punto 3 del apéndice 4 del anexo III.
Los cálculos se efectuarán según lo indicado en el punto 4.
2.7.7. Segunda verificación de los analizadores
Una vez finalizada la prueba de emisiones se utilizarán un gas de puesta a cero y el mismo gas de ajuste de la sensibilidad para efectuar una segunda verificación. Se considerará que la prueba es aceptable si la diferencia entre los resultados obtenidos antes y después de la prueba es inferior al 2 % del valor del gas de ajuste de la sensibilidad.
3. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO ELR
3.1. Instalación del equipo de medición
El opacímetro y las sondas de muestreo, si procede, se instalarán después del silenciador o de cualquier dispositivo de tratamiento posterior de los gases de escape, en caso de que haya alguno instalado, de conformidad con los procedimientos generales de instalación especificados por el fabricante del instrumento. Asimismo, se cumplirán, en su caso, los requisitos del punto 10 de la norma ISO IDS 11614.
Antes de proceder a la comprobación del cero y del valor límite de escala, se calentará y estabilizará el opacímetro de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento. Si el opacímetro incorpora un sistema de barrido por aire para impedir las deposiciones de hollín en los componentes ópticos de medición, este sistema se activará y se ajustará también según las recomendaciones del fabricante.
3.2. Verificación del opacímetro
La comprobación del cero y del valor límite de escala se efectuarán en el modo de lectura de opacidad, ya que la escala de opacidad ofrece dos puntos de calibrado realmente definibles, que son el 0% de opacidad y el 100% de opacidad. A continuación se calcula correctamente el coeficiente de absorción de la luz en base a la opacidad medida y a la LA, facilitada por el fabricante del opacímetro, cuando el instrumento se pone de nuevo en el modo de lectura k para realizar la prueba.
Si no se bloquea el haz luminoso del opacímetro, se ajustará la lectura al 0,0% ± 1,0% de opacidad. Si la luz no llega al receptor, la lectura se ajustará al 100,0% ± 1,0% de opacidad.
3.3 .Ciclo de prueba
3.3.1. Acondicionamiento del motor
El motor y el sistema se calentarán a la máxima potencia a fin de estabilizar los parámetros del motor de conformidad con las recomendaciones del fabricante. Con esta fase de preacondicionamiento se pretende también proteger la medición real de la influencia de los depósitos que puedan haberse acumulado en el sistema de escape durante una prueba anterior.
Una vez estabilizado el motor, se iniciará el ciclo 20 ± 2 s después de la fase de preacondicionamiento. A petición del fabricante, podrá efectuarse una prueba simulada para acondicionar mejor el motor antes del ciclo de medición.
3.3.2. Secuencia de prueba
La prueba consiste en una secuencia de tres fases de carga en cada uno de los regímenes del motor A (ciclo l), B (ciclo 2) y C (ciclo 3), determinados en el punto 1.1 del anexo III, seguidas del ciclo 4 a un régimen dentro de la zona de control y con un carga de entre el 10% y el 100%, seleccionada por el Servicio técnico(1). Se seguirá la siguiente secuencia de funcionamiento del dinamómetro en el motor que se somete a la prueba, como se muestra en la figura 3.
Figura 3
IMAGEN OMITIDA
Secuencia de la prueba ELR
a)El motor se hará funcionar al régimen A del motor y a una carga del 10 por ciento durante 20 ± 2 s. No se rebasará un margen de ± 20 rpm respecto al régimen especificado y de ± 2 % del par máximo al régimen de la prueba.
b) Al finalizar el segmento anterior, la palanca de control de régimen se llevará rápidamente a la posición de apertura máxima y se mantendrá así durante 10 ± 1 s. Se aplicará al dinamómetro la carga necesaria para mantener el régimen del motor a + 150 rpm durante los primeros 3 s, y a ± 20 rpm durante el resto del segmento.
c)La secuencia descrita en los apartados a) y, b) se repetirá dos veces.
d)Tras finalizar la tercera fase de carga, y, antes de que transcurran 20 ± 2 s, se ajustará el motor al régimen de revoluciones B y a una carga del 10 por ciento.
e)Se seguirá la secuencia descrita en los apartados a) a c) con el motor funcionando al régimen de revoluciones B.
Tras finalizar la tercera fase de carga, y antes de que transcurran 20 ± 2 s, se ajustará el motor al régimen de revoluciones C y a una carga del 10 por ciento.
g)Se seguirá la secuencia descrita en los apartados a) a c) con el motor funcionando al régimen de revoluciones C.
h)Tras finalizar la tercera fase de carga, y, antes de que transcurran 20 ± 2 s, se ajustará el motor al régimen seleccionado y a cualquier carga superior al 10 por ciento.
i)Se seguirá la secuencia descrita en los apartados a) a c) con el motor funcionando al régimen de revoluciones seleccionado.
3.4. Validación del ciclo
Las desviaciones normales relativas con respecto a los valores medios de humos para cada uno de los regímenes de la prueba (A, B, C) deberán ser inferiores al 15% del valor medio (SVa, SVb, SVc) calculados según se indica en el punto 6.3.3 a partir de las tres fases de carga sucesivas, a cada uno de los regímenes de la prueba), o al 10 % del valor límite indicado en la tabla 1 del anexo 1, lo que sea mayor. Si la diferencia es mayor, se repetirá la secuencia hasta que 3 fases de carga sucesivas cumplan el criterio de validación.
3.5. Segunda verificación del opacímetro
El valor de deriva del cero que se observa en el opacímetro después de la prueba no deberá rebasar el t 5,0% del valor límite indicado en la tabla 1.
4. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GASES
4.1. Evaluación de los datos
Para la evaluación de las emisiones de. gases, se promediará la lectura que indique el registrador durante los últimos 30 segundos de cada fase, y las concentraciones medias (conc) de HC, CO y NOx durante cada fase se determinarán en base al promedio de las lecturas del registrador y a los correspondientes datos de calibrado. Podrá utilizarse un tipo distinto de registro si se garantiza una adquisición de datos equivalente.
Para la medición de NOx en la zona de control, los requisitos arriba expuestos sólo son válidos para el NOx.
El caudal de gas de escape GEXHW o el caudal de gas de escape diluido GTOTW, que pueden utilizarse opcionalmente, se determinarán de conformidad con lo dispuesto en el punto 2.3. del apéndice 4 del anexo III.
4.2. Corrección en seco/en húmedo
La concentración medida se convertirá a vía húmeda mediante las fórmulas siguientes, si no se ha medido ya por vía húmeda.
conc(en húmedo) = Kw * conc(en seco)
Para el gas de escape sin diluir:
FORMULA OMITIDA
y
FORMULA OMITIDA
Para el gas de escape diluido:
FORMULA OMITIDA
o bien
FORMULA OMITIDA
4.3. Corrección de NOx para humedad y temperatura
Como la emisión de NOx depende de las condiciones del aire ambiente, la concentración de NOx deberá corregirse para la humedad y temperatura concretas del aire ambiente, mediante los factores que incluyen las fórmulas siguientes.
KH,D = 1/1+A*(Ha-10,71)+B* (Ta-298)
A = 0,309 GFUEL/GAIRD -0,0266.
B =-0,209 GFUEL/GAIRD +0,00954,
Ta =temperatura del aire de admisión, K (la temperatura y la humedad deben medirse en la misma posición
Ha =humedad del aire de admisión, en gramos de agua por kg de aire seco
H= 6,220*Ra*Pa/Pb-Pa*Ra*10 elevado a 2
y
Ra = humedad relativa del aire de admisión, en %
Pa = presión de vapor de saturación del aire de admisión, en kPa
Pb = presión barométrica total, en kPa
4.4. Cálculo del caudal másico de las emisiones
El caudal másico de las emisiones (g/h) para cada fase se calculará de la manera siguiente, suponiendo que el gas de escape tiene una densidad de 1,293 kg/m 3 a 273 K(ºC) y 101,3 kPa:
(1) FORMULA OMITIDA
(2) FORMULA OMITIDA
(3) FORMULA OMITIDA
donde FORMULA OMITIDA (1) son las concentraciones medias (ppm) en el gas de escape sin diluir, como se indica en el punto 4. l.
En caso de que se haya optado por determinar las emisiones de gases con un sistema de dilución sin reducción del caudal, se aplicarán las siguientes fórmulas:
(1) FORMULA OMITIDA
(2) FORMULA OMITIDA
(3) FORMULA OMITIDA
donde NOx conc, COconc, HCconc, son las concentraciones medias con corrección de fondo (ppm) para cada fase en el gas de escape diluido, como se indica en el punto 4.3.1.1 del apéndice 2 del anexo III.
4.5. Cálculo de las emisiones específicas
Las emisiones (g/kMh) de todos los componentes individuales se calcularán de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
FORMULA OMITIDA
FORMULA OMITIDA
Los factores de ponderación (WF) utilizados en estas fórmulas de cálculo son conformes al punto 2.7.1.
4.6. Cálculo de los valores de control de zona
Para los tres puntos de control seleccionados según lo dispuesto en el punto 2.7.6, la emisión de NOx se medirá y calculará de conformidad con el punto 4.6.1, y también se determinará mediante interpolación a partir de las fases del ciclo de prueba que más cerca estén del punto de control respectivo, de conformidad con el punto 4.6.2. A continuación, los valores medidos se compararán con los valores interpolados, de conformidad con el punto 4.6.3.
4.6.1. Cálculo de la emisión específica
La emisión de NOx en cada uno de los puntos de control (Z) se calculará de la manera siguiente:
Noxmass,Z=0,001587 * NOx conc.Z * KH,D * GEMNV
NOx,Z = NOx mass,Z/P(n)z
4.6.2.Determinación de valor de emisión a partir del ciclo de prueba
La emisión de NOx para cada uno de los puntos de control se interpolará a partir de las cuatro fases más cercanas del ciclo de prueba que abarquen el punto de control seleccionado Z, como se muestra en la figura 4. Para estas fases (R, S, T, U, son válidas las definiciones siguientes:
Régimen(R)= Régimen(T) = nRT
Régimen(S)= Régimen(U) = nSU
Porcentaje de carga(S)= Porcentaje de carga(S)
Porcentaje de carga(T)= Porcentaje de carga(U)
La emisión de NOx del punto de control seleccionado Z se calculará de la manera siguiente:
Ez = ERS + (ETu - ERS) . (MZ - MRS) / (MTU - MRS)
y:
ETU = ET + (EU - ET) - (nZ - nRT) / (nsu - nRT)
ERS = ER + (ES - ER) - (nZ - nRT) / (nsu - nRT)
MTU = MT + (MU - MT) (nZ - nRT) / (nsu - nRT)
MRS = MR + (MS - MR) (nz - nRT) (risu - nRT)
donde:
ER, ES, ET, EU= emisión específica de NOx de las fases que incluyan ese punto de control, calculada según lo dispuesto en el punto 4.6.1.
MR, MS, MT, MU = par motor de las fases que incluyan ese punto de control
Figura 4
Interpolación del punto de control de NO.
IMAGEN OMITIDA
4.6.3. Comparación de los valores de emisión de NOx
La medición específica de NOx medida en el punto de control Z (Nox,z) se compara con el valor interpolado (Ez) de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
5. CÁLCULO DE LA EMISIÓN DE PARTICÚLAS
5.1. Evaluación de datos
Para la evaluación de las partículas, se registrarán para cada fase las masas totales de muestreo (MSAM,i) que pasan a través de los filtros.
Los filtros se introducirán de nuevo en la cámara de pesado y se acondicionarán durante un mínimo de una hora y un máximo de 80 horas, tras lo cual se pesarán. Se registrará el peso bruto de los filtros y se le restará la tara (véase el punto 2.1 del presente apéndice). La masa de partículas Mf es la suma de las masas de partículas captadas en el filtro primario y en el secundario.
Si es preciso aplicar una corrección de fondo, se registrará la masa de] aire de dilución (MDIL) que pasa por los filtros y la masa de partículas (Md). En caso de que se haya efectuado más de una medición, se calculará el cociente Md/MDIL para cada una de las mediciones y se promediarán los valores.
5.2. Sistema de dilución con reducción del caudal
Los resultados finales de ensayo en cuanto a emisión de partículas se determinarán de la manera siguiente. Como pueden utilizarse varias modalidades de control de la relación de dilución, también existen distintos métodos de cálculo de GEDFW. Todos los cálculos se basarán en los valores medios de las fases individuales durante el período de muestreo.
5.2.1. Sistemas isocinéticos
GEDFW,i=GEXHW,i*qi
FORMULA OMITIDA
donde r corresponde a la relación entre las superficies transversales de la sonda isocinética y del tubo de escape:
R = Ap/At
5.2.2. Sistemas con medición de la concentración de CO2 o de NOx
FORMULA OMITIDA
donde
conCE = concentración en húmedo del gas indicador en el gas de escape sin diluir
conCD = concentración en húmedo del gas indicador en el gas de escape diluido
concA = concentración en húmedo del gas indicador en el aire de dilución
Las concentraciones medidas por vía seca deberán convertirse a vía húmeda según se indica en el punto 4.2 del presente apéndice.
5.2.3. Sistemas con medición de CO2 y, método de equilibrado de carbono(3)
FORMULA OMITIDA
donde
CO2D = concentración de CO2 en el gas de escape diluido
CO2A = concentración de CO2 en el aire de dilución
(concentraciones en % Vol en húmedo)
Esta ecuación se basa en la suposición del equilibrado de carbono (los átomos de carbono que recibe el motor se emiten como CO2) y se determina de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
y
FORMULA OMITIDA
5.2.4. Sisternas con inedición de caudal
FORMULA OMITIDA
5.3. Sistemas de dilución sin reducción del caudal
Los resultados finales de ensayo en cuanto a emisión de partículas se determinarán de la manera siguiente. Todos los cálculos se basarán en los valores medios de las fases individuales durante el período de muestreo.
GFDFW,i = GTOTW,i
5.4. Cálculo del caudal másico de partículas
El caudal másico de partículas se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
determinado a lo largo del ciclo de prueba calculando el sumatorio de los valores medios de las fases individuales durante el periodo de muestreo.
Al caudal másico de partículas se le aplicará la corrección de fondo, como sigue:
FORMULA OMITIDA
Si se efectúa más de una medición, la expresión (Md/MDIL) se sustituirá por FORMULA OMITIDA para las fases individuales,
o bien
DFi = 13,4/concCO2 para las fases individuales,
5.5. Cálculo de la emisión específica
La emisión de partículas se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
5.6. Factor de ponderación efectivo
El factor de ponderación efectivo WFE,i para cada fase se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
El valor de los factores de ponderación efectivos no diferirá en más de ±0,003 (±0,005 para la fase de ralentí) respecto a los factores de ponderación enumerados en el punto 2.7.1.
6. CÁLCULO DE LOS VALORES DE HUMOS
6.1. Algoritmo de Bessel
Se utilizará el algoritmo de Bessel para calcular los valores promediados en un 1 s a partir de las lecturas de humos instantáneas, convertidas según lo expuesto en el punto 6.3.1. Este algoritmo emula un filtro de paso bajo de segundo orden, y su utilización precisa cálculos iterativos para determinar los coeficientes. Estos coeficientes son una función del tiempo de respuesta del sistema del opacímetro y de la fre-cuencia de muestreo. Por consiguiente, es preciso repetir el punto 6.1.1 siempre que cambie el tiempo de respuesta y/o la frecuencia de muestreo del sistema.
6.1.1. Cálculo del tiempo de respuesta del filtro y de las constantes de Bessel
El tiempo de respuesta de Bessel (tF) que se precisa es una función de los tiempos de respuesta física y eléctrica del sistema del opacírnetro, como se indica en el punto 5.2.4 del apéndice 4 del anexo III, y se calculará mediante la ecuación siguiente:
FORMULA OMITIDA
donde:
tp= tiempo de respuesta física, en segundos
t, = tiempo de respuesta eléctrica, en segundos
Los cálculos para estimar la frecuencia de corte del filtro (fc) se basan en una entrada escalonada de 0 a 1 en < 0,01s (véase anexo VII). El tiempo de respuesta se define como el tiempo transcurrido desde que la salida de Bessel alcanza el 10% (t10) hasta que alcanza el 90% (t90) de esta función escalonada. Ello se obtiene iterando fc hasta que FORMULA OMITIDA. La primera iteración de fc viene dada por la siguiente fórmula:
FORMULA OMITIDA
Las constantes de Bessel E y K se calcularán mediante las ecuaciones siguientes:
FORMULA OMITIDA
6.1.2. Cálculo del algoritmo de Bessel
Utilizando los valores de E y K, la respuesta, promediada en 1 s según Bessel, a una entrada escalonada Si se calculará de la manera siguiente:
Yi = Yi-1 + E * (Si - 2 * Si - 1 + Sí-2 - 4 * Yi-2) + K * (Yi-1 - Yi-2)
donde
S,-2 =Si-l = 0,
Si = 1
Yi-2 = Yi-1 =O.
Los tiempos t10 y t90 se interpolarán. La diferencia de tiempo entre t90 y t10 define el tiempo de respuesta tF para ese valor de fc Si este tiempo de respuesta no se acerca lo bastante el tiempo de respuesta que se precisa, se seguirá iterando hasta que el tiempo de respuesta efectivo sea el ± 1 % del tiempo de respuesta que se precisa, es decir:
FORMULA OMITIDA
6.2. Evaluación de datos
Los valores de medición de humos se muestrearán con una frecuencia mínima de 20 Hz.
6.3. Determinación de los humos
6.3.1. Comersión de datos
Como la unidad básica de medida de todos los opacímetros es la transmitancia, los valores de humos se convertirán de transmitancia (letra PI)) al coeficiente de absorción de la luz (k) de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
y
FORMULA OMITIDA
donde
k = coeficiente de absorción de la luz, en m
LA = longitud efectiva del camino óptico, especificada por el fabricante del instrumento, en m
N = opacidad, en %
(letra PI) = transmitancia, en %
Se aplicará la conversión antes de procesar ningún otro dato.
6.3.2. Cálculo del valor de humos promediado según Bessel
La frecuencia de corte adecuada fc es la que produce el tiempo de respuesta deseado del filtro tF, Una vez se ha determinado esta frecuencia mediante el proceso iterativo descrito en el punto 6.1.1 se calcularán las constantes adecuadas E y K del algoritmo de Bessel. A continuación se aplicará el algoritmo de Bessel al vestigio instantáneo de humos (valor k), como se indica en el punto 6.1.2:
Yi = Yi-1 + E * (Si + 2 * Si-1 + Si-2 - 4 * Yi-2) + K * (Yi-1 - Yi-2)
El algoritmo de Bessel es de naturaleza recursiva. Por tanto, se precisan unos valores iniciales de entrada, Si- 1 Y Si- 2, y unos valores iniciales de salida, Yi- 1 Y Yi- 2, para poder iniciar el algoritmo. Se puede asumir que estos valores son cero.
Para cada fase de carga de los tres regímenes A, B y C, se seleccionará el valor máximo Ymax en 1s de cada uno de los valores Yi de cada vestigio de humos.
6.3.3. Resultado final
Los valores medios de humos (SV) de cada ciclo (régimen de prueba) se calcularán de la manera siguiente:
Para el régimen de prueba A:
FORMULA OMITIDA
Para el régimen de prueba B:
FORMULA OMITIDA
Para el régimen de prueba C:
FORMULA OMITIDA
donde
Ymaxl, Ymax2, Ymax3 =valor de humos máximo promediado en 1 s según Bessel para cada una de las tres fases de carga
El valor final se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
____________________________
(1) Los puntos de prueba deben seleccionarse utilizando métodos estadísticos de distribución aleatoria homologados
(2) Basado en equivalente C1
(3) El valor sólo es válido para el combustible de referencia especificado en el anexo IV
Apéndice 2
CICLO DE PRUEBA ETC
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS GRÁFICO DEL MOTOR
Determinación de los regímenes máximo y mínimo para el análisis gráfico M motor
Para generar el ETC en la celda de ensayo, es preciso analizar gráficamente el motor antes que el ciclo de prueba para determinar el régimen en función de la curva de par de giro. Los regímenes máximo y mínimo de análisis gráfico del motor se definen de la manera siguiente:
Régimen mínimo de análisis gráfico = régimen de ralentí,
Régimen máximo de análisis gráfico = nhi * 1,02 o el régimen al que el par a plena carga es cero,
lo que sea menor.
1.2. Determinación de la gráfica de la potencia del motor
Es preciso calentar el motor a la máxima potencia a fin de estabilizar los parámetros del motor según las recomendaciones del fabricante y las normas de buena práctica. Una vez estabilizado el motor. se determinará la gráfica del motor de la manera siguiente:
a)Se pondrá en funcionamiento el motor sin carga y al régimen de ralentí.
b)Se hará funcionar el motor en condiciones de plena carga/a todo gas al régimen mínimo de análisis gráfico.
c)Se irá aumentando el régimen del motor a un ritmo medio de 8 ± 1 min-1/s del mínimo al máximo régimen de análisis gráfico. Se registrarán los puntos de régimen y de par con una frecuencia de al menos un punto por segundo.
1.3. Generación de la curva de análisis gráfico
Todos los puntos de datos registrados de conformidad con el punto 1.2 se relacionarán entre sí mediante la interpolación lineal entre puntos. La curva de par de giro resultante es la curva de análisis gráfico, que se utilizará para convertir los valores de par normalizados del ciclo del motor en valores de par efectivos para el cielo de prueba, como se describe en el punto 2.
1.4. Otros procedimientos de análisis gráfico
Si un fabricante opina que las técnicas de análisis gráfico arriba descritas no son seguras o no son representativas de un motor en concreto, podrán utilizarse otras técnicas. Estas otras técnicas deberán tener la misma finalidad que los procedimientos de análisis gráfico especificados, que consisten en determinar el par máximo disponible en todos los regímenes del motor que se dan durante los ciclos de prueba. Las desviaciones que, por motivos de seguridad o representatividad, se produzcan respecto a las técnicas de análisis gráfico especificadas en el presente punto se someterán a la aprobación del Servicio técnico, junto con la justificación de su empleo. No obstante, bajo ningún concepto se utilizarán barridos continuos descendentes del régimen del motor parar motores de velocidad regulada o motores con turbocompresor.
1.5. Repetición de las pruebas
No es preciso analizar gráficamente un motor antes de todos y, cada uno de los ciclos de prueba. Sólo se volverá a analizar gráficamente un motor antes de un ciclo de prueba si:
-según los técnicos, ha transcurrido un intervalo de tiempo excesivo desde que se efectuara el último análisis gráfico,
o bien
-se han efectuado cambios físicos o recalibrados del motor que pueden influir potencialmente en su rendimiento.
2. GENERACIÓN DEL CICLO DE PRUEBAS DE REFERENCIA
El ciclo de transición se describe en el apéndice 3 del presente anexo. Los valores normalizados de par y de régimen deberán cambiarse por los valores efectivos que se obtengan en el ciclo de referencia.
2.1. Régimen efectivo
El régimen se desnormalizará mediante la siguiente ecuación:
Régimen efectivo = % régimen (régimen de referencia - régimen de ralentí) /100 + régimen de ralentí
El régimen de referencia (nref) corresponde a los valores de régimen al 100% especificados en el plan de servicio del dinamómetro del motor, en el apéndice 3. Se define como sigue (véase la figura 1 del anexo 1):
nref = n1o + 95 % * (nhi - n1o)
donde nhi y n1o se especifican de conformidad con el punto 2 del anexo 1, o bien se determinan con arreglo al punto 1.1 del apéndice 1 del anexo III.
2.2. Par efectivo
El par se normaliza al par máximo al régimen correspondiente. Es preciso desnormalizar los valores de par del cielo de referencia, utilizando la curva de análisis gráfico determinada según el punto 1. 3, de la manera siguiente:
Par efectivo = % par * par máximo / 100
para el régimen efectivo correspondiente, determinado según el punto 2.1.
Los valores de par negativos de los puntos de par ("m") adoptarán, a efectos de la generación del ciclo de referencia, valores desnormalizados determinados de una de las maneras siguientes:
-40% negativo del par positivo disponible en el punto de régimen asociado:
-análisis gráfico del par negativo que se precisa para llevar el motor del régimen mínimo de análisis gráfico al máximo,
-determinación del par negativo que se precisa para llevar el motor al régimen de ralentí y al régimen de referencia, e interpolación lineal entre estos dos puntos,
2.3. Ejemplo del procedimiento de desnormalización
A modo de ejemplo. desnormalizaremos el siguiente punto de prueba:
% régimen= 43,
% par= 82.
