DOUE-L-2011-80048
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
Diario Oficial de la Unión Europea
20110120
16
L
1
6
/doue/2011/016/L00001-00006.pdf
L
N
N
N
L
Comercialización
Envases
Etiquetas
Explosivos
Gas
Sustancias peligrosas
CORRECCIÓN de errores
del Reglamento 1272/2008, de 16 de diciembre
Comercio
Consumidores y usuarios
Industria
Medio ambiente
Sanidad
En la página 331, en el anexo VI, punto 1.1.2.1.1:
La tabla 1.1 se reemplaza por la tabla siguiente:
"Tabla 1.1
Clase de peligro | Códigos de clase y categoría de peligro |
Explosivos | Unst. Expl. Expl. 1.1 Expl. 1.2 Expl. 1.3 Expl. 1.4 Expl. 1.5 Expl. 1.6 |
Gases inflamables | Flam. Gas 1 Flam. Gas 2 |
Aerosoles inflamables | Flam. Aerosol 1 Flam. Aerosol 2 |
Gases comburentes | Ox. Gas 1 |
Gases a presión | Press. Gas [1] |
Líquidos inflamables | Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 |
Sólidos inflamables | Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 |
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente | Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G |
Líquidos pirofóricos | Pyr. Liq. 1 |
Sólidos pirofóricos | Pyr. Sol. 1 |
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo | Self-heat. 1 Self-heat. 2 |
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables | Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 |
Líquidos comburentes | Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 |
Sólidos comburentes | Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3 |
Peróxidos orgánicos | Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G |
Corrosivos para los metales | Met. Corr. 1 |
Toxicidad aguda | Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 |
Corrosión o irritación cutáneas | Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 |
Lesiones oculares graves o irritación ocular | Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 |
Sensibilización respiratoria o cutánea | Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 |
Mutagenicidad en células germinales | Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 |
Carcinogenicidad | Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 |
Toxicidad para la reproducción | Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. |
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 |
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) | STOT RE 1 STOT RE 2 |
Peligro por aspiración | Asp. Tox. 1 |
Peligroso para el medio ambiente acuático | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4 |
Peligroso para la capa de ozono | Ozone |
En la página 1352, en el anexo VII, punto 1:
La tabla 1.1 se reemplaza por la tabla siguiente:
"Tabla 1.1
Correspondencia entre la clasificación según la Directiva 67/548/CEE y según el presente Reglamento
Nota 1 Para estas clases se puede usar la clasificación mínima recomendada, descrita en la sección 1.2.1.1 del anexo VI. Pueden existir datos o información que indiquen que es más apropiada una reclasificación en una categoría más severa.
Nota 2 Se recomienda la clasificación en la categoría 1B, si bien en algunos casos podría aplicarse la 1C para ciertos gases. Volviendo a los datos originales, tal vez no sea posible distinguir entre las categorías 1B y 1C, pues el período de exposición habitual habrá sido de hasta 4 horas, según el Reglamento (CE) no 440/2008. No obstante, en el futuro, cuando los datos se deriven de pruebas secuenciales, como se recomienda en el Reglamento (CE) no 440/2008, deberá considerarse la categoría 1C.
Nota 3 Podría añadirse la vía de exposición a la indicación de peligro si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía de exposición.
Nota 4 Las indicaciones de peligro H360 y H361 señalan una preocupación general por los dos tipos de peligro que se contemplan en la toxicidad para la reproducción, es decir, los efectos sobre la fertilidad y los efectos sobre el desarrollo: "Puede perjudicar/Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad" o "puede dañar/se sospecha que puede dañar al feto". Según los criterios de clasificación (anexo I, sección 3.7), la indicación general de peligro puede sustituirse por otra en la que aparezca solo la propiedad preocupante, en el caso de que se demuestre que los efectos sobre la fertilidad o sobre el desarrollo no son pertinentes."
