DOUE-L-2018-81108
Europeo
Unión Europea
Decisión
20180628
937/2018

Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo.
Diario Oficial de la Unión Europea
20180702
165
L
1001
1003
/doue/2018/165/L01001-01003.pdf
L
20180703
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2018/937/spa
Parlamento Europeo
Unión Europea
Unión Europea
EL CONSEJO EUROPEO,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 14, apartado 2, Vista la iniciativa del Parlamento Europeo (1),
Vista la aprobación del Parlamento Europeo (2),
Considerando lo siguiente:
(1) En el artículo 14, apartado 2, párrafo primero, del Tratado de la Unión Europea (TUE), se establecen los criterios para la composición del Parlamento Europeo, a saber, que el número de representantes de los ciudadanos de la Unión no debe exceder de 750, más el presidente; que la representación debe ser decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miembro, y que no se asignará a ningún Estado miembro más de 96 escaños.
(2) El artículo 10 del TUE dispone, en particular, que el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa, en la que los ciudadanos están directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo, y los Estados miembros lo están en el Consejo por sus Gobiernos, los cuales son democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos.
(3) El artículo 14, apartado 2, del TUE, se aplica, por lo tanto, en el contexto de las disposiciones institucionales más amplias establecidas en los Tratados, que incluyen también disposiciones sobre la toma de decisiones en el Consejo.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Al aplicarse lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, del TUE, se respetarán los siguientes principios:
— | el reparto de escaños en el Parlamento Europeo respetará plenamente los límites mínimos y máximos fijados por el TUE para cada Estado miembro, con el fin de reflejar de la forma más precisa posible el tamaño de las respectivas poblaciones de los Estados miembros,
— | la proporcionalidad decreciente se definirá de la siguiente manera: la proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado miembro antes de redondear las cifras variará en función de su población respectiva, de forma que cada uno de los diputados al Parlamento Europeo procedentes de un Estado miembro más poblado represente a un mayor número de ciudadanos que cada uno de los diputados al Parlamento Europeo procedentes de un Estado miembro menos poblado, y a la inversa, que cuanto mayor sea la población de un Estado miembro, mayor sea el número de escaños en el Parlamento Europeo al que ese Estado tenga derecho,
— | el reparto de escaños en el Parlamento Europeo debe reflejar la evolución demográfica de los Estados miembros.
Artículo 2
La población total de los Estados miembros se calculará por la Comisión (Eurostat) sobre la base de los datos más recientes facilitados por los Estados miembros, de conformidad con un método establecido mediante el Reglamento (UE) n.o 1260/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
Artículo 3
1. El número de representantes al Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro para la legislatura 2019-2024 será el siguiente:
Bélgica | 21
Bulgaria | 17
República Checa | 21
Dinamarca | 14
Alemania | 96
Estonia | 7
Irlanda | 13
Grecia | 21
España | 59
Francia | 79
Croacia | 12
Italia | 76
Chipre | 6
Letonia | 8
Lituania | 11
Luxemburgo | 6
Hungría | 21
Malta | 6
Países Bajos | 29
Austria | 19
Polonia | 52
Portugal | 21
Rumanía | 33
Eslovenia | 8
Eslovaquia | 14
Finlandia | 14
Suecia | 21
2. No obstante, en caso de que el Reino Unido siga siendo un Estado miembro de la Unión al inicio de la legislatura 2019-2024, el número de representantes al Parlamento Europeo de cada Estado miembro que asuma sus funciones será el previsto en el artículo 3 de la Decisión 2013/312/UE del Consejo Europeo (4), hasta que la retirada del Reino Unido de la Unión sea jurídicamente efectiva.
Una vez que la retirada del Reino Unido de la Unión sea jurídicamente efectiva, el número de representantes al Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro será el previsto en el apartado 1 del presente artículo.
Todos los representantes al Parlamento Europeo que ocupen los escaños adicionales resultantes de la diferencia entre el número de escaños asignados en los párrafos primero y segundo tomarán posesión de sus escaños en el Parlamento Europeo al mismo tiempo.
Artículo 4
Con la suficiente antelación respecto del inicio de la legislatura 2024-2029, el Parlamento Europeo presentará al Consejo Europeo, de conformidad con el artículo 14, apartado 2, del TUE, una propuesta relativa a una adaptación del reparto de los escaños en el Parlamento Europeo.
Artículo 5
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2018.
Por el Consejo Europeo
El Presidente
D. TUSK
_____________
(1) Iniciativa adoptada el 7 de febrero de 2018 (pendiente de publicación en el Diario Oficial).
(2) Aprobación de 13 de junio de 2018 (pendiente de publicación en el Diario Oficial).
(3) Reglamento (UE) n.o 1260/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre estadísticas demográficas europeas (DO L 330 de 10.12.2013, p. 39).
(4) Decisión 2013/312/UE del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 57).