Dados los valores siguientes:
régimen de referencia = 2 200 min-1
régimen de ralentí= 600 min-1
resulta que:
FORMULA OMITIDA
donde el par máximo observado en la curva de análisis gráfico a 1 288 min-1 es de 700 Nm.
3. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO PARA EMISIONES
A petición del fabricante, podrá efectuarse una prueba simulada para acondicionar el motor y el sistema de escape antes del ciclo de medición.
El rodaje de los motores de GN y GLP se efectuará mediante la prueba ETC. El motor se hará funcionar durante un mínimo de dos ciclos ETC y hasta que la emisión de CO medida durante un ciclo ETC no supere en más de un 2 5 % la emisión de CO medida durante el ciclo ETC anterior.
3.1. Preparación de los filtros de muestreo (motores diesel exclusivamente)
Al menos una hora antes de la prueba, se introducirá cada filtro (o par de filtros) en una caja de petri cerrada pero sin sellar, y se colocará en una cámara de pesado para su estabilización. Una vez finalizado el período de estabilización, se pesará cada uno de los filtros (o pares de filtros) y se registrará la tara. A continuación se guardará el filtro (o par de filtros) en una caja de petri cerrada o en una portafiltros sellado hasta que se precise para la prueba. Si el filtro (o par de filtros) no se utiliza antes de ocho horas después de haberlo sacado de la cámara de pesado, es preciso volverlo a acondicionar y pesar antes de utilizarlo.
3.2. Instalación del equipo de medición
Los instrumentos y las sondas de muestreo se instalarán según sea necesario. Se conectará el tubo de escape al sistema de dilución sin reducción del caudal.
3.3. Puesta en marcha del sistema de dilución y del motor
El sistema de dilución y el motor se pondrán en marcha y se calentarán hasta que todas las temperaturas y presiones se hayan estabilizado a la potencia máxima, de conformidad con las recomendaciones del fabricante y las normas de buena práctica.
3.4. Puesta en marcha del sistema de muestreo de partículas (motores diesel exclusivamente)
Inicialmente, el sistema de muestreo de partículas se pondrá en marcha en derivación. El nivel de fondo de partículas del aire de dilución podrá determinarse haciendo pasar el aire de dilución por los filtros de partículas. Si se utiliza aire de dilución filtrado, podrá efectuarse una medición antes o después de la prueba. Si el aire de dilución no se filtra, podrán efectuarse mediciones al principio y al final del ciclo, y calcular el promedio de los valores obtenidos.
3.5. Ajuste del sistema de dilución sin reducción del caudal
El caudal total de gas de escape diluido se configurará de manera que se elimine la condensación de agua en el sistema, y se obtenga una temperatura máxima de 325 K (52'Q en la cara del filtro (véase anexo V, punto 2.3.1, DT).
3.6. Verificación de los anafizadores
Los analizadores de emisiones se pondrán a cero y se ajustará su sensibilidad. Si se utilizan bolsas de muestreo, habrá que evacuarlas.
3.7. Procedimiento de arranque del motor
Estando el motor estabilizado, se arrancará conforme al procedimiento de arranque que recomiende el fabricante en el manual de usuario, utilizando un motor de arranque o el dinamómetro. También se puede optar por iniciar la prueba directamente desde la fase de preacondicionamiento del motor, no apagándolo cuando alcanza el régimen de ralentí.
3.8. Ciclo de prueba
3.8.1. Secuencia de prueba
Se iniciará la secuencia de prueba si el motor ha llegado al régimen de ralentí. La prueba se efectuará de conformidad con el ciclo de referencia establecido en el punto 2 del presente apéndice. Los valores de consigna del régimen del motor y del mando del par se configurarán a una frecuencia de 5 Hz o mayor (se recomienda a 10 Hz). El par y, el régimen de retorno del motor se registrarán al menos una vez por segundo durante el ciclo de prueba, y, las señales podrán filtrarse electrónicamente.
3.8.2. Respuesta de los analizadores
Al poner en marcha el motor o iniciar la secuencia de prueba, si el cielo comienza directamente desde la fase de preacondicionamiento, el equipo de medición se pondrá en marcha y simultáneamente:
-se empezará a recoger o analizar el aire de dilución ;
-se empezará a recoger o analizar el gas de escape diluido:
-se empezará a medir el volumen de gas de escape diluido (CVS) y las temperaturas y presiones necesarias:
-se empezará a registrar los datos de retorno del régimen y del par del dinamómetro ;
Los HC y NOx se medirán de forma continua en el túnel de dilución con una frecuencia de 2 Hz. Las concentraciones medias se determinarán integrando las señales del analizador a lo largo del ciclo de prueba. El tiempo de respuesta del sistema no será mayor que 20 s, y estará coordinado con las fluctuaciones de caudal de CVS y con las desviaciones del tiempo de muestreolcicio de prueba, si es preciso. El CO, CO2, NMHC y CH4 se determinarán mediante integración o analizando las concentraciones de la bolsa de muestreo, recogidas a lo largo del ciclo. Las concentraciones de los gases contaminantes en el aire de dilución se determinarán mediante integración o recogiendo muestras con la bolsa de fondo. El resto de valores se registrará con una frecuencia mínima de una medición por segundo (1 Hz).
3.8.3. Muestreo de partículas (motores diesel exclusivamente)
Al poner en marcha el motor o iniciar la secuencia de prueba, si el ciclo comienza directamente desde la fase de preacondicionamiento, el sistema de muestreo de partículas se pasará de la posición de derivación a la de recogida de partículas.
Si no se utiliza compensación del caudal, la o las bombas de muestreo se ajustarán de manera que el caudal a través de la sonda o tubo de transferencia para muestreo de partículas se mantenga a un valor del ± 5 % del caudal preestablecido. En caso de utilizar compensación del caudal (es decir, un control proporcional del caudal de muestreo), es preciso demostrar que la relación entre el caudal que circula por el túnel principal y el caudal de muestreo de partículas no varía en más de un ± 5 % respecto a su valor preestablecido (excepto durante los primeros 10 segundos de muestreo).
Nota: Para funcionamiento con doble dilución, el caudal de muestreo es la diferencia neta entre el caudal que pasa por los filtros de muestreo y el caudal del aire de dilución secundario.
Se registrará la temperatura media y la presión en la entrada del o de los medidores de gas o instrumentos indicadores de caudal. Si el caudal preestablecido no se puede mantener durante todo el ciclo (con una desviación máxima del ± 5 %) debido a la elevada carga de partículas del filtro, se invalidará la prueba, que deberá volver a efectuarse utilizando un caudal menor y/o un diámetro mayor.
3.8.4. Paro del motor
Si el motor se para en algún momento del ciclo de prueba, se preacondicionará y se arrancará de nuevo, y se repetirá la prueba. Si cualquiera de los equipos que se precisan para la prueba sufre una avería durante el ciclo de prueba, se invalidará la prueba.
3.8.5. Operaciones después de la prueba
Una vez finalizada la prueba se detendrá la medición del volumen del gas de escape diluido, la circulación de gas hacia el interior de las bolsas de recogida y la bomba de muestreo de partículas. En el caso de un sistema de análisis por integración, el muestreo proseguirá hasta que hayan transcurrido los tiem-pos de respuesta del sistema.
Las concentraciones de las bolsas de recogida, en caso de que se utilicen, se analizarán lo antes posible y en cualquier caso antes de que transcurran 20 minutos tras finalizar el ciclo de prueba.
Después de la prueba de emisiones, se utilizará un gas de puesta a cero y el mismo gas de ajuste de sensibilidad para verificar de nuevo los analizadores. La prueba se considerará aceptable si la diferencia entre los resultados anteriores y posteriores a la prueba es inferior al 2% del valor del gas de ajuste de sensibilidad.
Para motores diesel exclusivamente, los filtros de partículas se introducirán de nuevo en la cámara de pesado antes de que transcurra una hora tras finalizar la prueba, y se acondicionarán en una caja de petri cerrada pero sin sellar durante una hora como mínimo, pero no más de 80 horas antes del pesaje.
3.9. Verificación de la prueba de funcionamiento continuo
3.9.1. Desplazamiento de datos
A fin de minimizar la influencia que pueda ejercer el desfase temporal entre el valor de retorno y el del ciclo de referencia, la secuencia completa de la señal de retorno de par y de régimen del motor se puede adelantar o retrasar en el tiempo con respecto al régimen de referencia y a la secuencia de par. Si las señales de retorno se desplazan, tanto el régimen como el par se tendrán que desplazar en igual medida en la misma dirección.
3.9.2. Cálculo del trabajo producido durante el ciclo
El trabajo efectivo producido durante el cielo Wact (k\Wh) se calculará utilizando todos los pares de valores registrados de retorno de régimen y de par. Ello tendrá lugar después del desplazamiento de los datos de retorno, en caso de que se seleccione esta opción. El trabajo efectivo producido durante el ciclo Wact se utiliza para realizar una comparación con el trabajo de referencia producido durante el Ciclo Wref Y para calcular las emisiones específicas de frenado (véanse los puntos 4.4 y 5.2). La misma metodología se utilizará para integrar la potencia de referencia y la potencia efectiva del motor. Si es preciso determinar los valores existentes entre valores de referencia adyacentes o valores medidos adyacentes, se empleará la interpolación lineal.
Al integrar el trabajo de referencia y el trabajo efectivo producido durante el ciclo, todos los valores de par negativos se igualarán a cero y se incluirán. Si se realiza la integración a una frecuencia inferior a 5 Hz, y si, durante un segmento temporal dado, el valor del par pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo, la porción negativa se calculará y se igualará a cero. La porción positiva se incluirá en el valor integrado.
Wact estará entre el - 15 % y el + 5 % del Wref.
3.9.3. Estadísticas de validación del ciclo de prueba
Se efectuarán regresiones lineales de los valores de retorno sobre los valores de referencia para el régimen, el par y la potencia. Ello tendrá lugar después de cualquier desplazamiento de datos de retorno, en caso de que se seleccione esa opción. Se utilizará el método de los mínimos cuadrados, y la ecuación ideal tendrá la forma:
y = mx + b
donde:
y = valor (efectivo) de retorno de régimen (min-1), par (Nm), o potencia (kW)
m = pendiente de la línea de regresión
x = valor de referencia de régimen (min-1), par (Nm) o potencia (kW)
b = intersección de la línea de regresión con el eje de coordenadas
Para cada línea de regresión se calculará el error típico de estimación (SE) de y en x y el coeficiente de determinación (r2)
Se recomienda efectuar este análisis a una frecuencia de 1 Hertzio. Todos los valores negativos de refe-rencia de par y los correspondientes valores de retorno se eliminarán del cálculo de las estadísticas de validación del par y de la potencia del ciclo. Para que una prueba se considere válida, debe cumplirse el criterio de la tabla 6.
Tabla 6
Tolerancias de la línea de regresión
TABLA OMITIDA
Se permite borrar de los análisis de regresión los puntos especificados en la tabla 7.
Tabla 7
Puntos que se permite borrar del análisis de regresión
TABLA OMITIDA
4. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GASES
4.1. Determinación del caudal de gas de escape diluido
El caudal total de gas de escape diluido durante el ciclo (kg/prueba) se calculará a partir de los valores medidos a lo largo del ciclo y de los correspondientes datos de calibrado del caudalómetro (V0 para PDP o bien Kv para CFV, tal y como se especifica en el punto 2 del apéndice 5 del anexo III). Se aplicarán las siguientes fórmulas, si la temperatura del gas de escape diluido se mantiene constante durante todo el ciclo utilizando un intercambiador de calor (± 6 K para un sistema PDP-CVS, ± 11 K para un sistema CFV-CVS, véase el punto 2.3 del anexo V).
Para el sistema PDP-CVS:
MTOTW = 1,293 * Vo * Np * (PB - p1) * 273/(101.3 * T)
donde
MTOTW= masa del gas de escape diluido por vía húmeda a lo largo del ciclo, en kg
V0= volumen de gas bombeado por revolución en condiciones de ensayo, en m3/rev
Np= número total de revoluciones de la bomba en toda la prueba
PB= presión atmosférica en la celda de ensayo, en kPa
pl= presión negativa por debajo de la atmosférica en la entrada de la bomba, en kPa
T= temperatura media del gas de escape diluido en la entrada de la bomba a lo largo del ciclo, en K
Para el sistema CFV-CVS:
MTOTW = 1.293 *t*Kv *PA 1/ T elevado a 0,5
donde
MTOTW= masa del gas de escape diluido por vía húmeda a lo largo del ciclo, en kg
t= duración del ciclo, en s
Kv= coeficiente de calibrado del tubo Venturi de flujo crítico en condiciones normales,
PA= presión absoluta en la entrada del tubo Venturi, en kPa
T= temperatura absoluta en la entrada del tubo Venturi, en K
En caso de utilizar un sistema con compensación del caudal (es decir, sin intercambiador de calor), las emisiones instantáneas de masa se calcularán e integrarán a lo largo del ciclo. En este caso, la masa instantánea del gas de escape diluido se calculará de la manera siguiente.
Para el sistema PDP-CVS:
MTOTWi = 1,293 * V0 * Npi * (pB - p1) * 273 / (101,3 - T)
donde
MTOTWi = masa instantánea del gas de escape diluido por vía húmeda, en kg
Npi = número total de revoluciones de la bomba por intervalo de tiempo
Para el sistema CFV-CVS:
FORMULA OMITIDA
donde:
MTOTWi = masa instantánea del gas de escape diluido por vía húmeda, en kg
(Incremento de) ti= intervalo de tiempo, en s
Si la masa total de la muestra de partículas (MSAM) y gases contaminantes supera el 0,5% del caudal total de CVS (MTOTW), el caudal de CVS se corregirá para MSAM o bien el caudal de muestreo de partículas se dirigirá de nuevo al CVS antes de pasar por el caudalómetro (PDP o CFV)
4.2. Corrección de NOx en función de la humedad
Como la emisión de NOx depende de las condiciones del aire ambiente, la concentración de NOx se corregirá en función de la humedad del aire ambiente, con los factores indicados en las siguientes fórmulas.
a) para motores diésel:
FORMULA OMITIDA
b) para motores de gas:
FORMULA OMITIDA
donde Ha = humedad del aire de admisión, g en volumen de agua por kg de aire seco
y
FORMULA OMITIDA
Ra = humedad relativa del aire de admisión, en %
Pa = presión de vapor de saturación del aire de admisión, en kPa
PB = presión barométrica total, en kPa
4.3. Cálculo del caudal másico de emisiones
4.3.1. Sistemas con caudal inásico constante
Para sistemas con intercambiador de calor, la masa de los contaminantes (g/prueba) se determinará en base a las ecuaciones siguientes:
FORMULAS OMITIDAS
donde
FORMULA OMITIDA =concentraciones medias con corrección de fondo a lo largo del ciclo, obtenidas mediante integración (obligatorio para NO, y HC) o medición con bolsas, en ppm
MTOTW =masa total de gas de escape diluido a lo largo del ciclo, como se indica en el punto 4.1, en kg
KHD= factor de corrección de humedad para motores diésel, como se indica en el punto 4.2
KH,G= factor de corrección de humedad para motores de gas, como se indica en el punto 4.2
Las concentraciones medidas en seco se convertirán a húmedo de conformidad con el punto 4.2 del apéndice 1 del anexo III.
La determinación de NMHCconc depende del método empleado (véase el punto 3.3.4 del apéndice 4 del anexo III). En ambos casos se determinará la concentración de CH4 y se restará de la concentración de HC de la manera siguiente:
a) Método GC
NMHCconc = HCconc - CH4 conc
b) Método NMC
NMHCconc = HC(sin cortador) * (1 - CEM) - HC(con cortador) / CEE - CEM
donde
HC(sin cortador)= concentración de HC con el gas de muestreo pasando a través del NMC
HC(con cortador)= concentración de HC con el gas de muestreo'en derivación, sin pasar por el NMC
CEM = eficacia del metano, determinada según lo dispuesto en el punto 1.8.4.1 del apéndice 5 del anexo III
CEE= eficacia del etano, determinada según lo dispuesto en el punto 1.8.4.2 del apéndice 5 del anexo 111.
4.3.1.1. Determinación de las concentraciones con corrección de fondo
La concentración media de fondo de los gases contaminantes en el aire de dilución se restará de las concentraciones medidas al objeto de obtener las concentraciones netas de los contaminantes. Los valores medios de las concentraciones de fondo se pueden determinar mediante el método de las bolsas de muestreo o mediante medición continua con integración. Se empleará la fórmula siguiente.
conc = conc, - conCd * (1 - (1/DF)
donde
conc = concentración del respectivo contaminante en el gas de escape diluido, corregida por la cantidad del respectivo contaminante contenida en el aire de dilución, en ppm
conce= concentración del respectivo contaminante en el gas de escape diluido, en ppm
concd= concentración del respectivo contaminante medida en el aire de dilución, en ppm
DF= factor de dilución
El factor de dilución se calculará de la manera siguiente:
(1) para motores diésel y motores de gas alimentados con GLP
FORMULA OMITIDA
(2) para motores de gas alimentados con GN
FORMULA OMITIDA
Las concentraciones medidas en seco se convertirán a húmedo de conformidad con lo
dispuesto en el punto 4.2 del apéndice 1 del anexo III.
El factor estequiométrico se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
Si se desconoce la composición del carburante, podrán utilizarse los siguientes factores estequiométricos:
Fs (diésel) = 13,4
Fs(LPG) = 11,6
Fs(GN)= 9,5
4.3.2. Sistemas con compensación del caudal
Para los sistemas sin intercambiador de calor, la masa de los contaminantes (g/prueba) se determinará calculando las emisiones instantáneas de masa e integrando los valores instantáneos a lo largo del ciclo. Asimismo, la corrección de fondo se aplicará directamente al valor de concentración instantáneo. Se aplicarán las fórmulas siguientes:
FORMULAS OMITIDAS
4.4. Cálculo de las emisiones específicas
Se calcularán las emisiones (g/kWh) de todos los componentes individuales, de la manera siguiente:
FORMULAS OMITIDAS
donde
Wact = trabajo efectivo producido durante el ciclo, como se indica en el punto 3.9.2, en kWh
5. CÁLCULO DE LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS (MOTORES DIÉSEL EXCLUSIVANIENTE)
5.1. Cálculo del caudal másico
La masa de partículas (g/prueba) se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
donde
Mf= masa de partículas muestreada a lo largo del ciclo, en mg
MTOTW =masa total de gas de escape diluido a lo largo del ciclo, como se indica en el punto 4.1, en kg
MSAM = masa de gas de escape diluido tomada en el túnel de dilución para recoger partículas, en kg
y
Mf= Mf.p + Mf,b, Si se pesan por separado, en rrig
Mf,p = masa de partículas recogida en el filtro principal, en rrig
Mf,b = masa de partículas recogida en el filtro secundario, en rrig
Si se utiliza un sistema de doble dilución, la masa del aire de dilución secundario se restará de la masa total del doble gas de escape diluido, cuyas muestras se han tomado mediante los filtros de partículas.
MSAM = MTOT - MSEC
donde
MTOT= masa de doble gas de escape diluido que ha pasado por el filtro de partículas, en kg
MSEC = masa del aire de dilución secundario, en kg
Si el nivel de fondo de partículas del aire de dilución se determina de conformidad con el punto 3.4, se podrá aplicar la corrección de fondo a la masa de partículas. En este caso, la masa de partículas (g/prueba) se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
donde
Mf, MSAM, MTOTW = véase arriba
MDIL 0 masa del aire de dilución principal recogido con el muestreador de partículas de fondo, en kg
Md = masas de las partículas de fondo recogidas en el aire de dilución principal, en mg
DF = factor de dilución, como se indica en el punto 4.3.1.1
5.2. Cálculo de la emisión específica
La emisión de partículas (g/kWh) se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
donde
Wact = trabajo efectivo producido durante el ciclo, como se indica en el punto 3.9.2, en kWh
Apéndice 3
PLAN DE SERVICIO DEL DINAMÓMETRO DEL MOTOR DURANTE UNA PRUEBA ETC
TABLA OMITIDA
La figura 5 muestra un gráfico del plan de servicio del dinamómetro durante una prueba ETC
Figura 5
Plan de servicio del dinamómetro durante una prueba ETC
FIGURA OMITIDA
Apéndice 4
PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y DE MUESTREO
1. INTRODUCCIóN
Los gases contaminantes, las partículas y los humos emitidos por el motor que se presenta para ser sometido a ensayo se medirán mediante los métodos descritos en el anexo V. Los distintos puntos del anexo V describen los sistemas de análisis recomendados para las emisiones de gases (punto 1), los sistemas recomendados de dilución de partículas y de muestreo (punto 2), y los opacímetros recomendados para la medición de humos (punto 3).
Para la prueba ESC, los gases contaminantes se determinarán en el gas de escape sin diluir. También se puede optar por determinarlos en el gas de escape diluido, en caso de que se utilice un sistema de dilución sin reducción del caudal para la determinación de partículas. Las partículas se determinarán con un sistema de dilución con o sin reducción del caudal.
Para la prueba ETC, se empleará exclusivamente un sistema de dilución sin reducción del caudal para determinar las emisiones de gases y de partículas, y éste se considera el sistema de referencia. No obstante, el Servicio técnico podrá aprobar varios sistemas de dilución con reducción del caudal, si se demuestra que son equivalentes al especificado en el punto 6.2 del anexo 1, y si se le presenta una descripción detallada de los procedimientos de evaluación de datos y de cálculo.
2. DINAMÓMETRO Y EQUIPAMIENTO DE LA CELDA DE PRUEBA
En las pruebas de emisión de motores en dinamómetros se empleará el equipamiento siguiente.
2.1. Dinamómetro para motores
Se utilizará un dinamómetro para motores que posea las características adecuadas para efectuar los ciclos de prueba descritos en los apéndices 1 y 2 del presente anexo. El sistema de medición de régimen tendrá una precisión del ± 2 % de la lectura. El sistema de medición de par tendrá una precisión del ± 3 % de la lectura en el margen > 20 % del valor máximo de la escala, y una precisión del ± 0,6 % del valor máximo de la escala en el margen :< o = 20% del valor máximo de la escala.
2.2. Otros instrumentos
Se emplearán los instrumentos que se precisen para medir el consumo de carburante, consumo de aire, temperatura del refrigerante y del lubricante, presión del gas de escape y presión negativa del colector de admisión, temperatura de los gases de escape, temperatura de admisión de aire, presión atmosférica, humedad y temperatura del carburante. Estos instrumentos deberán cumplir los requisitos indicados en la tabla 8:
Tabla 8
Precisión de los instrumentos de medición
Instrumento de medición....................................Precisión
Consumo de carburante......................................± 2 % del valor máximo del motor
Consumo de aire.................................................± 2 % del valor máximo del motor
Temperaturas s 600 K (327 ºC)..........................± 2 K absoluto
Temperaturas > 600 K (327 ºC).........................± 1% de la lectura
Presión atmosférica............................................± 0,1 kPa absoluto
Presión del gas de escape...................................± 0,2 kPa absoluto
Presión negativa de admisión............................± 0,05 kPa absoluto
Otras presiones...................................................± 0,1 kPa absoluto
Humedad relativa...............................................± 3% absoluto
Humedad absoluta..............................................± 5% de la lectura
2.3. Caudal de gas de escape
Para calcular las emisiones en el gas de escape sin diluir, es preciso conocer el caudal de gas de escape (véase el punto 4.4 de¡ apéndice I). Dicho caudal podrá determinarse por cualquiera de los métodos siguientes:
a)medición directa del caudal de gas de escape con un caudalómetro o un sistema de medición equivalente:
b)medición del caudal de aire v del caudal de carburante con sistemas de medición apropiados y, cálculo del caudal de gas de escape mediante la ecuación siguiente:
GEXHW = GAIRW + GFUEL (para masa de escape húmeda)
La precisión de la determinación del caudal de gas de escape será del ± 2,5% de la lectura o mejor.
Se podrán utilizar otros métodos equivalentes.