Clasificación según la Directiva 67/548/CEE | Estado físico de la sustancia, cuando proceda | Clasificación según el presente Reglamento | Nota |
Clase y categoría de peligro | Indicación de peligro |
E; R2 | | No hay correspondencia directa posible. |
E; R3 | | No hay correspondencia directa posible. |
O; R7 | | Org. Perox. CD | H242 | |
| Org. Perox. EF | H242 | |
O; R8 | Gas | Ox. Gas 1 | H270 | |
O; R8 | Líquido, sólido | No hay correspondencia directa posible. |
O; R9 | Líquido | Ox. Liq. 1 | H271 | |
O; R9 | Sólido | Ox. Sol. 1 | H271 | |
R10 | Líquido | No hay correspondencia directa posible. La correspondencia correcta de R10, Líquido, es: Flam. Liq. 1, H224 si punto de inflamación < 23 °C y punto inicial de ebullición ≤ 35 °CFlam. Liq. 2, H225 si punto de inflamación < 23 °C y punto inicial de ebullición > 35 °CFlam. Liq. 3, H226 si punto de inflamación ≥ 23 °C |
F; R11 | Líquido | No hay correspondencia directa posible. La correspondencia correcta de F; R11, Líquido, es: Flam. Liq. 1, H224 si punto inicial de ebullición ≤ 35 °CFlam. Liq. 2, H225 si punto inicial de ebullición > 35 °C |
F; R11 | Sólido | No hay correspondencia directa posible. |
F+; R12 | Gas | No hay correspondencia directa posible. La correspondencia correcta de F+; R12, Gas, es Flam. Gas 1, H220 o Flam. Gas 2, H221. |
F+; R12 | Líquido | Flam. Liq. 1 | H224 | |
F+; R12 | Líquido | Self-react. CD | H242 | |
Self-react. EF | H242 | |
Self-react. G | nada | |
F; R15 | | No hay correspondencia posible. |
F; R17 | Líquido | Pyr. Liq. 1 | H250 | |
F; R17 | Sólido | Pyr. Sol. 1 | H250 | |
Xn; R20 | Gas | Acute Tox. 4 | H332 | (1) |
Xn; R20 | Vapor | Acute Tox. 4 | H332 | (1) |
Xn; R20 | Polvo o niebla | Acute Tox. 4 | H332 | |
Xn; R21 | | Acute Tox. 4 | H312 | (1) |
Xn; R22 | | Acute Tox. 4 | H302 | (1) |
T; R23 | Gas | Acute Tox. 3 | H331 | (1) |
T; R23 | Vapor | Acute Tox. 2 | H330 | |
T; R23 | Polvo o niebla | Acute Tox. 3 | H331 | (1) |
T; R24 | | Acute Tox. 3 | H311 | (1) |
T; R25 | | Acute Tox. 3 | H301 | (1) |
T+; R26 | Gas | Acute Tox. 2 | H330 | (1) |
T+; R26 | Vapor | Acute Tox. 1 | H330 | |
T+; R26 | Polvo o niebla | Acute Tox. 2 | H330 | (1) |
T+; R27 | | Acute Tox. 1 | H310 | |
T+; R28 | | Acute Tox. 2 | H300 | (1) |
R33 | | STOT RE 2 | H373 | (3) |
C; R34 | | Skin Corr. 1B | H314 | (2) |
C; R35 | | Skin Corr. 1A | H314 | |
Xi; R36 | | Eye Irrit. 2 | H319 | |
Xi; R37 | | STOT SE 3 | H335 | |
Xi; R38 | | Skin Irrit. 2 | H315 | |
T; R39/23 | | STOT SE 1 | H370 | (3) |
T; R39/24 | | STOT SE 1 | H370 | (3) |
T; R39/25 | | STOT SE 1 | H370 | (3) |
T+; R39/26 | | STOT SE 1 | H370 | (3) |
T+; R39/27 | | STOT SE 1 | H370 | (3) |
T+; R39/28 | | STOT SE 1 | H370 | (3) |
Xi; R41 | | Eye Dam. 1 | H318 | |
R42 | | Resp. Sens. 1 | H334 | |
R43 | | Skin Sens. 1 | H317 | |
Xn; R48/20 | | STOT RE 2 | H373 | (3) |
Xn; R48/21 | | STOT RE 2 | H373 | (3) |
Xn; R48/22 | | STOT RE 2 | H373 | (3) |
T; R48/23 | | STOT RE 1 | H372 | (3) |
T; R48/24 | | STOT RE 1 | H372 | (3) |
T; R48/25 | | STOT RE 1 | H372 | (3) |
R64 | | Lact. | H362 | |
Xn; R65 | | Asp. Tox. 1 | H304 | |
R67 | | STOT SE 3 | H336 | |
Xn; R68/20 | | STOT SE 2 | H371 | (3) |
Xn; R68/21 | | STOT SE 2 | H371 | (3) |
Xn; R68/22 | | STOT SE 2 | H371 | (3) |
Carc. Cat. 1; R45 | | Carc. 1A | H350 | |
Carc. Cat. 2; R45 | | Carc. 1B | H350 | |
Carc. Cat. 1; R49 | | Carc. 1A | H350i | |
Carc. Cat. 2; R49 | | Carc. 1B | H350i | |
Carc. Cat. 3; R40 | | Carc. 2 | H351 | |
Muta. Cat. 2; R46 | | Muta. 1B | H340 | |
Muta. Cat. 3; R68 | | Muta. 2 | H341 | |
Repr. Cat. 1; R60 | | Repr. 1A | H360F | (4) |
Repr. Cat. 2; R60 | | Repr. 1B | H360F | (4) |
Repr. Cat. 1; R61 | | Repr. 1A | H360D | (4) |
Repr. Cat. 2; R61 | | Repr. 1B | H360D | (4) |
Repr. Cat. 3; R62 | | Repr. 2 | H361f | (4) |
Repr. Cat. 3; R63 | | Repr. 2 | H361d | (4) |
Repr. Cat. 1; R60-61 | | Repr. 1A | H360FD | |
Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R61 | | Repr. 1A | H360FD | |
Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 1; R61 | | Repr. 1A | H360FD | |
Repr. Cat. 2; R60-61 | | Repr. 1B | H360FD | |
Repr. Cat. 3; R62-63 | | Repr. 2 | H361fd | |
Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 3; R63 | | Repr. 1A | H360Fd | |
Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 | | Repr. 1B | H360Fd | |
Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 | | Repr. 1A | H360Df | |
Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 | | Repr. 1B | H360Df | |
N; R50 | | Aquatic Acute 1 | H400 | |
N; R50-53 | | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H400 H410 | |
N; R51-53 | | Aquatic Chronic 2 | H411 | |
R52-53 | | Aquatic Chronic 3 | H412 | |
R53 | | Aquatic Chronic 4 | H413 | |
N; R59 | | Ozone | EUH059 | |
__________________________
[*] Véase la nota U en el punto 1.1.3."