2.4. Caudal de gas de escape diluido
Para calcular las emisiones en el gas de escape diluido, si se emplea un sistema de dilución sin reducción del caudal (obligatorio para el ETC), es preciso conocer el caudal de gas de escape diluido (véase punto 4.3 del apéndice 2). El caudal másico total del gas de escape diluido (GTOTW) o la masa total del gas de escape diluido a lo largo del ciclo (MTOTW) se medirán con un PDP o un CFV (anexo V, punto 2.3.1). La precisión será del ± 2 % de la lectura o mejor, y se determinará de conformidad con los dispuesto en el punto 2.4 del apéndice 5 del anexo III.
3. DETERMINACIÓN DE LOS GASES CONTAMINANTES
3.1. Especificaciones generales del analizador
Los analizadores tendrán una gama de medida apropiada para la precisión que se requiere para medir las concentraciones de los componentes del gas de escape (punto 3.1.1). Se recomienda utilizar los analizadores de manera que la concentración medida esté entre el 15% y el 100 % del valor máximo de la escala.
Si los sistemas de lectura (ordenadores, registradores de datos) proporcionan la suficiente precisión y una resolución por debajo del 15 % del valor máximo de la escala, también se considerarán aceptables mediciones por debajo del 15% del valor máximo de la escala. En este caso, deberán efectuarse calibraciones adicionales en al menos 4 puntos distintos de cero equidistantes nominalmente, a fin de garantizar la precisión de las curvas de calibrado de conformidad con el punto 1.5.5.2 del apéndice 5 del anexo III.
El nivel de compatibilidad electromagnética (EMC) del equipo deberá ser capaz de minimizar cualquier error adicional.
3.1.1. Error de medición
El error total de medición, incluyendo la sensibilidad cruzada respecto a otros gases (véase el punto 1.9 del apéndice 5 del anexo III), no superará el ± 5% de la lectura o bien el ± 3,5% del valor máximo de la escala, lo que sea menor. Para concentraciones de menos de 100 ppm, el error de medición no deberá superar ± 4 ppm.
3.1.2. Repetibilidad
La repetibilidad, definida como 2,5 veces la desviación normal de 10 respuestas repetitivas a un determi-nado gas de calibrado o de ajuste de sensibilidad, no puede ser mayor que ± 1 % de la concentración del valor máximo de la escala para un margen de medición por encima de 15 5 ppm (o ppm C) o bien ± 2 % de cualquier margen utilizado por debajo de 155 ppm (o ppm C).
3.1.3. Ruido
La respuesta a cero de pico a pico del analizador y los gases de calibrado o de ajuste de sensibilidad, medidos durante un lapso cualquiera de 10 segundos, no rebasarán el 2 % del valor máximo de la escala en todos los márgenes de medición empleados.
3.1.4. Deriva del cero
La deriva del cero durante un período de una hora será inferior al 2% del valor máximo de la escala en el margen de medición más bajo que se utilice. La respuesta a cero se define como la respuesta media, incluyendo el ruido, al gas de puesta a cero durante un intervalo de tiempo de 30 segundos.
3.1.5. Deriva de la sensibilidad
La deriva de la sensibilidad durante un período de una hora será inferior al 2% del valor máximo de la escala en el margen de medición más bajo que se utilice. La sensibilidad se define como la diferencia entre la respuesta de sensibilidad y la respuesta a cero. La respuesta de sensibilidad se define como la respuesta media, incluyendo el ruido, a un gas de ajuste de sensibilidad durante un intervalo de tiempo de 30 segundos.
3.2. Secado del gas
El dispositivo opcional de secado del gas deberá influir lo menos posible en la concentración de los gases medidos. Los secadores químicos no son un método aceptable de eliminación del contenido en agua de la muestra.
3.3. Analizadores
Los puntos 3.3.1. a 3.3.4 describen los principios de medición a utilizar. En el anexo V figura una descripción detallada de los sistemas de medición. Los gases a medir se analizarán con los siguientes instru-mentos. Para analizadores no lineales, está permitido el uso de circuitos linealizantes.
3.3.1. Análisis del monóxido de carbono (CO)
El analizador de monóxido de carbono será del tipo NDIR, un analizador no dispersivo por absorción en los infrarrojos.
3.3.2. Análisis del dióxido de carbono (CO2)
El analizador de dióxido de carbono será del tipo NDIR, un analizador no dispersivo por absorción en los infrarrojos.
3.3.3. Análisis de hidrocarburos (HC)
Para motores diesel, el analizador de hidrocarburos será del tipo HFID, un detector de ionización a la llama en caliente con detector, válvulas, conductos, etc., y con un elemento calefactor para mantener el gas a una temperatura de 463 K ± 10 K (190 ± 10ºC). Para los motores de gas alimentados con GN y con GLP, el analizador de hidrocarburos podrá ser del tipo FID, un detector de ionización a la llama sin elemento calefactor, en función del método utilizado (véase el punto 1.3 del anexo V)
3.3.4. Análisis de hidrocarburos no metánicos (NMHC) (motores de gas alimentados con GN exclusivamente)
Los hidrocarburos no metánicos se determinarán mediante uno de los métodos siguientes:
3.3.4.1. Método de cromatografía de gases (GC)
Los hidrocarburos no metánicos se determinarán por sustracción del metano. analizado con un Cromatógrafo de Gases (GC) acondicionado a 423 K (150 ºC), de los hidrocarburos medidos de conformidad con el punto 3.3.3.
3.3.4.2. Método del cortador no metánico (NMC)
Para determinar la fracción de hidrocarburos no metánicos se utilizará un NMC en caliente junto con un FID, según se indica en el punto 3.3.3, mediante sustracción del metano de los hidrocarburos.
3.3.5. Análisis de óxidos de nitrógeno (NOx)
El analizador de óxidos de nitrógeno será un detector de luminiscencia química (CLD) o bien un detector de luminiscencia química en caliente (HCLD), con un convertidor NO2/NO si se efectúa la medición por vía seca. Si la medición es por vía húmeda, se utilizará un HCLD cuyo convertidor se mantendrá por encima de 328 K (55ºC), suponiendo que se realice la comprobación por enfriamiento en agua (véase el punto 1.9.2.2 del apéndice 5 del anexo III).
3.4. Muestro de emisiones de gases
3.4.1. Gas de escape sin diluir (ESC exclusivamente)
En lo posible, las sondas de muestreo de emisiones de gases se introducirán a una profundidad mínima de 0,5 m o 3 veces el diámetro del tubo de escape -lo que sea mayor- del punto de salida del sistema de gases de escape, y lo suficientemente cerca del motor como para garantizar que los gases de escape están a una temperatura de al menos 343 K (70ºC) en la sonda.
En el caso de un motor de varios cilindros con un colector de escape bifurcado, la entrada de la sonda estará situada lo suficientemente lejos en la dirección del caudal de escape como para garantizar que la muestra obtenida es representativa del promedio de emisiones de escape de todos los cilindros. En el caso de motores de varios cilindros que posean distintos grupos de colectores, como por ejemplo motores en «V», se permite tomar una muestra de cada grupo por separado y calcular el promedio de emisiones de escape. También podrán utilizarse otros métodos si se ha demostrado que son equivalentes a los anteriores. Para calcular la emisión de gases de escape se utilizará necesariamente el caudal másico total de escape.
Si el motor incorpora un sistema de tratamiento posterior de los gases de escape, la muestra de gases de escape se hará pasar por dicho sistema de tratamiento posterior de los gases de escape.
3.4.2. Gas de escape diluido (obligatorio para la prueba ETC. opcional para la prueba ESC)
El tubo de escape situado entre el motor y el sistema de dilución sin reducción del caudal deberá ser conforme a los requisitos del anexo V, punto 2.3.1, EP.
La o las sondas de muestreo para emisiones de gases se instalarán en el túnel de dilución en un punto donde el aire de dilución y el gas de escape se mezclen perfectamente, y cerca de la sonda de muestreo de partículas.
Para la prueba ETC, por regla general el muestreo puede efectuarse de dos maneras:
-los contaminantes se recogen en una bolsa de muestreo durante el ciclo y se miden tras finalizar la prueba ;
-los contaminantes se muestrean continuamente y se integran a lo largo del ciclo: este método es obligatorio para los HC y NO,
4. DETERMINACIÓN DE LAS PARTÍCULAS
Para determinar las partículas se precisa un sistema de dilución. La dilución se consigue mediante un sistema de dilución con reducción del caudal (para la prueba ESC exclusivamente) o bien mediante un sistema de dilución sin reducción del caudal (obligatorio para la prueba ETC). La capacidad de caudal del sistema de dilución será lo suficientemente grande como para eliminar por completo la condensación de agua en el sistema de dilución y en el sistema de muestreo, y mantener el gas de escape diluido a una temperatura igual o inferior a 325 K (52ºC) en un punto situado inmediatamente por encima del porta-filtros en dirección contraria al caudal. Se permite la deshumidificación del aire de dilución antes de que penetre en el sistema de dilución, lo que resulta especialmente útil si el aire de dilución posee un alto grado de humedad. La temperatura del aire de dilución será de 298 K ± 5 K (25ºC ± 5ºC). Si la temperatura ambiente es inferior a 293 K (20ºC), se recomienda precalentar el aire de dilución por encima del límite superior de temperatura de 303 K (30ºC). No obstante, la temperatura del aire de dilución no superará 325 K (52ºC) antes de la introducción de los gases de escape en el túnel de dilución.
El diseño del sistema de dilución con reducción del caudal debe permitir la división del caudal de escape en dos fracciones, la menor de las cuales se diluye con aire y se emplea posteriormente para la medición de partículas. Para ello es esencial que la relación de dilución se determine con gran precisión. Se pueden aplicar diferentes métodos de división, teniendo en cuenta que el tipo de división utilizado determina en gran medida el instrumental de muestreo y los procedimientos a emplear (punto 2.2 del anexo V). La sonda de muestreo de partículas se instalará a muy poca distancia de la sonda de muestreo de emisiones de gases, y la instalación será conforme a lo dispuesto en el punto 3.4.1.
Para determinar la masa de las partículas se precisa un sistema de muestreo de partículas, filtros de muestreo de partículas, una balanza capaz de pesar microgramos y una cámara de pesado con control de temperatura y humedad.
Para el muestreo de partículas, se aplicará el método del filtro único, que utiliza un par de filtros (véase punto 4.1.3) durante todo el ciclo de prueba. Para la prueba ESC, es preciso tener muy en cuenta los tiempos y los caudales de muestreo durante la fase de muestreo de la prueba.
4.1. Filtros de muestreo de partículas
4.1.1. Especificaciones del filtro
Se precisan filtros de fibra de vidrio revestidos de fluorocarburos o bien filtros de membrana con base de fluorocarburos. Todos los tipos de filtro deberán tener un rendimiento de toma de 0,3 um DOP (dioctilftalato) de al menos el 95%, para una velocidad de flujo del gas de entre 35 y 80 cm/s.
4.1.2. Tamaño de los filtros
Los filtros de partículas deberán tener un diámetro mínimo de 47 mm (37 mm de diámetro de la superficie filtrante). También se permiten filtros con un diámetro mayor (punto 4.1.5).
4.1.3. Filtros primario y secundario
Para muestrear el gas de escape diluido se empleará un par de filtros colocados en serie (un filtro primario y uno secundario) durante la secuencia de prueba. El filtro secundario estará a una distancia máxima de 100 mm en la dirección del flujo respecto al filtro principal, con el que no deberá estar en contacto. Los filtros podrán pesarse por separado o conjuntamente, debiéndose colocar en este último caso las dos caras filtrantes una contra la otra.
4.1.4. Velocidad de filtración
Se precisa una velocidad de flujo del gas a través del filtro de 35 a 80 cm/s. La caída de presión entre el inicio y el final de la prueba no será superior a 25 kPa.
4.1.5. Carga del filtro
La carga del filtro mínima recomendada será de 0,5 mg/1075 mm2 de superficie filtrante. En la tabla 9 figuran los valores preceptivos para los tamaños de filtro más frecuentes.
Tabla 9
Cargas del filtro recomendadas
Diámetro del filtro...........Diámetro recomendado.......................Carga mínima recomendada
(mm)................................de la superficie filtrante (mm)............................(mg)
47................................................37...............................................................0,5
70................................................60...............................................................1,3
90................................................80...............................................................2,3
110.............................................100..............................................................3,6
4.2. Cámara de pesado y especificaciones de la balanza de análisis
4.2.1. Condiciones de la cámara de pesado
La cámara (o sala) donde se acondicionan y se pesan los filtros de partículas se mantendrá a una temperatura de 295 K ± 3 K (22ºC ± 3ºC) durante todo el proceso de acondicionamiento y pesado del filtro. La humedad se mantendrá a un punto de rocío de 282,5 K ± 3 K (9,5'C ± 3ºC) y una humedad relativa del 45 % ± 8%.
4.2.2. Pesaje del filtro de referencia
El aire interior de la cámara (o sala) estará libre de cualquier tipo de contaminante ambiental (como el polvo) que pueda depositarse sobre los filtros de partículas durante su estabilización. Se permitirán alteraciones de las especificaciones de la sala de pesado, descritas en el punto 4.2.1, si la duración de dichas alteraciones no, supera los 30 minutos. La sala de pesado deberá cumplir las especificaciones necesarias antes de que nadie pueda penetrar en su interior. Al menos dos filtros de referencia o pares de filtros de referencia sin usar se pesarán antes de 4 horas tras el pesaje del filtro o par de filtros de muestreo, aunque es preferible hacerlo al mismo tiempo. Estos filtros de referencia deberán ser del mismo tamaño y material que los filtros de muestreo.
Si el peso medio de los filtros de referencia (pares de filtros de referencia) varía, entre las distintas pesadas de los filtros de muestreo, en más del ± 5 % (± 7, 5 % para el par de filtros respectivamente) de la carga del filtro mínima recomendada (punto 4.1.5), se desecharán todos los filtros de muestreo y se repetirá la prueba de emisiones.
Si no se cumplen los criterios de estabilidad de la sala de pesado, enumerados en el punto 4.2.1, pero las pesadas de los (pares de) filtros de referencia sí cumplen dichos criterios, el fabricante del motor podrá optar por aceptar los pesos de los filtros de muestreo o bien invalidar las pruebas, modificar el sistema de control de la sala de pesado y volver a efectuar la prueba.
4.2.3. Balanza de análisis
La balanza de análisis que se emplea para determinar los pesos de todos los filtros tendrá una precisión (desviación normal) de 20 ug y una resolución de 10 pg (1 dígito = 10 pg). Para los filtros con un diámetro inferior a 70 mm, la precisión y la resolución serán de 2 ug y 1 ug, respectivamente.
4.3. Especificaciones suplementarias para la medición de partículas
Todos los elementos del sistema de dilución y del sistema de muestreo, desde el tubo de escape hasta el portafiltros, que están en contacto con gas de escape diluido y sin diluir, deben estar diseñados de tal modo que se minimice la deposición o alteración de las partículas. Todos los elementos estarán fabricados con materiales conductores de la electricidad que no reaccionen con los componentes del gas de escape, y se conectarán a tierra para evitar efectos electrostáticos.
5. DETERMINACIóN DE LOS HUMOS
En este punto figuran las especificaciones relativas a los equipos, tanto preceptivos como opcionales, a utilizar durante la prueba ELR. Los humos se medirán con un opacímetro capaz de leer la opacidad y el coeficiente de absorción de la luz. El modo de lectura de la opacidad se utilizará exclusivamente para el calibrado y comprobación del opacímetro. Los valores de humos del ciclo de prueba se medirán con el modo de lectura del coeficiente de absorción de la luz.
5.1. Requisitos generales
Para la prueba ELR es preciso utilizar un sistema de medición de humos y proceso de datos que incluya tres unidades funcionales. Dichas unidades podrán estar integradas en un único componente o suministrarse como un sistema de componentes interconectados. Las tres unidades funcionales son:
-Un opacímetro que cumpla las especificaciones enumeradas en el punto 3 del anexo V.
-Una unidad de proceso de datos capaz de desempeñar las funciones descritas en los punto 6 del apéndice 1 del anexo III.
-Una impresora y/o un soporte electrónico de datos para registrar e imprimir los valores de humos que se precisan, especificados en los punto 6.3 del apéndice 1 del anexo III.
5.2. Requisitos específicos
5.2.1. Linealídad
La linealidad será del ± 2 % de la opacidad.
5.2.2. Deriva del cero
La deriva del cero durante un período de una hora no superará el ± 1 % de la opacidad.
5.2.3. Pantalla de visualización y escala del opacímetro
Para la pantalla de visualización de la opacidad, la escala irá del 0 al 100% de opacidad, y la legibilidad será del 0,1% de opacidad. Para la pantalla de visualización del coeficiente de absorción de la luz, la escala irá de 0 a 30 m-1 de coeficiente de absorción de la luz, y la legibilidad será de 0,01 m-1 de coeficiente de absorción de la luz.
5.2.4. Tiempo de respuesta del instrumento
El tiempo de respuesta física del opacímetro no superará 0,2 s. El tiempo de respuesta física es la diferencia entre los momentos en que la salida de un receptor de respuesta rápida señala el 10 y el 90% de la desviación máxima cuando la opacidad del gas que se mide cambia en menos de 0,1 s.
El tiempo de respuesta eléctrica del opacímetro no superará 0,05 s. El tiempo de respuesta eléctrica es la diferencia entre los momentos en que la salida del opacímetro señala el 10 y el 90% del valor máximo de la escala cuando la fuente de luz se interrumpe o se extingue por completo en menos de 0,01 s.
5.2.5. Filtros neutros
El valor conocido de todo filtro neutro que se utilice en operaciones de calibrado U opacímetro, mediciones de linealidad o ajuste de la sensibilidad deberá tener una precisión mínima del 1,0% de opacidad. Al menos una vez al año es preciso comprobar la precisión del valor nominal del filtro, para lo cual se utilizará una referencia atribuible a una norma nacional o internacional.
Los filtros neutros son dispositivos de precisión y se pueden estropear fácilmente durante su uso. Se manipularán lo menos posible y, cuando ello sea necesario, se hará con sumo cuidado para evitar arañar o ensuciar el filtro.
Apéndice 5
PROCEDIMIENTO DE CALIBRADO
1. CALIBRADO DE LOS INSTRUMENTOS ANALÍTICOS
1. 1. Introducción
Cada analizador se calibrará con la frecuencia que sea necesaria para cumplir los requisitos de precisión de la presente Directiva, En este punto se describe el método de calibrado a emplear para los analizadores enumerados en el punto 3 del apéndice 4 del anexo III, y en el punto 1 del anexo V.
1.2. Gases de calibrado
Se respetará la vida útil de todos los gases de calibrado.
Se registrará la fecha de caducidad que indique el fabricante para los gases de calibrado.
1.2.1. Gases puros
La pureza que deben tener los gases viene definida por los límites de contaminación abajo indicados. Se precisarán los siguientes gases:
Nitrógeno purificado
(Contaminación < o = 1 ppm C1, < o = 1 ppm CO, < o = 400 ppm CO2, < o= 0,1 ppm NO)
Oxígeno purificado
(Pureza > 99,5 % vol O2)
Mezcla hidrógeno-helio
(40 ± 2 % hidrógeno, helio equilibrado)
(Contaminación : < o = 1 ppm C1, < o = 400 ppm CO2)
Aire sintético purificado
(Contaminación < o = 1 ppm C1, < o = 1 ppm CO, < o =400 ppm CO2, < o = 0,1 ppm NO)
(Contenido en oxígeno entre 18 y, 21 % vol)
Propano purificado o CO para la verificación del CVS
1.2.2. Gases de calibrado y de ajuste de sensibilidad
Se dispondrá de mezclas de gases que posean las siguientes composiciones químicas:
C3H8 y aire sintético purificado (véase el punto 1.2.1),
CO y nitrógeno purificado,
NOx y nitrógeno purificado (la cantidad de NOx contenida en este gas de calibrado no deberá superar el 5 % del contenido en NO),
C02 y nitrógeno purificado,
CH4 y aire sintético purificado,
C2H6 y aire sintético purificado.
Nota: Se admiten otras combinaciones de gases siempre que dichos gases no reaccionen entre sí.
La concentración real de un gas de calibrado y ajuste de sensibilidad debe estar dentro del ±2% del valor nominal. Todas las concentraciones de gas de calibrado se indicarán en base al volumen (porcentaje en volumen o ppm por volumen).
Los gases empleados para calibrado y ajuste de la sensibilidad también podrán obtenerse mediante un divisor de gases, en dilución con N2 purificado o con aire sintético purificado. La precisión del mezclador será tal que permita determinar la concentración de los gases de calibrado diluidos con un error del ± 2 %.
1.3. Procedimiento que debe seguirse para la utilización de los analizadores y del sistema de
muestreo
El procedimiento seguido para la utilización de los analizadores deberá ajustarse a las instrucciones de puesta en marcha y de utilización facilitadas por el fabricante de los aparatos. Deberán incluirse los requisitos mínimos indicados en los puntos 1.4 a 1.9.
1.4. Prueba de estanquidad
Debe efectuarse una prueba de estanquidad del sistema. Se desconectará la sonda del sistema de escape y, se obturará su extremo. La bomba del analizador se pondrá entonces en marcha. Tras un período inicial de estabilización, todos los caudalómetros deberán marcar cero. En caso contrario, se revisarán los tubos de toma de muestras y se corregirá la anomalía.
El caudal de fuga máximo admisible en el lado de vacío será del 0,5 % del caudal en uso en la parte del sistema que se está comprobando. Los caudales del analizador y de derivación podrán utilizarse Para estimar los caudales en uso.
Otro método consiste en introducir una variación brusca en la concentración al principio del conducto de muestreo. pasando de gas de puesta a cero a gas de ajuste de la sensibilidad. Si, transcurrido un período de tiempo adecuado, la lectura muestra una concentración más baja en comparación con la concentración introducida, significa que hay problemas de calibrado o de estanquidad.
1.5. Procedimiento de calibrado
1.5.1. Conjunto de instrurnentos
Se calibrará el conjunto de instrumentos y las curvas de calibrado se compararán con gases normalizados. Se emplearán los mismos caudales de gas que para tomar muestras de los gases de escape.
1.5.2. Tiempo de calentamiento
El tiempo de calentamiento será el que recomiende el fabricante. De no especificarse, se recomienda calentar los analizadores un mínimo de dos horas.
1.5.3. Analizador NDIR Y HFID
Deberá regularse, en su caso, el analizador NDIR, y optimizar la llama de combustión del analizador HFID (punto 1.8.1).
1.5.4. Calibrado
Se calibrarán todas las escalas de funcionamiento que se empleen normalmente.
Utilizando aire sintético purificado (o nitrógeno), se pondrán a cero los analizadores de CO, CO2, NOx, y H C.
Se introducirán en los analizadores los gases de calibrado apropiados, se registrarán los valores y, se establecerá la curva de calibrado de conformidad con el punto 1.5.5.
Se verificará de nuevo la puesta a cero y, si es preciso, se repetirá el procedimiento de calibrado.
1.5.5. Determinación de la curva de calibrado
1.5.5.1. Directrices generales
La curva de calibrado del analizador se determinará mediante cinco puntos de calibrado como mínimo (excluyendo el cero) espaciados lo más uniformemente posible. La mayor concentración nominal no deberá ser inferior al 90% del valor máximo de la escala.
La curva de calibrado se calculará por el método de los mínimos cuadrados. Si el grado polinómico resultante es superior a 3, el número de puntos de calibrado (cero incluido) deberá ser al menos igual a dicho grado polinómico más 2.
La curva de calibrado no deberá presentar una diferencia mayor al ± 2 % con respecto al valor nominal de cada punto de calibrado y mayor al ± 1 % del valor máximo de la escala a cero.
A partir de la curva de calibrado y de los puntos de calibrado, se podrá verificar si el calibrado se ha efectuado correctamente. Deberán indicarse los diversos parámetros característicos del analizador y en particular los siguientes:
- la escala de medición,
- la sensibilidad,
- la fecha en que se efectuó el calibrado.
1.5.5.2. Calibrado por debajo del 1 5 % del valor máximo de la escala
La curva de calibrado del analizador se establecerá mediante al menos 4 puntos de calibrado suplementarios (excluyendo el cero) equidistantes nominalmente, que estén por debajo del 15% del valor máximo de la escala.
La curva de calibrado se calculará por el método de los mínimos cuadrados.
La curva de calibrado no deberá presentar una diferencia mayor al ± 4 % con respecto al valor nominal de cada punto de calibrado y al ± 1 % del valor máximo de la escala a cero.
Estas disposiciones no se aplicarán cuando el valor máximo de la escala sea menor o igual que 155 ppm.
1.5.5.3. Otros métodos
Si se pudiere demostrar que otras técnicas (por ejemplo, ordenador, conmutador de escalas con control electrónico, etc.) ofrecen resultados de precisión equivalente, se podrán aplicar dichas técnicas.
1.6. Verificación del calibrado
Antes de proceder al análisis, se verificará cada una de las escalas de funcionamiento normalmente empleadas, según el procedimiento siguiente.
Se verificará el calibrado utilizando un gas de puesta a cero y un gas de ajuste de la sensibilidad cuyo valor nominal sea superior al 80% del valor máximo de la escala de medición.
En caso de que, para los dos puntos que se consideran, el valor hallado no presente una diferencia mayor al ± 4 % del valor máximo de la escala con respecto al valor de referencia declarado, podrán modificarse los parámetros de ajuste. En caso contrario, se establecerá una nueva curva de calibrado de conformidad con el punto 1.5.5.
1.7 Prueba de eficacia del convertidor de NO.
La eficacia del convertidor que se utilice para la conversión de NO2 en NO deberá comprobarse como se indica en los puntos 1.7.1 a 1.7.8 (figura 6).
1.7.1. Montaje de ensayo
Utilizando el montaje de ensayo indicado en la figura 6 (véase también el punto 3.3.5 del apéndice 4 del anexo III) y según el procedimiento descrito a continuación, se puede comprobar la eficacia de los con-vertidores mediante un ozonizador.
1.7.2. Calibrado
Se calibrarán el CLD y el HCLD en la escala de funcionamiento más corriente siguiendo las indicaciones del fabricante, utilizando gas de puesta a cero y gas de ajuste de la sensibilidad (cuyo contenido en NO deberá ser aproximadamente el 80% de la escala de funcionamiento, y la concentración de NO2 de la mezcla de gases será inferior al 5 % de la concentración de NO). El analizador de NOx deberá encontrarse en la fase NO, de modo que el gas de ajuste de la sensibilidad no pase por el convertidor. Se registrará la concentración indicada.
1.7.3. Cálculo
La eficacia del convertidor de NOx, se calculará de la manera siguiente:
Eficacia (%) = (1 + (a-b) / (c-d))*100
donde:
a = la concentración de NOx según el punto 1.7.6,
b = la concentración de NOx según el punto 1.7.7,
c = la concentración de NO según el punto 1.7A
d = la concentración de NO según el punto 1.7.5.
1.7.4. Adición de oxígeno
Mediante un conector en T, se añadirá oxígeno o aire de puesta a cero de manera continua al caudal de gas hasta que la concentración indicada sea aproximadamente un 20% inferior a la concentración de calibrado indicada, tal como figura en el punto 1.7.2 (El analizador se encuentra en la fase NO). Deberá registrarse la concentración indicada c. El ozonizador se mantendrá fuera de funcionamiento durante todo el proceso.
1.7.5. Activación del ozonizador
A continuación se activará el ozonizador a fin de generar suficiente ozono para reducir la concentración de NO al 20% (mínimo 10%) de la concentración de calibrado indicada en el punto 1.7.2. Deberá registrarse la concentración indicada. (El analizador se encuentra en la fase NO).
1.7.6. Fase NO,
El analizador de NO se conmutará luego a la fase NOx , con lo cual la mezcla de gases (constituida por NO, Nox, O2 y N2) pasará a través del convertidor. Deberá registrarse la concentración indicada. (El analizador se encuentra en la fase NOx)
1.7.7. Desactivación del ozonizador
A continuación se pondrá fuera de funcionamiento el ozonizador. La mezcla de gases descrita en el punto 1.7.6 pasará a través del convertidor al detector. Deberá registrarse la concentración indicada b. (El analizador se encuentra en la fase NOx)
1.7.8. Fase NO
Al estar en la fase NO con el ozonizador fuera de funcionamiento, también queda interrumpido el flujo de oxígeno o de aire sintético. La medida de NOx indicada por el analizador no deberá diferir en más del 5 % del valor medido según el punto 1. 7.2. (El analizador se encuentra en la fase NO).
1.7.9. Intervalo de prueba
La eficacia del convertidor deberá verificarse antes de cada calibrado del analizador de NOx.
1.7.10. Eficacia mínima
La eficacia del convertidor no será inferior al 90 %, aunque se recomienda que sea del 9 5 %.
Nota: Si, estando el analizador en la escala más habitual, el ozonizador no es capaz de conseguir una reducción del 80% al 20% según lo indicado en el punto 1.7.5, entonces se utilizará la mayor escala con que se pueda conseguir esa reducción.
Figura 6
Esquema del dispositivo recuperador del convertidor de NOX
IMAGEN OMITIDA
Ajuste del FID
Optirnización de la respuesta del detector
El FID se ajustará de acuerdo con las especificaciones del fabricante del instrumento. Para optimizar la respuesta en la escala de funcionamiento más habitual. conviene utilizar un gas de ajuste de la sensibilidad compuesto de propano disuelto en aire.
Tras seleccionar el caudal de carburante y de aire que recomiende el fabricante, se introducirá en el analizador un gas de ajuste de la sensibilidad de 350 ± 75 ppm C. La respuesta con un determinado caudal de carburante se determinará a partir de la diferencia entre la respuesta del gas de ajuste de la sensibilidad y la respuesta del gas de puesta a cero. El caudal de carburante se ajustará de manera progresiva por encima y por debajo del valor especificado por el fabricante. Se registrará la respuesta de sensibilidad y la respuesta a cero para estos caudales de carburante. La diferencia entre la respuesta de sensibilidad y la respuesta a cero se representará gráficamente y el caudal de carburante se ajustará a la mitad rica de la curva.
1.8.2. Factores de respuesta de hidrocarburos
El analizador se calibrará utilizando propano disuelto en aire y aire sintético purificado, tal y como se indica en el punto 1.5.
Los factores de respuesta se determinarán cuando se ponga un analizador en servicio y después de un largo intervalo de servicio. El factor de respuesta (Rf) para una determinada clase de hidrocarburo es la relación entre la lectura de Cl del FID y la concentración de gas en el cilindro, expresada en ppm de C1.
La concentración del gas de prueba será tal que proporcione una respuesta de aproximadamente el 80% del valor máximo de la escala. Es preciso conocer la concentración con una precisión del ± 2 % en referencia a una norma gravimétrica expresada en volumen. Asimismo, el cilindro de gas se acondicionará previamente durante 24 horas a una temperatura de 298 K ± 5 K (2 5 ºC ± 5 ºC).
A continuación se indican los gases de prueba a utilizar y los correspondientes intervalos recomendados de los factores de respuesta:
Metano y aire sintético purificado: 1,00 < o = Rf < o = 1,15
Propileno y aire sintético purificado: 0,90 < o = Rf < o = 1,10
Tolueno y aire sintético purificado: 0,90 < o =5 Rf < o = 1,10
Estos valores se refieren al factor de respuesta (Rf) de 1,00 para propano y aire sintético purificado.
1.8.3. Prueba de interferencia de oxígeno
La prueba de interferencia de oxígeno se efectuará cuando se ponga en servicio un analizador y tras un largo intervalo de servicio.
Se define el factor de respuesta, el cual se determinará según lo indicado en el punto 1.8.2. A continuación se indica el gas de prueba a utilizar y el correspondiente intervalo recomendado del factor de respuesta:
Propano y nitrógeno 0,95 < o = Rf < o = 1,05
Este valor se refiere al factor de respuesta (Rf) de 1,00 para propano y aire sintético purificado.
La concentración de oxígeno en el aire del quemador del FID presentará una diferencia máxima de ± 1 mol% respecto a la concentración de oxígeno en el aire del quemador utilizado en la última prueba de interferencia de oxígeno. Si la diferencia es mayor, es preciso comprobar la interferencia de oxígeno y ajustar el analizador, en su caso.
1.8.4. Eficacia del cortador no metánico (NMC, exclusivainente para motores de gas alimentados con GN)
El NMC se emplea para eliminar los hidrocarburos no metánicos del gas de muestreo, para lo cual se oxidan todos los hidrocarburos excepto el metano. Idealmente, la conversión es del 0% para el metano, y, del 100 % para el resto de hidrocarburos representados por el etano. Al objeto de medir con precisión los NMHC, se determinarán las dos eficacias, las cuales se utilizarán para calcular el caudal másico de la emisión de NMHC (véase el punto 4.3 del Apéndice 2 del Anexo III).
1.8.4.1. Eficacia del metano
Se hará circular el metano, como gas de calibrado, por el FID, en derivación y a través del NMC: y se registrarán las dos concentraciones. La eficacia se determinará de la manera siguiente:
CEM = l - concW / concW/O,
donde:
concW= Concentración de HC con el CH4 circulando por el NMC,
concW/O = Concentración de HC con el CH, en derivación, sin pasar por el NMC.
1.8.4.2. Eficacia del etano
Se hará circular el etano, como gas de calibrado, por el FID, en derivación y a través M NMC, y se registrarán las dos concentraciones. La eficacia se determinará de la manera siguiente:
CEE = 1 - concW / concW/O
donde:
concW= Concentración de HC con el C2H6 circulando por el NMC.
ConcW/O= Concentración de HC con el C2H6 en derivación, sin pasar por el NMC.
1.9. Efectos interferentes con los analizadores de CO, C02 y NO.
Los gases de escape, aparte del que se analiza, pueden interferir en la lectura de distintas formas. En los analizadores NDIR se produce una interferencia positiva cuando el gas interferente provoca el mismo efecto que el gas que se está midiendo, pero en menor grado. En los analizadores NDIR se produce una interferencia negativa cuando el gas interferente aumenta la banda de absorción del gas medido, y en los detectores CLD, cuando el gas interferente reduce la radiación. Las pruebas de interferencia descritas en los puntos 1.9.1. y 1.9.2. se efectuarán antes de utilizar por primera vez un analizador y tras un largo período de servicio.
1.9.1. Prueba de interferencia del analizador de CO
El agua y el CO2 pueden interferir con el rendimiento del analizador de CO. Por consiguiente, se tomará CO2 . como gas de ajuste de la sensibilidad, con una concentración del 80 al 100% del valor máximo de la escala máxima de funcionamiento utilizada durante la prueba, y se le hará borbotear en agua a la temperatura ambiente, registrándose la respuesta del analizador. Dicha respuesta no superará el 1 % del valor máximo de las escalas iguales o por encima de 300ppm, o bien el valor de 3 ppm en las escalas por debajo de 300ppm.
1.9.2. Comprobaciones del efecto interferente en el analizador de NOx
Los dos gases que pueden interferir en los analizadores CLD (y HCLD) son el CO2 y el vapor de agua. Las respuestas interferentes a estos gases son proporcionales a sus concentraciones, de modo que se precisan técnicas de prueba para determinar el grado de interferencia a las concentraciones máximas que se espera alcanzar durante la prueba.
1.9.2.1. Comprobación del efecto interferente del CO2
Se tomará CO2 como gas de ajuste de la sensibilidad, con una concentración del 80 al 100% del valor máximo de la escala máxima de funcionamiento, y se le hará pasar por el analizador NDIR, registrando el valor de CO2 COMO valor A. A continuación se diluirá aproximadamente al 50% con NO, como gas de ajuste de la sensibilidad, y se le hará pasar por los analizadores NDIR y (H)CLD, registrándose los valores de CO2 y de NO como valores B y C, respectivamente. A continuación se interrumpirá el paso del CO2 , con lo que únicamente el NO seguirá circulando a través del (H)CLD, registrándose el valor de NO como valor D.
El efecto interferente, que no debe superar el 3 % del valor máximo de la escala, se calculará de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
donde:
A = es la concentración de CO2 no diluido medida con el NDIR, en %,
B = es la concentración de CO2 diluido medida con el NDIR. en %,
C = es la concentración de NO diluido medida con el (H)CLD, en ppm,
D = es la concentración de NO no diluido medida con el (H)CLD, en ppm.
También podrán utilizarse otros métodos para diluir y cuantificar los valores de CO2 y de NO, como gases de ajuste de la sensibilidad, como por ejemplo el mezclado dinámico.
1.9.2.2. Comprobación del efecto interferente del agua
Esta comprobación se aplica exclusivamente a las mediciones de concentraciones de gas húmedo. El cálculo del efecto interferente del agua debe tener en cuenta la dilución del NO en vapor de agua y la diferente proporción de la concentración de vapor de agua de la mezcla en relación con la concentración que se espera alcanzar durante la prueba.
Se tomará NO, como gas de ajuste de la sensibilidad, con una concentración del 80 al 100% del valor máximo de la escala normal de funcionamiento. ' s, se le hará pasar por el analizador (H)CLD, registrando el valor de NO como valor D. A continuación se hará borbotear el NO en agua a la temperatura ambiente y se hará pasar por el (H)CLD, registrando el valor de NO como valor C. La presión absoluta de funcionamiento de] analizador y, la temperatura del agua se determinarán y registrarán como valores E y F, respectivamente. Se determinará y registrará como valor G la presión de vapor de saturación de la mezcla correspondiente a la temperatura F del agua borboteante. La concentración de vapor de agua (H, en %) de la mezcla se calculará de la manera siguiente:
H = 100 * (G /E)
La concentración (D,) que se espera alcanzar de NO diluido (en vapor de agua) se calculará de la manera siguiente:
De = D * (1 - H/100)
Para los gases de escape de un motor diesel se estimará la concentración máxima de vapor de agua (Hm, en %) que se espera obtener durante la prueba, suponiendo una relación atómica H/C en el carburante de 1,8:1, en base a la concentración de CO2 no diluido (A, medido según el punto 1.9.2.1), de la manera siguiente:
Hm = 0.9 * A
El efecto interferente del agua, que no debe superar el 3%, se calculará de la manera siguiente:
Interferencia del agua (%) = 100 * (De - C)/De) * (Hm/H)
donde:
De= es la concentración esperada de NO diluido, en ppm,
C= es la concentración de NO diluido, en ppm,
Hm= es la concentración máxima de vapor de agua, en %,
H= es la concentra~ión efectiva de sapor de agua, en %.
Nota: Es importante que el NO. como gas de ajuste de la sensibilidad, contenga una concentración mínima de NO2 para esta comprobación, ya que la absorción de NO2 en el agua no se ha tenido en cuenta en los cálculos del efecto interferente.
1.10. Intervalos de calibrado
Los analizadores se calibrarán de acuerdo con el punto 1.5 al menos cada 3 meses o siempre que se realice una reparación o modificación en el sistema que pueda influir en el calibrado.
2. CALIBRADO DEL SISTEMA CVS
2.1. Aspectos generales
El sistema CVS se calibrará con un caudalómetro de precisión prescrito por una norma nacional o internacional y con un limitador de caudal. Se medirá el caudal que circula por el sistema para distintas posiciones del limitador. Asimismo, los parámetros de control del sistema se medirán y se relacionarán con el caudal.
Pueden utilizarse distintos tipos de caudalómetros, por ejemplo un tubo Venturi calibrado, un caudalómetro laminar calibrado, o un turbinímetro calibrado.
2.2. Calibrado de la bomba de desplazamiento positivo (PDP)
Todos los parámetros relacionados con la bomba se medirán simultáneamente con los parámetros relacionados con el caudalómetro que está conectado en serie con la bomba. El caudal calculado (en m3/min en la entrada de la bomba, para una presión ' y temperatura absolutas) se representará gráficamente en relación con una función correlacional que represente el valor de una combinación específica de parámetros de la bomba. A continuación se determinará la ecuación lineal que relaciona el caudal de la bomba
y la función correlacional. Si un sistema CVS posee un accionamiento de varias velocidades, se efectuará el calibrado para cada una de las escalas utilizadas. La temperatura se mantendrá estable durante el calibrado.
2.2.1. Análisis de datos
El caudal de aire (QJ para cada posición del limitador (mínimo 6 posiciones) se calculará en m 3 estándar/min a partir de los datos del caudalómetro, utilizando el método prescrito por el fabricante. A continuación se convertirá el caudal de aire a caudal de la bomba (V0) en m3/rev a una temperatura y presión absolutas en la entrada de la bomba, de la manera siguiente:
V0 = Qs/n * T/273 * 101,3/PA
donde:
Qs = caudal de aire en condiciones normales (10 1, 3 kPa, 273 K), en m3/s
T = temperatura en la entrada de la bomba, en K,
PA = presión absoluta en la entrada de la bomba (PA - P1), en kPa,
n = régimen de la bomba, en rev/s.
Para tener en cuenta la interacción de las variaciones de presión en la bomba la pérdida de la bomba, se calculará la función correlacional (X0) entre el régimen de la bomba, la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la bomba y la presión absoluta en la salida de la bomba, de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
Se realizará un ajuste lineal por el método de los mínimos cuadrados a fin de generar la ecuación de calibrado, como sigue:
V0 = D0-m *(X0)
D0 y m son las constantes de intersección y de pendiente, respectivamente, que describen las líneas de regresión.
Para un sistema CVS que disponga de varias velocidades, las curvas de calibrado generadas para los distintos caudales de la bomba serán aproximadamente paralelas, y los valores de intersección (D0) aumentarán de manera inversamente proporcional al caudal de la bomba.
Los valores calculados con la ecuación presentarán una diferencia máxima del ±0,5% respecto al valor medido de V0. Los valores de m variarán de una bomba a otra. El flujo de partículas acabará por provocar un descenso de la pérdida de la bomba, que se refleja en que los valores de m son menores. Así pues, el calibrado tendrá lugar a la puesta en servicio de la bomba, después de una reparación importante, y si la verificación total del sistema (punto 2.4) indica que se ha producido una variación de la pérdida.
2.3. Calibrado del tubo Venturi de flujo crítico (CFV)
El calibrado del CFV se basa en la ecuación de caudal para un tubo Venturi. El caudal de gas es una función de la presión y la temperatura de entrada, como se indica a continuación:
Qs = (Kv * PA)/raiz cuadrada de T
donde:
K, = coeficiente de calibrado,
PA = presión absoluta en la entrada del tubo Venturi, en kPa,
T = temperatura en la entrada del tubo Venturi, en K.
2.3.1. Análisis de datos
El caudal de aire (Qs) para cada posición del limitador (mínimo 8 posiciones) se calculará en m3 estándar/min a partir de los datos del caudalómetro, utilizando el método prescrito por el fabricante. El coeficiente de calibrado se calculará a partir de los datos de calibrado para cada posición, de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
donde:
Q, = caudal de aire en condiciones normales (101, 3 kPa, 273 K), en m3/s,
T = temperatura en la entrada del tubo Venturi, en K,
PA = presión absoluta en la entrada del tubo Venturi, en kPa.
Para determinar el margen de caudal crítico. K, se representará gráficamente como una función de la presión en la entrada del tubo Venturi. Para el caudal crítico (de estrangulación), K, tendrá un valor relativamente constante. A medida que disminuye la presión (aumenta el vacío), el tubo Venturi queda menos estrangulado y Kv. disminuye, lo que indica que el CFV funciona fuera del margen admisible.
Para un mínimo de ocho puntos en la región de caudal crítico, se calculará el K, medio y la desviación normal. La desviación normal no superará el ± 0. 3 % del Kv, medio.
2.4. Verificación total del sistema
La precisión total del sistema de muestro CVS y, del sistema analítico se determinará introduciendo una masa conocida de un gas contaminante en el sistema mientras éste funciona normalmente. El contaminante se analiza v la masa se calcula de conformidad con el punto 4.3 del Apéndice 2 del Anexo III, excepto en el caso del propano, para el que se utiliza un factor de 0,000472 en lugar de 0,000479 para HC. Se utilizará cualquiera de las dos técnicas siguientes.
2.4.1. Medición con un orificio de flujo crítico
Se introducirá una cantidad conocida de gas puro (monóxido de carbono o propano) en el sistema CVS a través de un orificio de flujo crítico calibrado. Si la presión de entrada es lo suficientemente alta, el caudal, que se regula mediante el orificio de flujo crítico, es independiente de la presión de salida del orificio (= flujo crítico). El sistema CVS funcionará como en una prueba normal de medición de gases de escape por espacio de 5 a 10 minutos aproximadamente. Se analizará una muestra de gas con el equipo habitual (bolsa de muestreo o método de integración), y se calculará la masa del gas. La masa así determinada no diferirá en más del ± 3% de la masa conocida del gas inyectado.
2.4.2. Medición por medio de una técnica gravimétrica
El peso de un pequeño cilindro lleno de monóxido de carbono o propano se determinará con una precisión de ± 0,01 gramos. Por espacio de 5 a 10 minutos aproximadamente, el sistema CVS funcionará como en una prueba normal de medición de gases de escape, mientras se inyecta. monóxido de carbono o propano en el sistema. La cantidad de gas puro introducido se determinará por medio del pesaje diferencial. Se analizará una muestra de gas con el equipo habitual (bolsa de muestreo o método de integración), y se calculará la masa del gas. La masa así determinada no diferirá en más del ± 3 % de la masa conocida del gas inyectado.
3. CALIBRADO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE PARTÍCULAS
3.1. Introducción
Cada componente se calibrará con la frecuencia necesaria para cumplir los requisitos de precisión que establece la presente Directiva. En este punto se describe el método de calibrado a utilizar para los componentes indicados en el punto 4 del Apéndice 4 del Anexo III y, en el punto 2 del Anexo
3.2. Medición de caudal
El calibrado de los caudalómetros de gases o de los instrumentos de medición de caudal deberá ser conforme a normas internacionales y,~o nacionales. El error máximo del valor medido no diferirá en más del ± 2 % de la lectura.
Si el caudal de gas se determina mediante medición diferencial de caudal, el error máximo de la diferencia será tal que la precisión de GEDF no supere el ±4% (véase también el Anexo V, punto 2.2.1, EGA). Se puede calcular mediante la raiz cuadrada de la media de los cuadrados de los errores de cada instrumento.
3.3. Comprobación de la reducción del caudal
El margen de velocidades de los gases de escape y las oscilaciones de presión se comprobarán y ajustarán de conformidad con los requisitos del Anexo V, punto 2.2.1, EP, si procede.
3.4. Intervalos de calibrado
Los instrumentos de medición de caudal se calibrarán al menos cada 3 meses o siempre que se efectúe una reparación o modificación del sistema que pueda afectar al calibrado.
4. CALIBRADO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE HUMOS
4.1. Introducción
El opacímetro se calibrará con la frecuencia necesaria para cumplir los requisitos de precisión que establece la presente Directiva. En este punto se describe el método de calibrado utilizar para los componentes enumerados en el punto 5 del Apéndice 4 del Anexo III y en el punto 3 del Anexo V.
4.2. Procedimiento de calibrado
4.2.1. Tiempo de calentamiento
El opacímetro se calentará y estabilizará según las recomendaciones del fabricante. Si el opacímetro dispone de un sistema de purga de aire para evitar que se ensucie la óptica del instrumento, este sistema también deberá activarse ajustarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
4.2.2. Establecimiento de la respuesta de linealidad
La linealidad del opacímetro se verificará con el aparato en el modo de lectura de opacidad, según las recomendaciones del fabricante. Se introducirán en el opacímetro tres filtros neutros de transmitancia conocida, que deberán cumplir los requisitos enumerados en el punto 5.2.5 del Apéndice 4 del Anexo III, y se registrará el valor. Las opacidades nominales de dichos filtros neutros serán aproximadamente del 10%, 20% y 40%.
La linealidad no deberá presentar una diferencia mayor al ± 2% de opacidad con respecto al valor nominal del filtro neutro. Todo defecto de linealidad que supere este valor deberá corregirse antes de la prueba.
4.3. Intervalos de calibrado
El opacímetro se calibrará de conformidad con el punto 4.2.2 al menos cada 3 meses o siempre que se efectúe una reparación o modificación en el sistema que puedan afectar al calibrado.
ANEXO IV
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CARBURANTE DE REFERENCIA A UTILIZAR PARA LAS PRUEBAS DE HOMOLOGACIÓN Y EL CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN
TABLA OMITIDA
2. GAS NATURAL (GN)
En el mercado europeo habrá dos clases de carburantes:
- la clase H, cuyos carburantes de referencia extremos son el C20 y el G23 ;
- la clase L, cuyos carburantes de referencia extremos son el C23 Y el G25 ;
A continuación se resumen las características de los carburantes G20, G25 y G25 de referencia:
Carburante de referencia G20
.......................................................................Límites
Características.....Unidades.......Base.......Mínimo .......Máximo.....Método de prueba
Composición
Metano.........................................100.........99...................100
Resto.......................% mol..........-..............-........................1.....................ISO 6974
[Inertes + C,/C,+]
N2
Contenido de ............mg/m3 (1)....--...........--........................50...................ISO 6326-5
(1) valor a determinar en condiciones normales [293,2 K (20'C) y 101,3 kPa].
Carburante de referencia G23
..........................................................................Límites
Características......Unidades........Base.....Mínimo.....Máximo..........Método de prueba
Composición:
Metano.........................................92,5........91,5...........93.5
Resto........................% mole.........-..............-................1..........................ISO 6974
[Inertes + C2/C2+]
N2.................................................7,5...........6,5.............8,5
Contenido de azufre..mg/m 3(1).....-.............-................50.......................ISO 6326-5
(1) valor a determinar en condiciones normales [293,2 K (20ºC) y 101,3 kPa].
Carburante de referencia G25
...................................................................................Límites
Características...........Unidades........Base.......Mínimo.....Maximo........Método de prueba
Composición:
Metano...............................................86............84................88
Resto............................% mole..........-...............-...................1....................ISO 6974
[Inertes + C-1/C2+]
N2.......................................................14...........12.................16
Contenido de azufre......mg/m3(1).......-..............-...................50------------ISO 6326-5
(1) Valor a determinar en condiciones normales [293,2 K (20'C) Y 101,3 kPal.
3. GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP)
TABLA OMITIDA
ANEXO V
SISTEMAS DE ANÁLISIS Y MUESTREO
1. DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES
1. 1 Introducción
En el punto 1.2 y las figuras 7 y 8 hallará descripciones detalladas de los sistemas de análisis y muestreo recomendados. Dado que es posible obtener resultados equivalentes con configuraciones distintas, no es preciso seguir exactamente los sistemas descritos en las figuras 7 y 8. Podrán utilizarse elementos suplementarios, como instrumentos, válvulas, electroimanes, bombas e interruptores, para obtener información suplementaria y coordinar las funciones de los sistemas integrantes. Podrán excluirse otros elementos que no sean necesarios para mantener la precisión en determinados sistemas, siempre que dicha exclusión se base en la buena práctica.
Figura 7
Organigrama del sistema de análisis de gas de escape sin diluir para CO, C02, NO. y HC
Prueba ESC exclusivamente
IMAGEN OMITIDA
1.2. Descripción del sistema de análisis
Se describe un sistema de análisis para la determinación de las emisiones de gases sin diluir (figura 7 prueba ESC exclusivamente) o diluidos (figura 8, pruebas ETC y ESC) basado en la utilización de:
- un analizador HFID para la medición de los hidrocarburos ;
- analizadores NDIR para la medición del monóxido y el dióxido de carbono ;
- un analizador HCLD o equivalente para la medición de los óxidos de nitrógeno:
La muestra para todos los componentes se tomará con una o con dos sondas de muestreo situadas una cerca de otra y divididas internamente en los diferentes analizadores. Hay que procurar que los componentes de los gases de escape (incluyendo el agua y el ácido sulfúrico) no se condensen en ningún punto del sistema de análisis.
Figura 8
organigrama del sistema de análisis de gas de escape diluido para CO, CO2, NO. y HC
Prueba ETC, opcional para la prueba ESC
IMAGEN OMITIDA
Componentes de las figuras 7 y 8
EP Tubo de escape
SPI Sonda de muestreo de gases de escape (figura 7 exclusivamente)
Se recomienda utilizar una sonda recta de acero inoxidable, de varios agujeros y cerrado en su extremo. El diámetro interior no será mayor que el diámetro interior del conducto de muestreo. La pared de la sonda tendrá un espesor máximo de 1 mm. Habrá un mínimo de 3 orificios en 3 planos radiales diferentes dimensionados para que pase por todos ellos aproximadamente el mismo caudal de muestra. La sonda se extenderá a través de un 80% como mínimo del diámetro del tubo de escape. Podrán utilizarse una o dos sondas de muestreo.
SP2 Sonda de muestreo de gas de escape diluido para HC (figura 8 exclusivamente)
La sonda:
-se definirá como los primeros 254 mm a 762 mm del conducto de muestreo calentado HSL1 ;
-tendrá un diámetro interior mínimo de 5 mm ;
-se instalará en el túnel de dilución DT (véase el punto 2.3, figura 20) en un punto donde el aire de dilución y el gas de escape se mezclen perfectamente (es decir, aproximadamente a una profundidad de 10 diámetros de túnel desde el punto en donde los gases de escape penetran en el túnel de dilución):
-se encontrará a suficiente distancia (radialmente) del resto de sondas y de la pared del túnel, de modo que no se vea influida por ningún flujo o reflujo:
-se calentará a fin de aumentar la temperatura del flujo de gas hasta 463 K ± 10 K (190 ºC ± 10 ºC) a la salida de la sonda.
SP3 Sonda de muestreo de gas de escape diluido para CO, CO2 y NOx (figura 8 exclusivamente)
La sonda:
-estará en el mismo plano que la sonda SP 2 ;
-se encontrará a suficiente distancia (radialmente) del resto de sondas y de la pared del túnel, de modo que no se vea influida por ningún flujo o reflujo ;
-estará calentada y aislada en toda su longitud, debiéndose mantener a una temperatura mínima de 328 K (55 ºC) para evitar la condensación de agua.
HSL1 Conducto de muestreo calentado
El conducto de muestreo permite transportar una muestra de gas desde una única sonda hasta el o los puntos de separación y el analizador de HC.
El conducto de muestreo:
-tendrá un diámetro interior de 5 mm como mínimo y 13,5 mm como máximo ;
-deberá ser de acero inoxidable o de PTFE ;
-mantendrá una temperatura de pared de 463 K ± 10 K (190 ºC ± 10 ºC) medida en cada sección calentada y controlada por separado, si la temperatura del gas de escape en la sonda de muestreo es igual o inferior a 463 K (190ºC):
-mantendrá una temperatura de pared mayor que 453 K (180ºC), si la temperatura del gas de escape en la sonda de muestreo es superior a 463 K (190ºC) ;
-mantendrá una temperatura del gas de 463 K ± 10 K (190 ºC ± 10 ºC), medida inmediatamente antes del filtro calentado F2 y del HFID.
HSL2 Conducto de muestreo calentado para NOx
El conducto de muestreo:
-mantendrá una temperatura de pared de 328 K a 473 K (55ºC a 200ºC), en todo el tramo que va hasta el convertidor C cuando se utilice un baño refrigerante B, y hasta el analizador cuando no se utilice un baño refrigerante B:
-deberá ser de acero inoxidable o de PTFE.
SL Conducto de muestreo para CO Y CO2
Deberá ser de PTFE o de acero inoxidable. Podrá incorporar o no un sistema de calefacción.
BK Bolsa de fondo (opcional, figura 8 exclusivamente)
Para tomar muestras de las concentraciones de fondo.
BG Bolsa de muestreo (opcional ; figura 8 para CO y CO2 exclusivamente)
Para tomar las concentraciones de muestra.
F1 Prefiltro calentado (opcional)
Deberá mantenerse a la misma temperatura que el HSL1.
F2 Filtro calentado
Mediante este filtro se extraerán las partículas sólidas que contenga la muestra de gas antes de entrar en el analizador. Deberá mantenerse a la misma temperatura que el HSLI y se cambiará cuando sea nece-sario.
P Bomba de muestreo calentada
La bomba se calentará a la misma temperatura que el HSLI.
HC
Detector de ionización a la llama calentado (HFID) para determinar los hidrocarburos. La temperatura se mantendrá entre 453 K y 473 K (180ºC a 200ºC).
CO Y CO2
Analizadores NDIR para determinar el monóxido de carbono y el dióxido de carbono (opcionalmente para determinar la relación de dilución para la medición de PT)
NO
Analizador CLD o HCLD para determinar los óxidos de nitrógeno. Si se utiliza un analizador HCLD, se mantendrá a una temperatura de 328 K a 473 K (55ºC a 200ºC).
C Convertidor
Se utilizará un convertidor para la reducción catalítica de NO2 a NO previa al análisis en el CLD o el HCLD.
B Baño refrigerante (opcional)
Para refrigerar y condensar el agua contenida en la muestra de gases de escape. El baño se mantendrá a una temperatura de 273 K a 277 K (0ºC a 4ºC) mediante hielo u otro sistema de refrigeración. Es opcio-nal si el analizador no se ve afectado por interferencias motivadas por el vapor de agua, descritas en los puntos 1.9.1 y 1.9.2 del Apéndice 5 del Anexo III. Si se elimina el agua por condensación, se controlará la temperatura o punto de rocío de la muestra de gas, ya sea en el interior del colector de agua o más abajo en la dirección de la corriente. La temperatura o el punto de rocío de la muestra de gas no deberá superar 280 K (7ºC). No se permite la utilización de secantes químicos para eliminar el agua de la muestra.
TI, T2, T3 Sensores de temperatura
Para controlar la temperatura del flujo de gas.
T4 Sensor de temperatura
Para controlar la temperatura del convertidor NO2-NO.
T5 Sensor de temperatura
Para controlar la temperatura del baño refrigerante.
GI, G2, G3 Manómetro
Para medir la presión en los conductos de muestreo.
RI, R2 Reguladores de presión
Para controlar la presión del aire y del combustible, respectivamente, en el HFID.
R3, R4, R5 Reguladores de presión
Para controlar la presión en los conductos de muestreo y el caudal que llega a los analizadores.
FLI, FL2, FL3 Caudalómetros
Para controlar el caudal de derivación de la muestra de gases.
FL4, a FL6 Caudalómetros (opcionales)
Para controlar el caudal que circula por los analizadores.
VI a V5 Válvulas selectoras.
Sistema de válvulas que permita dirigir a los analizadores el caudal de gases de muestra, de gas de calibrado o de aire.
V6, V7 Válvulas electromagnéticas
Para situar en derivación el convertidor NO2-NO.
V8 Válvula de aguja
Para equilibrar el caudal que pasa por el convertidor NO2-NO C y el caudal de derivación.
V9, V10 Válvulas de aguja
Para regular los caudales que llegan a los analizadores.
V11, V12 Válvulas purgadoras (opcionales)
Para purgar el condensado del baño B.
1.3. Análisis de NMHC (exclusivamente para motores de gas alimentados con GN)
1.3.1. Método de cromatografia de gas (GC. figura 9)
Al utilizar el método GC, se inyecta un pequeño volumen medido de muestra en una columna de análisis, por la que se hace circular un gas portador inerte. La columna separa los distintos componentes en función de sus puntos de ebullición, ya que eluyen de la columna en momentos diferentes. A continua-ción pasan por un detector que emite una señal eléctrica que depende de su concentración. Como no se trata de una técnica de análisis continuo. sólo puede utilizarse junto con el método de muestreo con bolsas descrito en el punto 3.4.2 del Apéndice 4 del Anexo III.
Para los NMHC se utilizará un GC automático con un FID. Se tomará una muestra de gas de escape con una bolsa de muestreo. Se tomará una parte de dicha muestra y se invectará en el GC. La muestra se separa en dos partes (CH4/Aire/CO y NMHC/CO2/H2O) en la columna de Porapak. La columna de tamiz molecular separa el CH, de] aire y el CO antes de dirigirlo al FID, donde se mide su concentración. Un ciclo completo, que va desde que se inyecta una muestra hasta que se inyecta la siguiente, puede efectuarse durante 30 s. A fin de determinar el contenido en NMHC, se restará la concentración de CH4 de la concentración total de HC (véase el punto 4.3.1 M Apéndice 2 del Anexo III).
La figura 9 muestra un GC típico montado para la determinación rutinaria de CH, También pueden utilizarse otros métodos GC basados en la buena práctica.
Figura 9
Organigrama del análisis del metano (método GQ)
IMAGEN OMITIDA
Componentes de la figura 9
PC Columna de Porapak
Se utilizará una columna de Porapak N, de 180/300 pm (malla de 50/8O), con unas dimensiones de 610 mm long. x 2,16 mm de diámetro interior. La columna se acondicionará durante un mínimo de 12 horas a 423 K (150ºC) con un gas portador antes de utilizarla por primera vez.
MSC Columna de tamiz molecular
Se utilizará una columna del tipo 13X, de 250/350 um (malla de 45/60), con unas dimensiones de 1 220 mm longitud x 2,16 mm diámetro interior. La columna se acondicionará durante un mínimo de 12 horas a 423 K (150 ºC) con un gas portador antes de utilizarla por primera vez.
OV Horno
Para mantener las columnas y las válvulas a una temperatura estable para el funcionamiento de los analizadores, y para acondicionar las columnas a 423 K (150ºC).
SLP Bucle de muestra
Un tubo de acero inoxidable de longitud suficiente para albergar un volumen de 1 cm3 aproximadamente.
P Bomba
Para transportar la muestra al cromatógrafo de gas.
D Secador
Se utilizará un secador que contenga un tamiz molecular para eliminar el agua y otros contaminantes que pueda haber en el gas portador.
HC
Detector de ionización a la llama (FID) para medir la concentración de metano.
V1 Válvula de inyección de la muestra
Para inyectar la muestra que se ha tomado de la bolsa de muestreo mediante el SL de la figura 8. Deberá tener un pequeño volumen muerto, ser estanca al gas y poderse calentar a 423 K (150 ºC).
V3 Válvula selectora
Para seleccionar el caudal de gas de calibrado, el caudal de muestra, o ausencia de caudal.
V2, V4, V5, V6, V7, V8 Válvula de aguja
Para regular los caudales de] sistema.
R1, R2, R3 Regulador de presión
Para controlar los caudales del carburante (= gas portador), de la muestra y del aire, respectivamente.
FC Tubo capilar de control de caudal
Para controlar el caudal de aire que llega al FID.
GI, G2, G3 Manómetro
Para controlar los caudales del carburante (= gas portador), de la muestra y del aire, respectivamente.
FI, F2, F3, F4, F5 Filtro
Filtros de metal sinterizado para prevenir la penetración de arenilla en la bomba o en el instrumento.
FL 1
Para medir el caudal de derivación de la muestra.
1.3.2. Método del cortador no metánico (NMC, Figura 10)
El cortador oxida todos los hidrocarburos excepto del CH4 al CO2 y el H2O, de manera que al hacer pasar la muestra por el NMC el FID detecta exclusivamente el CH4. Si se utilizan bolsas de muestreo, se instalará un sistema de división de caudal en el SL (véase el punto 1.2, figura 8) que permita hacer pasar el caudal por el cortador o bien hacerlo circular en derivación, según indica la parte superior de la figura 10. Para la medición de NMHC, se observarán y registrarán ambos valores (HC y CH4) con el FID. Si se emplea el método de integración, se instalará un NMC con un segundo FID en paralelo al FID normal en el HSL1 (véase el punto 1.2, figura 8), según indica la parte inferior de la figura 10. Para la medición de NMHC, se observarán NI registrarán los valores de los dos FIDs (HC y CH4).
Antes de utilizarlo en la prueba, el cortador se caracterizará a una temperatura igual o superior a 600 K (327ºC) con respecto a su efecto catalítico sobre el CH4 y el C2H6, a unos valores de H2O representativos de las condiciones de flujo de los gases de escape. Deberán conocerse el punto de rocío y el nivel de O2 del flujo de gases de escape tomados corno muestra. Se registrará la respuesta relativa del FID al CH4 (véase el punto 1.8.2 del Apéndice 5 del Anexo III).
Figura 10
Organigrama para el análisis de¡ metano con el cortador no metánico (NMC)
IMAGEN OMITIDA
Método de muestreo con bolsas
IMAGEN OMITIDA
Método de integración
Componentes de la figura 10
NMC Cortador no metánico
Para oxidar todos los hidrocarburos excepto el metano.
HC
Detector de ionización a la llama calentado (HFID) para medir las concentraciones de HC y de CH4. La temperatura se mantendrá entre 453 K y 473 K (180ºC a 200ºC).
V1 Válvula selectora
Para seleccionar la muestra, el gas de puesta a cero y el gas de calibrado. La válvula V1 es idéntica a la válvula V2 de la figura 8.
V2, V3 Válvula electromagnética
Para derivar el caudal y que no circule por el NMC.
V4 Válvula de aguja
Para equilibrar el caudal que pasa por el NMC y el caudal de derivación.
R1 Regulador de presión
Para controlar la presión en el conducto de muestreo y el caudal que llega al HFID. El regulador R1 es idéntico al regulador R3 de la figura S.
FL1 Caudalómetro
Para medir el caudal de derivación de la muestra de gases. El caudalómetro FL1 es idéntico al caudalómetro FL1 de la figura 8.
2. DILUCIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE Y DETERMINACIÓN DE LAS PARTÍCULAS
2.1. Introducción
En los puntos 2.2, 2.3 y 2.4 y en las figuras 11 a 22 hallará descripciones detalladas de los sistemas de análisis y muestreo recomendados. Dado que es posible obtener resultados equivalentes con configuraciones distintas, no es preciso seguir exactamente los sistemas descritos en dichas figuras. Podrán utilizarse elementos suplementarios, como instrumentos, válvulas, electroimanes, bombas e interruptores, para obtener información suplementaria y coordinar las funciones de los sistemas integrantes. Podrán excluirse otros elementos que no sean necesarios para mantener la precisión en determinados sistemas, siempre que dicha exclusión se base en la buena práctica.
2.2. Sistema de dilución con reducción del caudal
En las figuras 11 a 19 se describe un sistema de dilución basado en la dilución de una parte del caudal de gases de escape. La separación del caudal de gases de escape y el proceso de dilución posterior pueden efectuarse con distintos tipos de sistemas de dilución. Para la subsiguiente recogida de las partículas, la totalidad o bien tan sólo una parte del gas de escape diluido se pasa al sistema de muestreo de partículas (punto 2.4. figura 21). El primer método se denomina "muestreo conjunto", y el segundo, "muestreo fraccionado".
El cálculo de la relación de dilución depende del tipo de sistema utilizado. Se recomiendan los tipos siguientes:
Sistemas isocinéticos (figuras 11. 12)
Con estos sistemas, el caudal del tubo de transferencia se equipara con el caudal volumétrico de escape en lo que se refiere a velocidad y/o presión del gas. de modo que por la sonda de muestreo tiene que circular un caudal de gases de escape invariable y uniforme. Para tal fin se suele emplear un resonador y un tubo de aproximación directa situado más arriba del punto de muestreo. A continuación se calcula la relación de separación a partir de valores fácilmente mensurables, como los diámetros de los tubos. Conviene señalar que la isocinética se utiliza exclusivamente para equiparar las condiciones de flujo, y no para equiparar la distribución dimensional. Normalmente ésta última no se precisa, ya que las partículas son lo suficientemente pequeñas como para seguir las líneas de corriente del fluido.
Sistemas de caudal controlado con medición de la concentración (figuras 13 a 17)
Con estos sistemas se toma una muestra del caudal volumétrico de escape ajustando el caudal del aire de dilución y el caudal total de gas de escape diluido. La relación de dilución se determina a partir de las concentraciones de gases indicadores, como CO2 o Nox que aparecen de manera natural en los gases de escape del motor. Se miden las concentraciones en el gas de escape diluido y en el aire de dilución, mientras que la concentración en el gas de escape sin diluir se puede medir directamente o bien se puede determinar a partir del caudal de carburante y de la ecuación de equilibrado de carbono, si se conoce la composición del carburante. Los sistemas pueden controlarse mediante la relación de dilución calculada (figuras 13 y 14) o por el caudal que pasa por el tubo de transferencia (figuras 12,13 y 14).
Sistemas de caudal controlado con medición del caudal (figuras 18 y 19)
Con estos sistemas se toma una muestra del caudal volumétrico de escape configurando el caudal de aire de dilución y el caudal total de gas de escape diluido. La relación de dilución se determina a partir de la diferencia entre ambos caudales. Es preciso calibrar los caudalómetros con suma precisión el uno respecto del otro, va que la magnitud relativa de ambos caudales puede dar lugar a errores significativos para relaciones de dilución altas (de 15 en adelante). El caudal se controla muy fácilmente manteniendo constante el caudal de gas de escape diluido y variando el caudal del aire de dilución, si es preciso.
Al emplear sistemas de dilución con reducción del caudal, es preciso evitar los problemas potenciales ocasionados por la posible pérdida de partículas en el tubo de transferencia, y garantizar que se toma una muestra representativa de los gases de escape del motor, además de determinar la relación de separación. Los sistemas descritos tienen en cuenta estas áreas críticas.
Figura 11
Sistema de dilución con reducción del caudal con sonda isocinética y muestreo fraccionado
(control por SB)
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través del tubo de transferencia TT, mediante la sonda de muestreo isocinética ISP. La diferencia de presión del gas de escape entre el tubo de escape y la entrada de la sonda se mide con el transductor de presión DPT. Esta señal se transmite al regulador de caudal FC1 que controla el aspirador 513 para mantener una diferencia de presión igual a cero en el extremo de la sonda. En estas condiciones, el gas de escape se desplaza a la misma velocidad en el EP en la ISP, y el caudal que circula por la ISP y el TT es una fracción constante (división) del caudal de gas de escape. La relación de separación se determina a partir de las superficies de corte transversal del EP y la ISP. El caudal del aire de dilución se mide con el dispositivo de medición de caudal FMI. La relación de dilución se calcula a partir del caudal de aire de dilución y de la relación de separación.
Figura 12
Sistema de dilución con reducción del caudal con sonda isocinética y muestreo fraccionado
(control por PB)
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través del tubo de transferencia TT, mediante la sonda de muestreo isocinética ISP. La diferencia de presión del gas de escape entre el tubo de escape y, la entrada de la sonda se mide con el transcluctor de presión DPT. Esta señal se transmite al regulador de caudal FC1 que controla el ventilador centrífugo PB con objeto de mantener una diferencia de presión igual a cero en el extremo de la sonda. Para ello se toma una pequeña fracción del aire de dilución, cuyo caudal ya se ha medido con el dispositivo de medición de caudal FM1, y se introduce en el TT mediante un orificio neumático. En estas condiciones el gas de
escape se desplaza a la misma velocidad en el EP v en la ISP, Y el caudal que circula por la ISP y el TT es una fracción constante (división) del caudal de gas de escapé. La relación de separación se determina a partir de las superficies de corte transversal del EP Y la ISP. El aspirador SB succiona el aire de dilución a través del DT, y el caudal se mide con el F\11 en la entrada del DT. La relación de dilución se calcula a partir del caudal del aire de dilución y de la relación de separación.
Figura 13
Sistema de dilución con reducción del caudal con medición de la concentración de CO2 o de
NOx y muestreo fraccionado
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través de la sonda de muestreo SP y, el tubo de transferencia TT. Con el o los analizadores de gas de escape EGA se miden las concentraciones de un gas indicador (CO2 o NOx) en el gas de escape diluido y sin diluir, y en el aire de dilución. Estas señales se transmiten al regulador de caudal FC2 que controla el ventilador centrífugo PB o bien el aspirador SB, al objeto de mantener la separación deseada del gas de escape y la relación de dilución en el DT. La relación de dilución se calcula a partir de las concentracio-nes de gas indicador presentes en el gas de escape sin diluir, en el gas de escape diluido y, en el aire de dilución.
Figura 14
Sistema de dilución con reducción del caudal con medición de la concentración de CO2
equilibrado de carbono y muestreo conjunto
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través de la sonda de muestreo SP y el tubo de transferencia TT. Se miden las concentraciones de CO2 en el gas de escape diluido y en el aire de dilución con el o los analizadores de gas de escape EGA. Las señales de caudal de CO2 y de carburante GFUEL se transmiten al regulador de caudal FC2, o bien al regulador de caudal FC3 del sistema de muestreo de partículas (véase la figura 21). El FC2 controla el ventilador centrífugo PB, y el FC3 controla la bomba de muestreo P (véase la figura 21), con lo que se regulan los caudales de entrada y salida del sistema a fin de mantener la separación deseada del gas de escape y la relación de dilución en el DT. La relación de dilución se calcula partir de las concentraciones de CO2 y del caudal de carburante GFUEL , utilizando la hipótesis de equilibrado de carbono.
Figura 15
Sistema de dilución con reducción del caudal con un solo tubo Venturi, medición de la
concentración y muestreo fraccionado
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través de la sonda de muestreo SP y del tubo de transferencia TT, debido a la presión negativa que origina el tubo Venturi VN en el DT. El caudal de gas que pasa por el TT depende de la transferencia de cantidades de movimiento en la zona del tubo Venturi y, por tanto, se ve afectada por la temperatura absoluta del gas a la salida del TT. Por consiguiente, la separación del gas de escape para un determinado caudal del túnel no es constante, y la relación de dilución con poca carga es ligeramente inferior que con mucha carga. Se miden las concentraciones del gas indicador (CO2 o NOx) en el gas de escape sin diluir, en el gas de escape diluido y en el aire de dilución con el o los analizadores de gas de escape ECA, y la relación de dilución se calcula a partir de los valores así medidos.
Figura 16
Sistema de dilución con reducción del caudal con doble tubo Venturi o doble orificio, medición de la concentración y muestreo fraccionado
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través de la sonda de muestreo SP y del tubo de transferencia TT, mediante un divisor del caudal que contiene varios orificios o tubos Venturi. El primer divisor del caudal (FDI) se encuentra en el ER y el segundo (FD2) en el TT. Además de ello se precisan dos válvulas reguladoras de presión (PCV1 y PCV2) para mantener una separación constante del gas de escape, controlando la contrapresión en el EP y la presión en el DT. La válvula PM se encuentra más abajo de la SP en la dirección del caudal, en el EP. La válvula PCV2 está entre el ventilador centrífugo PB y el DT. Se miden las concentraciones del gas indicador
(CO2 o NOx) en el gas de escape sin diluir, en el gas de escape díluido y en el aire de dilución con el o los analizadores de gas de escape EGA. Dichos analizadores son necesarios para comprobar la separación del gas de escape, y pueden utilizarse para ajustar las válvulas PCV1 y PCV2 para un control preciso de dicha separación. La relación de dilución se calcula a partir de las concentraciones del gas indicador.
Figura 17
Sistema de dilución con reducción del caudal con división por múltiples tubos, medición de la concentración y muestreo fraccionado
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través del tubo de transferencia TT, gracias al divisor del caudal FD3, que consiste en varios tubos de las mismas dimensiones (mismo diámetro, longitud y radio de curvatura) instalados en el EP. El gas de escape que pasa por uno de los tubos se conduce hasta el DT, y el gas de escape que pasa por el resto de los tubos se dirige a través de la cámara de amortiguamiento DC. Así, la separación del gas de escape se determina por el número total de tubos. Para mantener un control constante de dicha separación es preciso que la diferencia de presión entre el DC y la salida del TT sea igual a cero. Dicha diferencia de presión se mide con el transductor de presión diferencial DPT. Para conseguir que dicha diferencia de presión sea igual a cero, se inyecta aire fresco en el DT a la salida del TT. Se miden las concentraciones del gas indicador (CO2 o NOx) en el gas de escape sin diluir, en el gas de escape diluido y en el aire de dilución con el o los analizadores de gas de escape ECA. Dichos analizadores son necesarios para comprobar la separación del gas de escape y pueden utilizarse para controlar el caudal de aire inyectado, a fin de controlar con precisión dicha separación. La relación de dilución se calcula a partir de las concentracio-nes del gas indicador.
Figura 18
Sistema de dilución con reducción del caudal con control del caudal y muestreo conjunto
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través de la sonda de muestreo SP y del tubo de transferencia TT. El caudal total que circula por el túnel se regula con el regulador de caudal FC3 y la bomba de muestreo P del sistema de muestreo de partículas (véase la figura 18). El caudal del aire de dilución se controla mediante el regulador de caudal FC2, que puede utilizar GEXHW, GAIRW, o bien GFUEL como señales de mando, para conseguir la separación deseada del gas de escape. El caudal de muestreo que entra en el DT es la diferencia entre el caudal total y el caudal del aire de dilución. El caudal del aire de dilución se mide con el dispositivo de medición de caudal FM1, y el caudal total se mide con el dispositivo de medición de caudal FM3 del sistema de muestreo de partículas (véase la figura 21). La relación de dilución se calcula a partir de estos dos caudales.
Figura 19
Sistema de dilución con reducción del caudal con control del caudal y muestreo fraccionado
IMAGEN OMITIDA
El gas de escape sin diluir se transfiere desde el tubo de escape EP hasta el túnel de dilución DT a través de la sonda de muestreo SP y M tubo de transferencia TT. La separación del gas de escape y el caudal que entra en el DT se controlan mediante el regulador de caudal FC2, el cual regula en consecuencia los caudales (o velocidades) del ventilador centrífugo PB y del aspirador SB. Ello es posible gracias a que la muestra que se toma con el sistema de muestreo de partículas se devuelve al DT. GEXHW, GAIRW, o bien GFUEL. pueden utilizarse como señales de mando para el FC2. El caudal del aire de dilución se mide con el dispositivo de medición de caudal FM1, y el caudal total con el dispositivo de medición de caudal FM2. La relación de dilución se calcula a partir de estos dos caudales.
2.2.1. Coitiponentes de las figuras 11 a 19
EP Tubo de escape
El tubo de escape podrá estar aislado. A fin de reducir la inercia térmica del tubo de escape, se reco-mienda que su relación grosor/diámetro sea de 0,015 o menos. El uso de secciones flexibles se limitará a una relación longitud/diámetro de 12 o menos. Se minimizará el número de curvas a fin de reducir la precipitación inercial. Si el sistema incluye un silenciador de banco de pruebas, también podrá aislarse.
Para un sistema isocinético, en el tubo de escape no deberá haber codos, curvas y cambios bruscos de diámetro en una distancia mínima igual a 6 diámetros corriente arriba y 3 diámetros corriente abajo, con respecto al extremo de la sonda. La velocidad del gas en la zona de muestreo será mayor que 10 m/s excepto en la fase de ralentí. Las oscilaciones de presión del gas de escape no rebasarán ± 500 Pa de promedio. Cualquier medida que se adopte para reducir las oscilaciones de presión, aparte de emplear un sistema de escape tipo chasis (incluyendo silenciador y dispositivos de tratamiento posterior de los gases de escape), no deberá alterar el rendimiento del motor ni provocar la deposición de partículas.
Para los sistemas sin sonda isocinética, se recomienda utilizar un tubo recto situado 6 diámetros corriente arriba y 3 diámetros corriente abajo respecto al extremo de la sonda.
SP Sonda de muestreo (figuras 10, 14, 15, 16, 18, 19)
El diámetro interior mínimo será de 4 mm. La relación diametral mínima entre el tubo de escape y, la sonda será de 4. La sonda consistirá en un tubo abierto situado de cara a la corriente en la línea central del tubo de escape, o bien una sonda con múltiples orificios, descrita como SP1 en el punto 1.2.1, figura 5.
ISP Sonda de muestreo isocinética (figuras 11, 12)
La sonda de muestreo isocinética se situará de cara a la corriente en la línea central del tubo de escape, en un punto donde se cumplan las condiciones de caudal especificadas en el punto EP, y estará diseñada para obtener una muestra proporciona] del gas de escape sin diluir. El diámetro interior mínimo será de 12 mm.
Se precisa un sistema de control para la separación isocinética del gas de escape, debiéndose mantener una diferencia de presión igual a cero entre el EP y la ISP. En estas condiciones, el gas de escape pasa a la misma velocidad por el EP y la ISP, y el caudal másico que circula por la ISP es una fracción constante del caudal de gas de escape. Es preciso conectar la ISP a un transcluctor de presión diferencial DPT El regulador de caudal FC1 permite mantener una diferencia de presión igual a cero entre el EP y, la ISP.
FDI, FD2 Divisor del caudal (figura 16)
Se instalan varios tubos Venturi u orificios en el tubo de escape EP y en el tubo de transferencia TT, respectivamente, a fin de obtener una muestra proporciona¡ del gas de escape sin diluir. Se precisa un sistema de control, consistente en dos válvulas reguladoras de presión PCV1 y PCV2, para efectuar la separación proporcional regulando las presiones en el EP y el DT.
FD3 Divisor del caudal (figura 17)
Se instalan varios tubos (una unidad de múltiples tubos) en el tubo de escape EP a fin de obtener una muestra proporcional del gas de escape sin diluir. Uno de los tubos transporta gas de escape al túnel de dilución DT, mientras que el resto de tubos dirigen el gas de escape a una cámara de amortiguamiento DC. Todos los tubos deberán tener las mismas dimensiones (mismo diámetro, longitud, radio de curvatura), de manera que la separación del gas de escape dependa del número total de tubos. Se precisa un sistema de control para efectuar la separación proporcional, debiéndose mantener una diferencia de presión igual a cero entre la salida de la unidad de múltiples tubos que conduce a la DC y la salida del TT.
En estas condiciones, el gas de escape pasa a la misma velocidad por el EP y el FD3, y el caudal que circula por el TT es una fracción constante del caudal de gas de escape. Ambos puntos deberán estar conectados a un transductor de presión diferencial DPT. El regulador de caudal FCI permite mantener a cero la diferencia de presión.
EGA Analizador de gas de escape (figuras 13, 14, 15, 16 y 17)
Podrán utilizarse analizadores de CO2 o de NOx (si se utiliza el método de equilibrado de carbono, tan sólo los de CO2). Los analizadores se calibrarán como los analizadores que se emplean para la medición de las emisiones de gases. Podrán utilizarse uno o varios analizadores para determinar las diferencias de concentración. La precisión de los sistemas de medición deberá permitir una precisión del ± 4 % en la lec-tura del GEDFW,i.
TT Tubo de transferencia (figuras 11 a 19)
El tubo de transferencia:
-será lo más corto posible, no debiendo rebasar los 5 m de longitud.
-tendrá un diámetro igual o mayor que el de la sonda, pero nunca superior a 25 mm.
-tendrá su salida en la línea central del túnel de dilución y. en la dirección de la corriente.
Si el tubo posee una longitud igual o inferior a 1 metro, deberá aislarse con un material que posea una conductividad térmica máxima de 0,05 W/m*K, con un grosor de aislamiento radial igual al diámetro de la sonda. Si la longitud del tubo es superior a 1 metro, deberá aislarse y calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared mínima de 523 K (250ºC).
DI`T Transductor de presión diferencial (figuras 11, 12, 17)
El transductor de presión diferencial abarcará un margen de ± 500 Pa o menos.
FC1 Regulador de caudal (figuras 11, 12, 17)
En los "sistemas isocinéticos (figuras 11, 12)" se precisa un regulador de caudal para mantener a cero la diferencia de presión entre el EP y la ISP. La regulación puede efectuarse
a)controlando la velocidad o el caudal del aspirador SB y manteniendo constante la velocidad o el caudal del ventilador centrífugo PB durante cada fase (figura 11), o bien
b)ajustando el aspirador SB para que circule un caudal másico constante de gas de escape diluido y controlando el caudal del ventilador centrífugo PB, con lo que se controla también el caudal de muestreo de gases de escape en una zona situada en el extremo del tubo de transferencia TT (figura 12).
En el caso de un sistema con control de presión, el error remanente en el bucle de control no deberá rebasar ± 3 Pa. Las oscilaciones de presión en el túnel de dilución no deberán rebasar ± 250 Pa de promedio.
En un "sistema de múltiples tubos (figura 17)" se precisa un regulador de caudal para la separación proporcional del gas de escape, a fin de mantener a cero la diferencia de presión entre la salida de la unidad de múltiples tubos y la salida del TT. La regulación tiene lugar controlando el caudal de aire inyectado en el DT a la salida del TT.
PCV1, PCV2 Válvula reguladora de presión (figura 16)
Se precisan dos válvulas reguladoras de presión para el «sisterna de doble tubo Venturi/doble orificio» , a fin de efectuar la separación proporcional del caudal controlando la contrapresión del EP y la presión en el DT. Una válvula estará situada en el EP. más abajo de la SP en la dirección de la corriente, y la otra entre el PB y el DT.
DC Cámara de amortiguamiento (figura 17)
Se instalará una cámara de amortiguamiento a la salida de la unidad de múltiples tubos al objeto de minimizar las oscilaciones de presión en el tubo de escape EP.
VN Venturi (figura 15)
Se instala un tubo Venturi en el túnel de dilución DT al objeto de generar una presión negativa en la zona de la salida del tubo de transferencia TT. El caudal de gas que pasa por el TT se determina mediante la transferencia de cantidades de movimiento en la zona del tubo Venturi, y básicamente es proporcional al caudal del ventilador centrífugo PB, lo que provoca una relación de dilución constante.
Como la transferencia de cantidades de movimiento se ve influida por la temperatura a la salida de] TT y por la diferencia de presión entre el EP y el DT, la relación de dilución efectiva es ligeramente inferior con poca carga que con una gran carga.
FC2 Regulador de caudal (figuras 13. 14,18, 19, opcional)
Podrá utilizarse un regulador de caudal para controlar el caudal del ventilador centrífugo PB y/o del aspirador SB. Dicho regulador podrá estar conectado a la señal de caudal de gases de escape, aire de admisión o carburante y/o a la señal diferencial de CO2 o de NOx .
Si se utiliza un sistema de suministro de aire a presión (figura 18), el caudal de aire se controla directamente con el FC2.
FM1 Dispositivo de medición de caudal (figuras 11, 12, 18. 19)
Un caudalómetro de gases u otro instrumento para medir el caudal del aire de dilución. FM1 es opcional si el ventilador centrífugo PB se calibra para medir el caudal.
FM2 Dispositivo de medición de caudal (figura 19)
Un caudalómetro de gases u otro instrumento para medir el caudal de gas de escape diluido. El FM2 es opcional si el aspirador SB se ha calibrado para medir el caudal.
PB Ventilador centrífugo (figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19)
Para controlar el caudal del aire de dilución, podrá conectarse un PB a los reguladores de caudal FC1 o FC2. El PB no es necesario si se utiliza una válvula de mariposa, aunque podrá utilizarse para medir el caudal del aire de dilución, si está calibrado.
SB Aspirador (figuras 11, 12, 13, 16, 17, 19)
Exclusivamente para sistema de muestreo fraccionado. El SB podrá utilizarse para medir el caudal de gas de escape diluido, si está calibrado.
DAF Filtro de aire de dilución (figuras 11 a 19)
Se recomienda filtrar y lavar con carbón vegetal el aire de dilución al objeto de eliminar los hidrocarburos de fondo. A petición del fabricante del motor, se tomarán muestras del aire de dilución según los procedimientos de buena práctica, a fin de determinar los niveles de partículas de fondo, los cuales pueden restarse posteriormente de los valores medidos en el gas de escape diluido.
DT Túnel de dilución (figuras 11 a 19)
El túnel de dilución:
-tendrá la longitud suficiente para que los gases de escape y el aire de dilución se mezclen por completo aunque existan turbulencias en el caudal ;
-será de acero inoxidable con:
-una relación grosor/diámetro de 0,025 o menos para los túneles de dilución con un diámetro interior mayor que 75 mm:
-un grosor nominal no inferior a 1,5 mm para los túneles de dilución con un diámetro interior igual o inferior a 75 mm:
-tendrá un diámetro mínimo de 75 mm para el método de muestreo fraccionado ;
-se recomienda que tenga un diámetro mínimo de 25 mm para el método de muestreo conjunto:
-podrá calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared no superior a 325 K (52T) mediante calentamiento directo o bien precalentando el aire de dilución, siempre que la temperatura del aire no supere los 325 K (52ºC) antes de que el gas de escape sea introducido en el túnel de dilución:
-podrá estar aislado.
Los gases de escape del motor se mezclarán completamente con el aire de dilución. En los sistemas de muestreo fraccionado, se comprobará la calidad de la mezcla después de la puesta en servicio determinando el perfil de CO2 del túnel con el motor en funcionamiento (se considerarán al menos cuatro puntos de medición equidistantes). Si es preciso, podrá utilizarse un orificio de mezclado.
Nota: Si la temperatura ambiente en la proximidad del túnel de dilución (DT) es inferior a 293K (20ºC), deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar pérdidas de partículas debido a la baja temperatura de las paredes del túnel de dilución. Así pues, se recomienda calentar y/o aislar el túnel dentro de los límites arriba indicados.
Cuando se utilice el motor con una carga elevada, podrá refrigerarse el túnel mediante un sistema no agresivo, como un ventilador de circulación, hasta que la temperatura del medio refrigerante esté por debajo de 293K (20ºC).
HE Intercambiador de calor (figuras 16, 17)
El intercambiador de calor deberá tener la capacidad suficiente para mantener la temperatura en la entrada del aspirador SB dentro de un margen de ± 11 K respecto a la temperatura media de funcionamiento observada durante la prueba.
2.3 Sistema de dilución sin reducción del caudal
En la figura 20 se describe un sistema de dilución basado en la dilución de la totalidad de los gases de escape empleando el concepto CVS (toma de muestras a volumen constante). Es preciso medir el volumen total de la mezcla de gases de escape y aire de dilución. Podrá utilizarse un PDP o bien un sistema CFV.
Para la posterior recogida de partículas, se transfiere una muestra del gas de escape diluido al sistema de muestreo de partículas (punto 2.4, figuras 21 y 22). Si esta operación se realiza directamente, se denomina dilución simple. Si la muestra se diluye una vez más en el túnel de dilución secundario, se denomina dilución doble. Este último tipo de dilución resulta útil cuando con una dilución simple es imposible alcanzar la temperatura preceptiva en la superficie del filtro. A pesar de tratarse en parte de un sistema de dilución, el sistema de dilución doble se describe en el punto 2.4, figura 22 como una modificación de un sistema de muestreo de partículas, ya que la mayoría de sus componentes son comunes a los de un sistema típico de muestreo de partículas.
Figura 20
Sistema de dilución sin reducción del caudal
IMAGEN OMITIDA
La cantidad total de gas de escape sin diluir se mezcla en el túnel de dilución DT con el aire de dilución. El caudal de gas de escape diluido se mide con una bomba de desplazamiento positivo PDP o con un tubo Venturi de flujo crítico CFV. Podrá utilizarse un intercambiador de calor HE o un sistema electrónico de compensación de caudal EFC para el muestreo proporcional de partículas y para la determinación del caudal. Dado que la determinación de la masa de las partículas se basa en el caudal total de gas de escape diluido, no es preciso calcular la relación de dilución.
2.3.1. Componentes de la figura 20
EP Tubo de escape
La longitud del tubo de escape desde la salida del colector de escape del motor, la salida del turbocompresor o el dispositivo de tratamiento posterior hasta el túnel de dilución no deberá superar los 10 m. Si el tubo de escape se pasa 4 m de la longitud que debería tener más abajo del colector de escape, del turbocompresor o del dispositivo de tratamiento posterior, deberán aislarse todos los tubos con una longitud superior a 4 m, excepto un medidor de humos instalado en canalización, en su caso. El aislamiento deberá tener un grosor radial mínimo de 25 mm. La conductividad térmica del material aislante no será mayor que 0,1 W/mK medida a 673 K. A fin de reducir la inercia térmica del tubo de escape, se reco-mienda una relación grosor/diámetro de 0,015 o menos. El empleo de secciones flexibles se limitará a una relación longitud/diámetro de 12 o menos.
MP Bomba de desplazamiento positivo
La PDP mide el caudal total de gas de escape diluido a partir del número de revoluciones y del desplazamiento de la bomba. La contrapresión del sistema de escape no deberá reducirse artificialmente mediante la PDP o el sistema de admisión de aire de dilución. La contrapresión estática de los gases de escape medida con el sistema PDP en funcionamiento permanecerá dentro de un margen de ± 1,5 kPa respecto a la presión estática medida sin conectar la PDP y con el motor funcionando al mismo régimen y con la misma carga. La temperatura de la mezcla de gases inmediatamente después de la PDP será de ± 6 K respecto a la temperatura media de funcionamiento observada durante la prueba, si no se utiliza un sistema de compensación de caudal. Dicho sistema de compensación de caudal sólo podrá utilizarse si la tempe-ratura en la entrada de la PDP no supera los 323K (50ºC)
CFV Tubo Venturi de flujo crítico
El CR' mide el caudal total de gas de escape diluido estrangulando el caudal (flujo crítico). La contrapresión estática de los gases de escape medida con el sistema CFV en funcionamiento permanecerá dentro de un margen de ± 1,5 kPa respecto a la presión estática medida sin conectar el CFV y con el motor fun-cionando al mismo régimen y con la misma carga. La temperatura de la mezcla de gases inmediatamente después del CFV será de ± 11 K respecto a la temperatura media de funcionamiento observada durante la prueba, si no se utiliza un sistema de compensación de caudal.
HE Intercambiador de calor (opcional, si se utiliza EFC)
El intercambiador de calor deberá tener la capacidad suficiente para mantener la temperatura dentro de los límites arriba indicados.
EFC Sistema electrónico de compensación de caudal (opcional si se utiliza HE)
Si la temperatura en la entrada de la PDP o del CFV no se mantiene dentro de los límites arriba indicados, se precisará un sistema de compensación de caudal para la medición continua del caudal y para controlar el muestreo proporcional en el sistema de partículas. Para tal fin, las señales de caudal medidas continuamente se utilizan para corregir, en este sentido, el caudal de muestreo que pasa por los filtros de partículas del sistema de muestreo de partículas (véanse el punto 2.4, figuras 21, 22).
DT Túnel de dilución
El túnel de dilución:
-tendrá un diámetro lo suficientemente pequeño como para provocar turbulencias en el caudal (el número de Reynolds será mayor que 4000) y tendrá una longitud suficiente como para que los gases de escape y el aire de dilución se mezclen completamente: pudiéndose utilizar un orificio de mezclado:
-tendrá un diámetro mínimo de 460 mm con un sistema de dilución simple:
-tendrá un diámetro mínimo de 210 mm con un sistema de dilución doble:
-podrá estar aislado.
Los gases de salida del motor se dirigirán al punto por donde se introducen en el túnel de dilución, y se mezclarán a fondo.
Si se emplea la «dilución simple», se transfiere una muestra del túnel de dilución al sistema de muestreo de partículas (punto 2.4, figura 2 1). La capacidad de caudal de la PDP o del CFV deberá ser suficiente para mantener el gas de escape diluido a una temperatura igual o inferior a 325 K (52ºC) en un punto situado justo antes del filtro de partículas principal.
Si se emplea la ."dilución doble", se transfiere una muestra del túnel de dilución al túnel de dilución secundario, donde se vuelve a diluir, para pasar a continuación por los filtros de muestreo (punto 2.4, figura 22). La capacidad de caudal de la PDP o del CFV deberá ser suficiente para mantener el caudal de gas de escape diluido en el DT a una temperatura igual o inferior a 464 K (191ºC) en la zona de muestreo. El sistema de dilución secundario deberá proporcionar aire de dilución secundario en cantidad suficiente como para mantener el caudal de gas de escape doblemente diluido a una temperatura igual o inferior a 325 K (52ºC) en un punto situado justo antes del filtro de partículas principal.
DAF Filtro de aire de dilución
Se recomienda filtrar y lavar con carbón vegetal el aire de dilución, a fin de eliminar los hidrocarburos de fondo. A petición del fabricante. se tomará una muestra del aire de dilución según los procedimientos de buena práctica, a fin de determinar los niveles de partículas de fondo, que posteriormente pueden res-tarse de los valores medidos en el gas de escape diluido.
PSP Sonda de muestreo de partículas
La sonda constituye la parte delantera del PTT y:
-se situará de cara a la corriente, en un punto donde el aire de dilución y el gas de escape se mezclen perfectamente, es decir, en la línea central del túnel de dilución (DT), aproximadamente a una distancia de 10 diámetros de túnel más abajo del punto donde el gas de escape penetra en el túnel de dilución:
-tendrá un diámetro interior mínimo de 12 mm,
-podrá calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared no superior a 325 K (52ºC) mediante calefacción o directa o precalentando el aire de dilución, siempre que la temperatura del aire no supere 325 K (52ºC) antes de que el gas de escape sea introducido en el túnel de dilución:
-podrá estar aislado.
2.4. Sistema de muestreo de partículas
Se precisa un sistema de muestreo de partículas para recoger las partículas en el filtro de partículas. En el caso del sistema de dilución con muestreo conjunto y con reducción del caudal, que consiste en hacer pasar por los filtros la totalidad de la muestra de gas de escape diluido, el sistema de dilución (punto 2.2, figuras 14,18) y el de muestreo suelen formar una misma unidad. En el caso del sistema de dilución con muestreo fraccionado y con reducción del caudal o bien sin reducción del caudal, que consiste en hacer pasar por los filtros tan solo una parte del gas de escape diluido, el sistema de dilución (punto 2.2, figuras 11, 12,13,15,16,17,19 ; punto 2.3, figura 20) y el de análisis suelen ser dos unidades diferentes.
En la presente Directiva, el sistema de dilución doble (figura 22) de un sistema de dilución sin reducción del caudal se considera una modificación específica de un sistema típico de muestreo de partículas, como se puede apreciar en la figura 21. El sistema de dilución doble incluye todas las partes importantes del sistema de muestreo de partículas, como los portafiltros y la bomba de muestreo, y además incorpora características de dilución, como un suministro de aire de dilución y un túnel de dilución secundario.
A fin de evitar todo impacto sobre los bucles de control, se recomienda que la bomba de muestreo se mantenga en funcionamiento durante todo el procedimiento de prueba. Para el método de filtro simple, se utilizará un sistema de derivación para hacer que la muestra pase por los filtros de muestreo en el momento que se desee. Es preciso minimizar las interferencias originadas por el procedimiento de conmutación de los bucles de control.
Figura 21
Sistema de muestreo de partículas
IMAGEN OMITIDA
Mediante la bomba de muestreo P y a través de la sonda de muestreo de partículas PSP y de] tubo de transferencia de partículas PTT, se toma una muestra del gas de escape diluido M túnel de dilución DT de un sistema de dilución con o sin reducción del caudal. Se hace pasar la muestra a través M o de los portafiltros FH que contienen los filtros de muestreo de partículas. El caudal de la muestra se regula con el regulador de caudal FC3. Si se utiliza un sistema electrónico de compensación de caudal EFC (véase la figura 20), el caudal de gas de escape diluido se utiliza como señal de mando para el FC3.
Figura 22
Sistema de dilución doble (exclusivamente para sistemas sin reducción del caudal)
IMAGEN OMITIDA
A través de la sonda de muestreo de partículas PSP y de¡ tubo de transferencia de partículas PTT, una muestra del gas de escape diluido se transfiere desde el túnel de dilución DT de un sistema de dilución sin reducción del caudal hasta el túnel de dilución secundario SDT, donde se vuelve a diluir. A continuación se hace pasar la muestra por el o los portafiltros FH que contienen los filtros de muestreo de partículas. El caudal del aire de dilución suele ser constante, mientras que el caudal de muestreo se regula con el regulador de caudal FO. Si se utiliza un sistema electrónico de compensación de caudal EFC (véase la figura 20), el caudal total de gas de escape diluido se utiliza como señal de mando para el FC3.
2.4.1. Componentes de las figuras 21 y 22
PTT Tubo de transferencia de partículas (figuras 21, 22)
El tubo de transferencia de partículas tendrá una longitud máxima de 1 020 mm, aunque siempre deberá ser lo más corto posible. En su caso (es decir, para sistemas de muestreo fraccionado y dilución con reducción del caudal, y para sistemas de dilución sin reducción del caudal), se incluirá la longitud de las sondas de muestreo (SP, ISP, PSP, respectivamente, véanse los puntos 2.2 y 2.3).
Las dimensiones son válidas para:
-el sistema de muestreo fraccionado y dilución con reducción del caudal y para el sistema de dilución simple sin reducción del caudal desde el extremo de la sonda (SP, ISP, PSP, respectivamente) hasta el portafiltros,
-el método de muestreo conjunto y dilución con reducción del caudal desde el final del túnel de dilución hasta el portafiltros,
-el sistema de dilución doble sin reducción del caudal desde el extremo de la sonda (PSP) hasta el túnel de dilución secundario.
El tubo de transferencia:
-podrá calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared no superior a 325 K (52T) mediante calefacción o directa o precalentando el aire de dilución, siempre que la temperatura del aire no supere 325 K (52ºC) antes de que el gas de escape sea introducido en el túnel de dilución ;
-podrá estar aislado.
SDT Túnel de dilución secundario (figura 22)
El túnel de dilución secundario deberá tener un diámetro mínimo de 75 mm, y la longitud suficiente como para que el tiempo de residencia de la muestra doblemente diluida sea de al menos 0,25 segundos. El portafiltros principal FH estará situado a una distancia máxima de 300 mm de la salida del SDT.
El túnel de dilución secundario:
-podrá calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared no superior a 325 K (52ºC) mediante calefacción o directa o precalentando el aire de dilución, siempre que la temperatura del aire no supere 325 K (52ºC) antes de que el gas de escape sea introducido en el túnel de dilución ;
-podrá estar aislado.
FH Portafiltros (figuras 21, 22)
Los filtros principales y secundarios irán alojados en una única caja protectora o en varias separadas. Deberán cumplirse los requisitos del punto 4.1.3 del apéndice 4 del anexo III.
El o los portafiltros:
-podrán calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared no superior a 325 K (52ºC) mediante calefacción o directa o precalentando el aire de dilución, siempre que la temperatura del aire no supere 325 K (52ºC) antes de que el gas de escape sea introducido en el túnel de dilución ;
-podrán estar aislados.
P Bomba de muestreo (figuras 21, 22)
La bomba de muestreo de partículas se situará a una distancia suficiente del túnel, de manera que la temperatura del gas de admisión se mantenga constante (± 3 K), sí no se corrige el caudal mediante el FC3.
DP Bomba de aire de dilución (figura 22)
La bomba de aire de dilución se situará de manera que el aire de dilución secundario se suministre a una temperatura de 298 K ± 5 K (25ºC ± 5ºC), si el aire de dilución no se calienta previamente.
FC3 Regulador de caudal (fíguras 21, 22)
Se utilizará un regulador de caudal para compensar las variaciones de temperatura y de contrapresión que pueda experimentar el caudal de muestreo de partículas en su recorrido, si no se dispone de otro medio. Se precisará un regulador de caudal si se utiliza un sistema electrónico de compensación de caudal EFC (véase la figura 20).
FM3 Dispositivo de medición de caudal (figuras 21, 22)
El caudalómetro de gases o instrumento para medir el caudal de muestreo de partículas estará situado a suficiente distancia de la bomba de muestreo P, de manera que la temperatura del gas de admisión permanezca constante (± 3 K), si no se corrige el caudal mediante el FC3.
FM4 Dispositivo de medición de caudal (figura 22)
El caudalómetro de gases o instrumento para medir el caudal M aire de dilución se situará de manera que el gas de admisión permanezca a una temperatura de 298 K ± 5 K (25ºC ± 5ºC)
BV Válvula de bola (opcional)
La válvula de bola deberá tener un diámetro interior no inferior al diámetro interior del tubo de transferencia de partículas del, y un tiempo de conmutación de menos de 0,5 segundos.
Nota: Si la temperatura ambiente en la proximidad de la PSP, PTT, SDT y FH es inferior a 293K (20ºC), deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar pérdidas de partículas debido a la baja temperatura de las paredes de estos componentes. Así pues, se recomienda calentar y/o aislar dichos componentes dentro de los límites indicados en las respectivas descripciones. También se recomienda que la temperatura de la superficie del filtro durante el muestreo no sea inferior a 293K (20ºC).
Cuando se utilice el motor con una carga elevada, los componentes arriba enumerados podrán enfriarse mediante un sistema no agresivo, como un ventilador de circulación, hasta que la temperatura del medio refrigerante esté por debajo de 293K (20ºC).
3. DETERMINACIÓN DE LOS HUMOS
3.1. Introducción
En los puntos 3.2 y 3.3 y en las figuras 23 y 24 hallará descripciones detalladas de los sistemas de opacímetro recomendados. Dado que es posible obtener resultados equivalentes con configuraciones distintas, no es preciso seguir exactamente los sistemas descritos en dichas figuras. Podrán utilizarse elementos suplementarios, como instrumentos, válvulas, electroimanes, bombas e interruptores, para obtener información suplementaria y coordinar las funciones de los sistemas integrantes. Podrán excluirse otros elementos que no sean necesarios para mantener la precisión en determinados sistemas, siempre que dicha exclusión se base en la buena práctica.
El principio de medición consiste en que la luz recorre una longitud específica del humo a medir, y la proporción de luz incidente que llega a un receptor se utiliza para evaluar las propiedades de ocultación de la luz que posee el medio. La medición de los humos depende del diseño del aparato, y puede tener lugar en el tubo de escape (opacímetro de paso sin reducción del caudal), al final del tubo de escape (opacímetro al final del conducto sin reducción del caudal) o tomando una muestra del tubo de escape (opacímetro con reducción del caudal). Para determinar el coeficiente de absorción de la luz a partir de la señal de opacidad, el fabricante del instrumento deberá facilitar la longitud del.camino óptico del instrumento.
3.2. Opacímetro sin reducción del caudal
Podrán utilizarse dos tipos generales de opacímetros sin reducción del caudal (figura 23). Con el opacímetro de paso se mide la opacidad de todo el penacho de escape en el interior del tubo de escape. Con este tipo de opacímetro, la longitud efectiva del camino óptico depende del diseño del opacímetro.
Con un opacímetro situado al final del conducto, se mide la opacidad de todo el penacho de escape al salir del tubo de escape. Con este tipo de opacímetro, la longitud efectiva del camino óptico depende del diseño del tubo de escape y de la distancia entre el final del tubo de escape y el opacímetro.
Figura 2 3
IMAGEN OMITIDA
Opacímetro sin reducción del caudal
3.2.1. Componentes de la figura 2 3
EP Tubo de escape
Si se instala un opacímetro de paso, el diámetro del tubo de escape no deberá variar en una distancia de 3 diámetros del tubo de escape contados antes y después de la zona de medición. Si el diámetro de la zona de medición es mayor que el diámetro del tubo de escape, se recomienda utilizar un conducto que converja gradualmente antes de la zona de medición.
Si se instala un opacírnetro al final del conducto, en los últimos 0,6 m del tubo de escape la sección transversal será circular y no habrá codos ni curvas. El final del tubo de escape estará cortado en ángulo recto. El opacímetro se montará en el centro del penacho a una distancia máxima de 25 ± 5 mm del final del tubo de escape.
OPL Longitud del camino óptico
La longitud del camino óptico ocultado por el humo, que va desde la fuente luminosa del opacímetro hasta el receptor. Si es preciso, se corrigen los defectos de uniformidad de dicha longitud, debidos a los gradientes de densidad y al efecto marginal. El fabricante del instrumento deberá facilitar la longitud del camino óptico, teniendo en cuenta cualquier medida introducida para evitar las deposiciones de hollín (por ejemplo, aire de purga). Si se desconoce la longitud del camino óptico, deberá determinarse de con-formidad con el punto 11.6.5 de la norma ISO IDS 11614. A fin de determinar correctamente la longi-tud del camino óptico, el gas de escape deberá circular a una velocidad mínima de 20 m/s.
LS Fuente luminosa
La fuente luminosa será una lámpara incandescente con una temperatura de color entre 2 800 y 3 250 K, o bien un diodo emisor de luz (LED) verde con un pico espectral entre 550 y 570 mm. La fuente luminosa estará protegida contra las deposiciones de hollín por algún sistema que no influya en la longitud del camino óptico especificada por el fabricante.
LD Detector de luz
El detector será una célula fotoeléctrica o un fotodiodo (con un filtro, si es preciso). En el caso de una fuente luminosa incandescente, la respuesta espectral pico del receptor será similar a la curva fototópica del ojo humano (respuesta máxima) en la gama que va de 550 a 570 mm, e inferior al 4% de dicha respuesta máxima por debajo de 430 nm y por encima de 680 mm. El detector de luz estará protegido contra las deposiciones de hollín por algún sistema que no influya en la longitud del camino óptico especificada por el fabricante.
CL Lente colimadora
El flujo luminoso se colimará en un haz que posea un diámetro máximo de 30 mm. Los rayos del haz de luz serán paralelos, con una tolerancia de 3º respecto al eje óptico.
TI Sensor de temperatura (opcional)
Podrá controlarse la temperatura del gas de escape a lo largo de la prueba.
3.3. Opacímetro con reducción del caudal
Si se utiliza un opacímetro con reducción del caudal (figura 24), se toma una muestra representativa de gas de escape en el tubo de escape, y se hace pasar dicha muestra por un conducto de transferencia hasta la cámara de medición. Con este tipo de opacímetro, la longitud efectiva del camino óptico depende del diseño del opacímetro. Los tiempos de respuesta que se mencionan en el punto siguiente son válidos para el caudal mínimo del opacímetro, especificado por el fabricante del instrumento.
Figura 24
Opacírnetro con reducción del caudal
IMAGEN OMITIDA
3.3.1. Componentes de la figura 24
EP Tubo de escape
El tubo de escape será un conducto recto con una longitud mínima de 6 diámetros y 3 diámetros contados corriente arriba y corriente abajo, respectivamente, respecto al extremo de la sonda.
SP Sonda de muestreo
La sonda de muestreo será un tubo abierto situado de cara a la corriente en la línea central del tubo de escape o cerca de ella. Habrá una distancia mínima de 5 mm entre la sonda y la pared del tubo de escape. El diámetro de la sonda será tal que garantice un muestreo representativo y un caudal suficiente por el opacímetro.
TT Tubo de transferencia
El tubo de transferencia:
-será lo más corto posible y deberá garantizar que el gas de escape esté a una temperatura de 373 ± 30 K (100ºC ± 30ºC) en la entrada a la cámara de medición,
-tendrá una temperatura de pared suficientemente por encima del punto de rocío del gas de escape como para evitar la condensación,
-tendrá, en toda su longitud, un diámetro igual que el de la sonda de muestreo,
-tendrá un tiempo de respuesta de menos de 0,05 s con el caudal mínimo del instrumento, determinado según el punto 5.2.4 del apéndice 4 del anexo III:
-no tendrá ninguna repercusión significativa en el pico de humos.
FM Dispositivo de medición de caudal
Se trata de un aparato para detectar que entra el caudal adecuado en la cámara de medición. El fabricante del instrumento especificará los caudales máximo y mínimo, cuyo valor permitirá cumplir el requisito de tiempo de respuesta del TT y las especificaciones de longitud del camino óptico. El dispositivo de medición de caudal podrá estar cerca de la bomba de muestreo, P, en su caso.
MC Cámara de medición
La cámara de medición tendrá una superficie interna no reflectante o un entorno óptico equivalente. Se reducirá al mínimo la incidencia de luz parásita en el detector, debida a reflejos internos de efectos de difusión.
La presión del gas en la cámara de medición no diferirá de la presión atmosférica en más de 0,75 kPa. Si ello no es posible por motivos de diseño, la lectura del opacímetro se convertirá a presión atmosférica.
La temperatura de pared de la cámara de medición deberá estar entre 343 K (70ºC) y 373 K (100ºC), con un margen de ± 5 K, pero en cualquier caso, estará lo suficientemente por encima del punto de rocío del gas de escape como para evitar la condensación. La cámara de medición incorporará dispositivos apropiados para medir la temperatura.
OPL Longitud del camino óptico
La longitud del camino óptico ocultado por el humo, que va desde la fuente luminosa del opacímetro hasta el receptor. Si es preciso, se corrigen los defectos de uniformidad de dicha longitud, debidos a los gradientes de densidad y al efecto marginal. El fabricante del instrumento deberá facilitar la longitud del camino óptico, teniendo en cuenta cualquier medida introducida para evitar las deposiciones de hollín (por ejemplo, aire de purga). Si se desconoce la longitud del camino óptico, deberá determinarse de con-formidad con el punto 11.6.5 de la norma ISO IDS 11614.
LS Fuente luminosa
La fuente luminosa será una lámpara incandescente con una temperatura de color entre 2 800 y 3 250 K, o bien un diodo emisor de luz (LED) verde con un pico espectral entre 550 y 570 nm. La fuente luminosa estará protegida contra las deposiciones de hollín por algún sistema que no influya en la longi-tud del camino óptico especificada por el fabricante.
LD Detector de ha
El detector será una célula fotoeléctrica o un fotodiodo (con un filtro, si es preciso). En el caso de una fuente luminosa incandescente, la respuesta espectral pico del receptor será similar a la curva fototópica del ojo humano (respuesta máxima) en la gama que va de 550 a 570 nm, e inferior al 4% de dicha respuesta máxima por debajo de 430 nm y por encima de 680 nm. El detector de luz estará protegido contra las deposiciones de hollín por algún sistema que no influya en la longitud del camino óptico especificada por el fabricante.
CL Lente colimadora
El flujo luminoso se colimará en un haz que posea un diámetro máximo de 30 mm. Los rayos del haz de luz serán paralelos, con una tolerancia de 3º respecto al eje óptico.
Tl Sensor de temperatura
Para controlar la temperatura del gas de escape en la entrada de la cámara de medición.
P Bomba de muestreo (opcional)
Podrá utilizarse una bomba de muestreo, situada más abajo de la cámara de medición en la dirección de la corriente, para transferir la muestra de gas a través de la cámara de medición.
ANEXO VI
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIóN CE
Comunicación relativa a:
- la homologación(1)
- la prolongación de la homologación
de un tipo de vehícu/ojentidad técnica (tipo de motor/familia de motor)/elemento (1) con arreglo a la Directiva 88/77/CEE cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/96/CE
Homologación CE nº:....................... Prolongación nº:
SECCIÓN I
0. Generalidades
0.1. Marca del vehículolde la entidad técnicaldel elemento (1): ..........................................
0.2. Designación por el fabricante del tipo de vehículo/entidad técnica (tipo de motor/familia de motor)/ elemento (1):....................................
0.3. Código de tipo por el fabricante, marcado sobre el vehículo/entidad técnica (tipo de motor/familia de motor)/elemento (1):......................................
0.4. Categoría del vehículo:........................
0.5. Categoría del motor: diésel/alimentado con GN/alimentado con GLP (1) ......................
0.6. Nombre y dirección del fabricante:........................................
0.7. Nombre y dirección del representante autorizado por el fabricante (si existe):..................
SECCIÓN II
1. Descripción breve (si procede): véase el anexo I.................................
2. Departamento técnico responsable de realizar las pruebas:............................
3. Fecha del informe de la prueba:..................................
4. Número del informe de la prueba:...................................
5. Motivo(s) para prolongar la homologación (si procede):..........................
6. Observaciones (si procede): véase el anexo I.................................................
7. Lugar:.............................
8. Fecha:...............................
9. Firma: ........................................................................
10. Se adjunta una lista de documentos incluidos en el expediente de la homologación del departamento administrativo que ha concedido esta homologación, cuyo certificado podrá obtenerse a petición.
(1) Táchese lo que no proceda.
Apéndice
al certificado de homologacion CE Nº .... relativo a la homologación de un vehículo/entidad técnica/elemento (1)
Descripción breve
1. Características a indicar con respecto a la homologación de un vehículo con un motor instalado:
1.1.1 Marca del motor (nombre de la empresa):...................................
1.1.2. Tipo y descripción comercial (menciónense las posibles variantes):.......................
1.1.3. Código del fabricante marcado en el motor:.......................................
1.1.4. Categoría del vehículo (si procede):............................................
1.1.5. Categoría del motor: diesel/alimentado con GN/alimentado con GLP (1):................
1.1.6. Nombre y dirección del fabricante:........................
1.1.7. Nombre y dirección del representante autorizado por el fabricante (si existe):...........
1.2. Si el motor contemplado en el punto 1.1 ha recibido una homologación como entidad técnica:
1.2.1. Número de homologación del motor/familia de motor(1):..................................
1.3. Características a indicar con respecto a la homologación de un motor/familia de motor(1) como entidad técnica (condiciones que deben respetarse para el montaje del motor en un vehículo):........................................
1.3.1. Vacío de entrada máximo y/o mínimo....................................kPa
1.3.2. Contrapresión máxima admisible:.......................................kPa
1.3.3. Volumen del sistema de escape:.............................................cm 3
1.3.4. Potencia absorbida por los dispositivos auxiliares que se precisan para el funcionamiento del motor:..................................
1.3.4.1. Ralentí:......kW ; Régimen bajo:.........kW; Régimen alto:............kW
Régimen A:........kW ; Régimen B: .....kW; Régimen C:....kW; Régimen de referencia:....kW
1.3.5. Restricciones de empleo (en su caso):...............................
1.4. Niveles de emisión del motor/motor de origen (1):
1.4.1. Prueba ESC (si procede):
CO:.............................g/kWh
HC:..................... g/kWh
NOx:...................g/kWh
PT: ............ g/kWh
1.4.2. Prueba ELR (si procede):
Valor de humos:..........................m-1
1.4.3. Prueba ETC (si procede):
CO:.....................g/kWh
HC:....................g/kWh (1)
NMHC:.............g/kWh (1)
CH4: .................g/kWh (1)
NOx: .................g/kWh (1)
PT:....................g/kWh (1)
(1) Táchese lo que no proceda.
ANEXO VII
EJEMPLO DE PROCEDIMENTO DE CÁLCULO
PRUEBA ESC
Emisiones de gases
A continuación se muestran los datos de medición para el cálculo de los resultados de cada fase. En el presente ejemplo, el CO y NOx se miden por vía seca, y los HC por vía húmeda. La concentración de HC se indica mediante su equivalente en propano (C3) y debe multiplicarse por 3 para obtener el equivalente C1. El procedimiento de cálculo es idéntico para el resto de fases.
TABLA OMITIDA
Cálculo del factor de corrección de seco a húmedo Kw., (punto 4.2 del apéndice I del anexo III):
FORMULA OMITIDA
Cálculo de las concentraciones en húmedo:
CO = 41,2*0,9239 = 38,1 ppm
NOx = 495*0,9239 = 457 ppm
Cálculo del factor de corrección KH,D de la humedad de NOx (punto 4.3 del apéndice 1 del anexo III):
A = 0,309 * 18,09/541,06 - 0,0266 = -0,0163
B = -0,209 * 18,09/541,06 + 0,00954 = 0,0026
Cálculo de los caudales másicos de emisión (punto 4.4 del apéndice 1 del anexo III):
NOx = 0,001587 * 457 = 0,9625 * 563,38 = 393,27 g/h
CO = 0,000966 38,1 * 563,38 = 20,735 g/h
HC = 0,000479 6,3 * 3 * 563,38 = 5,100 g/h
Cálculo de las emisiones específicas (punto 4.5 del apéndice 1 del anexo III):
El siguiente ejemplo de cálculo se refiere al CO ; el procedimiento de cálculo es idéntico para el resto de componentes.
Los caudales másicos de emisión de cada fase se multiplican por los respectivos factores de ponderación, indicados en el punto 2.7.1 del apéndice 1 del anexo III, y se suman para obtener el promedio del caudal másico de emisión a lo largo del ciclo:
CO = (6,7 * 0,15) + (24,6 * 0,08) + (20,5 * 0,10) + (20,7 * 0,10) + (20,6 0,05) + (15,0 0,05)
* (19,7 0,05) + (74,5 * 0,09) + (31,5 * 0,10) + (81,9 * 0,08) + (34,8 0,05) + (30,8 0,05)
* (27,3 0,05)
= 30,91 g/h
La potencia del motor en cada fase se multiplica por los respectivos factores de ponderación, indicados en el punto 2.7.1 del apéndice 1, del anexo III, y se suma para obtener la potencia media del ciclo:
P(n) = (0,1 * 0,15) + (96,8 * 0,08) + (55,2 * 0,10) + (82,9 * 0,10) + (46,8 * 0,05) + (70,1 0,05) * (23,0 * 0,05) + (114,3 * 0,09) + (27,0 * 0,10) + (122,0 * 0,08) + (28,6 * 0,05) + (87,4 0,05) * (57,9 * 0,05)
= 60,006 kW
CO = 30,91/60,006 = 0,0515 g/kWh
Calculo de la emisión específica de NOx en un punto aleatorio (punto 4.6.1 del apéndice 1 del anexo III):
Supongamos que se han determinado los siguientes valores en el punto aleatorio:
nz= 1600 min-1
Mz= 495 Nm
NOx mass.Z. = 487,9 g/h (calculado según la fórmula anterior)
P(n)z= 83 kW
NOx,z= 48 7,9/83 = 5,878 g/kWh
Determinación del valor de emisiones del ciclo de pruebas (punto 4.6.2 del apéndice 1 del anexo III): Supongamos que las cuatro fases de la prueba ESC poseen los siguientes valores:
TABLA OMITIDA
Etu = 5,889 + (4,973 - 5,889) (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) 5,377 g/kWh
ERS = 5,943 + (5,565 - 5,943) (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) 5,732 g/kWh
MTU = 681 + (601 - 681) * (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 641,3 Nm
MRS = 515 + (460 - 515) * (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 484,3 Nm
Ez = 5,732 + (5,377 - 5,732) * (495 - 484,3) / (641,3 - 484,3) = 5,708 g/kWh
Comparación de los valores de emisión de NOx (punto 4.6.3 del apéndice 1 del anexo III):
NOxdiff = 100 * (5,878 - 5,708) /5,708 = 2,98 %
1.2. Emisiones de partículas
La medición de partículas se basa en el principio de muestrear las partículas durante todo el ciclo, pero determinar la frecuencia de muestreo y el caudal MSAM y GEDF) durante cada fase. El cálculo de GEDF depende del sistema que se utilice. En los ejemplos siguientes se utiliza un sistema con medición de CO2 y método de equilibrado de carbono y otro sistema con medición del caudal. Cuando se utilice un sistema de dilución sin reducción del caudal, el caudal GEDF se mide directamente con el equipo CVS.
Cálculo del caudal GEDF (puntos 5.2.3 y 5.2.4 del apéndice 1 del anexo III):
Supongamos que la fase 4 posee los siguientes datos de medición. El procedimiento de cálculo es idéntico para el resto de fases.
FORMULA OMITIDA
a) método de equilibrado de carbono
GEDFW=(206,5 * 10,76) / (0,657 - 0,040) = 3 601,2 kg/h
b) método de medición del caudal
q = 6,0 / 6,0 - 5,4435) = 10,78
GEDFW = 334,02 * 10,78 = 3 6007 kg/h
Cálculo del caudal másico (punto 5.4 del apéndice 1 del anexo III):
Los caudales GEDFW de cada fase se multiplican por los respectivos factores de ponderación, indicados en el punto 2.7.1 del apéndice 1 del anexo III, y se suman para obtener el caudal medio CEDF a lo largo del ciclo. La frecuencia total de muestreo MSAM Se obtiene sumando las frecuencias de muestreo de cada fase.
GEDFW =(3 567 * 0,15) + (3 592 * 0,08) + (3 611 * 0,10) + (3 6000,10) + (3 618 * 0,05)
+ (3 6000,05) + (3 640 * 0,05) + (3 614 * 0,09) + (3 6200,10) + (3 601 * 0,08)
+ (3 639 0,05) + (3 582 * 0,05) + (3 635 * 0,05)
=3 604,6 kg/h
MSAM =0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136 + 0,151 + 0,121 + 0,076 + 0,076 + 0,075
= 1,515 kg
Supongamos que la masa de partículas en los filtros es de 2,5 mg, entonces
PTmass. = 2,5/1,515 * 3 604,6/1 000 = 5,948 g/h
Corrección de fondo (opcional)
Supongamos una medición de fondo que posea los valores siguientes. El procedimiento de cálculo del factor de dilución DF es idéntico al que se describe en el punto 3.1 del presente anexo, por lo que no se explica aquí.
Md = 0,l mg ; MDIL = 1,5 kg
Suma de DF = [(1-11119,15) * 0,15] + [(1-118,89) * 0,081 + [(1-1114,75) * 0,10] + [(1-1/10,10] * 0,101 + [(1-1/18,02) * 0,05] + [(1-1112,33) * 0,05] + [(1-1/32,18) * 0,05]+ [(1-116,94) * 0,09] + [(1-1/25,19) * 0,10] + [(1-1/6,12) * 0,08] + [(1-1/20,87) * 0,05] + [(1-1/8,77) * 0,05] + [(1-1/12,59) * 0,05]
= 0,923
PT'mass = 2,5/1,515 - [(0,1/1,5)*0,923) * 3 604,6 / 1 000 = 5, 726 g/h
Cálculo de la emisión específica (punto 5.5 del apéndice 1 del anexo III):
P(n) = (0,1 * 0,15) + (96,8 * 0,08) + (55,2 * 0,10) + (82,9 * 0,10) + (46,8 * 0,05) + (70,10,05) + (23,0 * 0,05) + (114,3 * 0,09) + (27,0* 0,10) + (122,0 * 0,08) + (28,6 0,05) + (87,4 0,05) + (57,9 * 0,05)
=60,006 kW
PT = 5, 948/ 60,006 = 0,099 g/kWh
si se ha efectuado corrección de fondo PT = 5,726/60,006 = 0,095 g/kWh
Cálculo del factor de ponderación específico (punto 5.6 del apéndice 1 del anexo III):
Supongamos que la fase 4 posee los valores antes calculados, entonces
WFE,i = (0,152 * 3 604.6) / (1, 515 * 3 600,7) = 0,1004
Este valor se encuentra dentro del límite especificado de 0, 10 ± 0,00 3.
2. PRUEBA ELR
Dado que el filtrado según Bessel es un proceso de promediación totalmente nuevo en la normativa europea sobre gases de escape, a continuación se ofrece una explicación del filtro de Bessel, un ejemplo del diseño de un algoritmo de Bessel y un ejemplo de cálculo del valor final de humos. Las constantes del algoritmo de Bessel dependen exclusivamente del diseño del opacímetro y de la frecuencia de muestreo del sistema de adquisición de datos. Se recomienda que el fabricante del opacímetro facilite las constantes finales del filtro de Bessel para diferentes frecuencias de muestreo y que el cliente utilice dichas constantes para diseñar el algoritmo de Bessel y para calcular los valores de humos.
2.1. Observaciones generales sobre el filtro de Ressel
Debido a la existencia de distorsiones de alta frecuencia, la señal de opacidad en bruto suele mostrar un trazo muy discontinuo. Para eliminar dichas distorsiones de alta frecuencia es preciso utilizar un filtro de Bessel durante la prueba ELR. El filtro de Bessel es un filtro recursivo de paso bajo y de segundo orden que garantiza un mínimo tiempo de subida de señal sin que se produzca una respuesta excesiva.
Supongamos un penacho de escape sin diluir en tiempo real en el tubo de escape, y que cada opacímetro indica una línea de representación de la opacidad con retardo y con diferencias de medición. El retardo y la magnitud de la línea de representación de opacidad medida depende principalmente de la geometría de la cámara de medición del opacímetro, incluyendo los conductos de muestreo de gas de escape, y del tiempo necesario para procesar la señal en los componentes electrónicos del opacímetro. Los valores que caracterizan estos dos efectos se denominan el tiempo de respuesta física y eléctrica, y representan a un filtro individual para cada tipo de opacímetro.
El propósito de aplicar un filtro de Bessel es garantizar que todo el sistema del opacímetro posea una característica global de filtrado uniforme, la cual consiste en:
- el tiempo de respuesta física del opacímetro (tp),
- el tiempo de respuesta eléctrica del opacímetro (te),
- el tiempo de respuesta del filtro de Bessel aplicado (t,).
El tiempo de respuesta global del sistema tAver, viene dado por la ecuación:
FORMULA OMITIDA
y deberá ser igual para todos los tipos de opacímetros, al objeto de indicar el mismo valor de humos. Por consiguiente, es preciso crear un filtro de Bessel de manera que el tiempo de respuesta del filtro (tF) junto con el tiempo de respuesta física (tp) y eléctrica (te) del opacímetro individual permitan obtener el tiempo de respuesta global (tAver) que Se precisa. Como tp y te son valores dados para cada opacímetro individual, y la presente Directiva define que tAver es igual a 1,0 s, 1,0 s, tF Se puede calcular de la manera siguiente:
FORMULA OMITIDA
Por definición, el tiempo de respuesta del filtro t, es el tiempo de subida de una señal de salida filtrada desde el 10% hasta el 90% en una señal de entrada escalonada. Así pues, la frecuencia de corte del filtro de Bessel deberá iterarse de manera que el tiempo de respuesta del filtro de Bessel se ajuste al tiempo de subida que se precisa.
Figura a
Línea de representación de una señal de entrada escalonada y de la señal de salida
IMAGEN OMITIDA
En la figura a se muestran las líneas de representación de una señal de entrada escalonada y de una señal de salida filtrada con un filtro Bessel, además del tiempo de respuesta del filtro de Bessel (tF)
El diseño del algoritmo final del filtro de Bessel es un proceso escalonado que precisa varios ciclos de iteración. A continuación se representa el esquema del procedimiento de iteración.
IMAGEN OMITIDA
2.2. Cálculo del algoritmo de Bessel
El presente ejemplo describe los pasos a seguir para el diseño de un algoritmo de Bessel, con arreglo al procedimiento de iteración arriba representado, el cual se basa en el punto 6.1 del apéndice 1 del anexo III
Para el opacímetro y el sistema de adquisición de datos, se suponen las características siguientes:
- tiempo de respuesta física tp: 0,15 s,
- tiempo de respuesta eléctrica t,: 0,05 s,
- tiempo de respuesta global tAver: 1,00 s (por definición de la presente Directiva),
- frecuencia de muestreo: 150 Hz.
Paso 1 Tiempo de respuesta preceptivo del filtro de Bessel t,:
FORMULA OMITIDA
Paso 2 Estimación de la frecuencia de corte y cálculo de las constantes de Bessel E, K para la primera iteración:
fc = 3,14151(10 * 0,987421) = 0,318152 Hz
Incremento de t = 11150 = 0,006667 s
(omega) = 1/[tan (3,1415 * 0,006667 * 0,318152)] = 150,076644
FORMULA OMITIDA
FORMULA OMITIDA
Así se obtiene el algoritmo de Bessel:
Yi = Yi-, + 7,07948 E - 5 * (Si + 2 * Si-, + Si-2 - 4 * Yi-2) + 0,970783 * (Yi-1- Yi-2)
donde Si representa los valores de la señal de entrada escalonada (que pueden ser «0» o "1") e Yi representa los valores filtrados de la señal de salida.
Paso 3 Aplicación del filtro de Bessel sobre la entrada escalonada:
El tiempo de respuesta del filtro de Bessel tF se define como el tiempo de subida de la señal de salida fil-trada desde el 10% hasta el 90% en una señal de entrada escalonada. Para determinar los tiempos del 10 % (t10) y del 90 % (t90) de la señal de salida, es preciso aplicar un filtro de Bessel a una entrada escalo-nada utilizando los valores arriba indicados de fc E y K.
En la tabla B figuran los números de índice, el tiempo y los valores de una señal de entrada escalonada y los valores resultantes de la señal de salida filtrada para la primera y la segunda iteración. Los puntos adyacentes a t10 y t90 se destacan con las cifras en negrita.
En la primera iteración de la tabla B, se observa que el valor del 10% aparece entre los números de índice 30 y 31, y el valor del 90% aparece entre los números de índice 191 y 192. Para el cálculo de tF,iter los valores exactos de t10 y t90 se determinan mediante interpolación lineal entre los puntos de medición adyacentes, de la manera siguiente:
t10 = tlower + incremento de t * (0,1 - OUTlower)/(OUTupper - OUTlower)
t90 = tlower + Incremento de t * (0,9 - OUTlower)/(OUTupper - OUTlower)
donde OUTupper y OUTlower respectivamente, son los puntos adyacentes de la señal de salida filtrada con un filtro de Bessel, y tlower es el tiempo del punto temporal adyacente, indicado en la tabla B.
t10 = 0,200000 + 0,006667 * (0,1 - 0,099208)/(0,104794 - 0,099208) = 0,200945 s
t90 = 0,273333 + 0,006667 * (0,9 - 0,899147)/(0,901168 - 0,899147) = 1,276147 s
Paso 4 Tiempo de respuesta del filtro en el primer ciclo de iteración:
TF,iter = 1,276147 - 0,200945 = 1,075202 s
Paso 5 Desviación entre el valor obtenido el que se precisa para el tiempo de respuesta del filtro en el primer ciclo de iteración:
Incremento= (1,075202 - 0,987421)/0,987421 = 0,081641
Paso 6 Comprobación del criterio de iteración:
Se precisa que (Valor absoluto del Incremento) < o = 0,0 1. Como 0,08 16 41 > 0,0 1, no se cumple el criterio de iteración, por lo que es preciso iniciar otro ciclo de iteración, para el cual se calcula una nueva frecuencia de corte a partir de f, y (Incremento), de la manera siguiente:
Fc,new = 0,318152 * (1 + 0,081641) = 0,344126 Hz
Esta nueva frecuencia de corte se utiliza en el segundo ciclo de iteración, que vuelve a comenzar en el paso 2. La iteración se repetirá hasta que se cumpla el criterio de iteración. En la tabla A se resumen los valores resultantes de la primera y la segunda iteración.
Tabla A
Valores de la primera y segunda iteración
Parámetro...................1ª Iteración.....................2ª Iteración
fc (H z)..........................0,318152.........................0,344126
E (-)...........................7,07948 E-5................8,272777 E-5
K (-)...........................0,970783..............................0,968410
t10 (s)........................0.200945...............................0,185523
t90 (s)........................1,276147...............................1,179562
tFi,ter (s)...................1,075202................................0,994039
Incremento (-)...........0,081641...............................0,00665 7
Fc,new (Hz)..............0,344126................................0,346417
Paso 7 Algoritmo final de Bessel:
En cuanto se haya cumplido el criterio de iteración, se calcularán las constantes finales del filtro de Bessel y el algoritmo final de Bessel de conformidad con el paso 2. En el presente ejemplo, el criterio de iteración se ha cumplido después de la segunda iteración (Incremento =0,006657 < o = 0,01). El algoritmo final se utilizará para determinar los valores de humos promediados (véase el punto 2.3).
Yi = Yi-1 + 8,272777E --5+ ( Si-2 * Si-1 + Si-2 - 4 * Yi-2) + 0,968410 * (Yi-1 - Yi-2)
Tabla B
Valores de la señal de entrada y de la de salida filtrada con un filtro de Bessel para el primer y el segundo ciclo de iteración
TABLA OMITIDA
2.3 Cálculo de los valores de humos
El siguiente esquema describe el procedimiento general a seguir para determinar el valor final de humos
IMAGEN OMITIDA
En la figura b se muestran la líneas de representación de la señal de opacidad medida en bruto, y de los coeficientes de absorción de la luz filtrada y no filtrada (valor k) de la primera fase de carga de una prueba ELR, y además se indica el valor máximo Ymax1,A (pico) de la línea de representación del valor k filtrado. Asimismo, en la tabla C figuran los valores numéricos del índice i, el tiempo (a una frecuencia de muestreo de 150 Hz), la opacidad en bruto, y el valor K filtrado y sin filtrar. Para el filtrado se emplearon las constantes del algoritmo de Bessel diseñado en el punto 2.2 del presente anexo. Debido a la gran cantidad de datos, únicamente se representan las partes de la línea de representación de humos que están cerca del principio y del pico.
Figura b
Líneas de representación de la opacidad medida N, de los humos no filtrados k y de los humos filtrados k
IMAGEN OMITIDA
El valor pico (i = 272) se calcula suponiendo los datos siguientes que figuran en la tabla C. El resto de valores individuales de humos se calculan de igual modo. Para iniciar el algoritmo, S-1, S-2, Y-1, e Y-2 se ponen a cero.
LA (m)........................................0,430
índice i...........................................272
N (%).........................................16,783
S271 (m elevado a- 1)..........0,427392
S270 (m elevado a - 1)..........0,427532
Y271 (m elevado a - 1).........0,542383
Y270 (m elevado a - 1)..........0,542337
Cálculo del valor k (punto 6.3.1 del Apéndice 1 del Anexo III):
FORMULA OMITIDA
Este valor corresponde a S2,2 en la siguiente ecuación.
Cálculo del valor de humos promediado según Bessel (punto 6.3.2 del Apéndice 1 del Anexo III):
En la siguiente ecuación se utilizan las constantes de Bessel que aparecen en el punto anterior 2.2. El valor k no filtrado efectivo, calculado según el procedimiento anterior, corresponde a S272 (SI). S271 (Si-1) y S270 (Si-2) son los dos valores k no filtrados precedentes e Y271 (Yi-1) e Y270 (Yi-2) son los dos valores k filtrados precedentes.
Y272 =0,542383 + 8,272777 E - 5 * (0,427252 + 2 * 0,427392 + 0,427532 - 4 * 0,542337)
+ 0,968410 * (0,542383 - 0,542337)
= 0,542389 m-1
Este valor corresponde a Ymax1,A en la siguiente ecuación.
Cálculo del valor final de humos (punto 6.3.3 del Apéndice 1 del Anexo III):
De cada línea de representación de humos, se toma el valor k filtrado máximo para proseguir el cálculo.
Supongamos los valores siguientes:
.....................................................Xmax (m elevado a -1)
Régimen............Ciclo 1....................Ciclo 2..........................Ciclo 3
A........................0,5424....................0,5435...........................0,5587
B.........................0,5596....................0,5400..........................0,5389
C.........................0,4912....................0,5207..........................0,5177
SVA = (0,5424 + 0,5435 + 0,5587) /3 = 0,5482 m elevado a -1
SVB = (0,5596 + 0,5400 + 0,5389) / 3 = 0,5462 m elevado a-1
SVC = (0,4912 + 0,5207 + 0,5177) / 3 = 0,5099 m elevado a -1
SV = (0,43 * 0,5482) + (0,56 - 0.5462) + (0,01 0,5099) = 0,5467 m elevado a -1
Validación del ciclo (punto 3.4 del Apéndice 1 del Anexo III):
Antes de calcular el valor medio de humos SV, es preciso validar el ciclo, para lo cual se calcularán las desviaciones normales relativas de los humos de los tres ciclos para cada régimen de motor.
..................................Valor medio de ................Desviación normal..........Desviación normal
Régimen...................humas SV (m-1)................absoluta (m-1)................relativa (%)
A....................................0,5482....................................0,0091............................1,7
B....................................0,5462....................................0,0116............................2,1
C....................................0,5099....................................0,0162............................3,2
En el presente ejemplo, el criterio de validación del 15 % se cumple para todos los regímenes.
Tabla C
Valores de la opacidad N, Valor k filtrado y no filtrado al inicio de la fase de carga
TABLA OMITIDA
Valores de la opacidad N, valor k filtrado y no filtrado alrededor de Ymax1,A (=valor pico, indicado con las cifras en energía)
TABLA OMITIDA
3. PRUEBA ETC
3.1. Emisiones de gases (motor diésel)
Supongamos que tras someter a ensayo un sistema PDP-CVS se obtienen los resultados siguientes:
Vo (m3/rev)...........................0,1776
Np (rev).................................23 073
PB (kPa)....................................98,0
p1 (kPa).......................................2,3
T (K)........................................322,5
H. (g/kg)....................................12,8
NOxconce (ppm).......................53,7
NOx concd (ppm)........................0,4
COconce (ppm)..........................38,9
COconcd (ppm)...........................1,0
HCconce (ppm).........................9,00
HCconcnd (ppm)......................3,02
CO2conce (%).........................0,723
Wact (kWh).............................62,72
Cálculo del caudal de gas de escape diluido (punto 4.1 del Apéndice 2 del Anexo Ill):
MTOT-W = 1,293 * 0,1776 * 23073 * (98,0 - 2,3) * 273 / (101,3 * 322,5)
= 4 2 3 7,2 kg
Cálculo del factor de corrección de NOx (punto 4.2 del apéndice 2 del anexo III)
FORMULA OMITIDA
Tomemos como ejemplo un gasóleo de composición C1H18
FORMULA OMITIDA
Cálculo del caudal másico de emisiones (punto 4.3.1. del Apéndice 2 del Anexo III):
FORMULA OMITIDA
Cálculo de las emisiones específicas (punto 4.4 del apéndice 2 del Anexo III)
FORMULA OMITIDA
3.2. Emisiones de partículas (motor diésel)
Supongamos que tras someter a ensayo un sistema PDP-CVS con dilución doble se obtienen los resultados siguientes:
MTOTW (kg)...................4237,2
MfP (rng)...............................3,030
Mfb (mg)................................0,044
MTOT (kg).............................2,159
MSEC (kg).............................0,909
Md (mg).................................0,341
MDIL (kg)..............................1,245
DF.........................................18,69
Wact (kWh)..........................62,72
Cálculo de la emisión másica (punto 5.1 del Apéndice 2 del Anexo III)
Mf = 3.030 + 0,044 = 3,074 rrig
MSAM=2,159 - 0,909 = 1,250 kg
Ptmass = 3,074 / 1,250* 4 237,2 / 1000 = 10,42 g
Cálculo de la emisión másica con corrección de fondo (punto 5.1 del Apéndice 2 del Anexo III):
FORMULA OMITIDA
Cálculo de la emisión específica (punto 5.2 del Apéndice 2 del Anexo III):
PT = 10,42/6172 = 0,166 g/kWh
PT = 9,32/6172 = 0,149 g/kWh. si se ha efectuado la corrección de fondo
3.3. Emisiones de gases (motor CNG)
Supongamos que tras someter a ensayo un sistema PDP-CVS con dilución doble se obtienen los resultados siguientes:
MTOTW (kg)..........................4 237,2
Ha (g/kg).......................................12,8
NOx conce (ppm).........................17,2
NOx concd (ppm)...........................0,4
COcnce (ppm)...............................44,3
COconcd (ppm)..............................1,0
HCconce (ppm)............................27,0
HCconcd (ppm)............................3,02
CH4conce (ppm)..........................18,0
CH4concd (ppm)............................1,7
CO2conce (%)................................0,723
Wact (kWh)...................................62,72
Cálculo del factor de corrección de NO, (punto 4.2 del Apéndice 2 del Anexo III):
FORMULA OMITIDA
Cálculo de la concentración de NMHC (punto 4.3. 1. del Apéndice 2 del Anexo III):
a) método GC
NMHCconce = 27,0 - 18,0 = 9,0 ppm
b) método NMC
Supongamos una eficacia M metano de 0,04 y una eficacia del etano de 0,98 (véase el punto 1.8.4 del apéndice 5 del anexo III)
FORMULA OMITIDA
Cálculo de las concentraciones con corrección de fondo (punto 4.3.1.1 del Apéndice 2 del Anexo III)
Supongamos que se emplea un carburante de referencia G20 (100% metano) de composición C1H4
FORMULA OMITIDA
Para los NMHC, la concentración de fondo es la diferencia entre HC concd y CH4concd
FORMULA OMITIDA
Cálculo del caudal másico de emisiones (punto 4.3.1. del Apéndice 2 del Anexo III)
FORMULA OMITIDA
Cálculo de las emisiones específicas (punto 4.4 del Apéndice 2 del Anexo III)
FORMULA OMITIDA
4. FACTOR «S» DE DESPLAZAMIENTO DE (Lambda) (S Lambda)
4.1. Cálculo del factor S(Lambda) de desplazamiento de (Lambda) (1):
FORMULA OMITIDA
donde:
S(Lambda) :factor de desplazamiento de (Lambda) ;
% inerte: % en volumen de gases inertes en el carburante (N2, C02, He, etc.),
O2*: % en volumen de oxígeno original en el carburante ;
_____________________________
(1) Stoichiornetric Air/Fuel ratios of autornotive fuels - SAE 11829, junio de 1987. John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1988, capítulo 3.4 "Combustion stoichiornetry". (páginas 68 a 72).
n y m: se refieren al promedio de CnHm que representan los hidrocarburos del carburante, es decir:
FORMULA OMITIDA
donde:
CH4= % en volumen de metano en el carburante,
C2= % en volumen de todos los hidrocarburos de C2 (por ejemplo: C2H6, C2H4, etc.) en el carburante,
C3= % en volumen de todos los hidrocarburos de C3 (por ejemplo: C3H8, C3H6, etc.) en el carburante,
C4= % en volumen de todos los hidrocarburos de C4 (por ejemplo: C4H10, C4H8 ; etc.) en el carburante,
C5= % en volumen de todos los hidrocarburos de C5 (por ejemplo: C5H12 C5H10, etc.) en el carburante,
diluente = % en volumen de los gases de dilución en el carburante (es decir, O2*, N2, CO2, He, etc.).
4.2. Ejemplos para el cálcido del factor S(Lambda9 de desplazamiento de (Lambda)
Ejemplo 1: G25: CH4 =86%, N2 = 14% (en vol)
FORMULA OMITIDA
Ejemplo 2: Gxy ; CH4 = 87%, C2H6 = 13 %(en vol)
Ejemplo 3: USA: CH4 =89%, C2H6 =4,5%, C3H8 =2,3%, CsH14 =0,2%, O2 =0,6%, N2 = 4%
FORMULA OMITIDA