DOUE-L-2019-81106
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20190627
1102/2019

Reglamento (UE) 2019/1102 de la Comisión, de 27 de junio de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, a efectos de la adaptación de sus anexos I y IV.
Diario Oficial de la Unión Europea
20190628
175
L
25
30
/doue/2019/175/L00025-00030.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2019/1102/spa
Abonos
Análisis
Productos químicos
MODIFICA
los anexos I y IV del Reglamento 2003/2003, de 13 de octubre
Agricultura
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos (1), y en particular su artículo 29, apartado 4, y su artículo 31, apartados 1 y 3,
Considerando lo siguiente:
(1) A través de las autoridades checas, un fabricante de una mezcla isomérica de ácido 2-(3,4-dimetilpirazol-1-il)-succínico y de ácido 2-(4,5-dimetilpirazol-1-il)-succínico («DMPSA») presentó a la Comisión una solicitud para incluir el DMPSA como nueva entrada en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 2003/2003. El DMPSA es un inhibidor de la nitrificación que, utilizado junto con los abonos minerales nitrogenados, reduce el riesgo de pérdidas de nitrógeno en forma de emisiones de N2O, lo que da lugar a una mayor eficiencia de nitrógeno de los abonos que contienen DMPSA.
(2) El DMPSA cumple los requisitos fijados en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 2003/2003. Por tanto, debe incluirse en la lista de tipos de abonos del anexo I de dicho Reglamento.
(3) El Reglamento (CE) n.o 2003/2003 exige el control de los abonos CE de acuerdo con los métodos de toma de muestras y de análisis descritos en su anexo IV. La inclusión del DMPSA en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 2003/2003 hace necesario añadir un método analítico para su aplicación en los controles oficiales de este tipo de abono establecidos en el anexo IV de dicho Reglamento.
(4) Además, el método 1, sobre la preparación de la muestra que se ha de analizar, debe seguir desarrollándose mediante la inclusión de normas europeas adicionales relativas a la toma de muestras en general, así como a la toma de muestras de los montones estáticos. Por último, los métodos 9 actuales para micronutrientes en concentraciones iguales o inferiores al 10 % y los métodos 10 para micronutrientes en concentraciones superiores al 10 % contemplados en el anexo IV no están reconocidos internacionalmente y deben ser sustituidos por normas europeas elaboradas recientemente por el Comité Europeo de Normalización.
(5) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 en consecuencia.
(6) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 32 del Reglamento (CE) n.o 2003/2003.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) n.o 2003/2003 se modifica como sigue:
1) El anexo I se modifica de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.
2) El anexo IV se modifica de conformidad con el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 304 de 21.11.2003, p. 1.
ANEXO I
En el cuadro F.1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 2003/2003 se añade la línea 5 siguiente:
«5 | Mezcla isomérica de ácido 2-(3,4-dimetilpirazol-1-il)-succínico y ácido 2-(4,5-dimetilpirazol-1-il)-succínico (DMPSA) N.o CE 940-877-5 | Mínimo: 0,8 Máximo: 1,6». | |
ANEXO II
En el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 2003/2003, la parte B se modifica como sigue:
1) | El método 1 se sustituye por el texto siguiente: «Métodos 1 Toma de muestras y preparación de muestras Método 1.1 Toma de muestras para análisis EN 1482-1: Fertilizantes y enmiendas calizas. Toma de muestras y preparación de muestras. Parte 1: Toma de muestras Método 1.2 Preparación de las muestras para análisis EN 1482-2: Fertilizantes y enmiendas calizas. Toma de muestras y preparación de muestras. Parte 2: Preparación de muestras Método 1.3 Toma de muestras de montones estáticos para análisis EN 1482-3: Fertilizantes y enmiendas calizas. Toma de muestras y preparación de muestras. Parte 3: Toma de muestras de montones estáticos».
2) | El método 9 se sustituye por el texto siguiente: «Métodos 9 Micronutrientes en concentraciones iguales o inferiores al 10 % Método 9.1 Extracción de micronutrientes totales en fertilizantes utilizando agua regia EN 16964: Fertilizantes. Extracción de micronutrientes totales en fertilizantes utilizando agua regia Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 9.2 Extracción de micronutrientes solubles en agua en fertilizantes y eliminación de compuestos orgánicos de los extractos de fertilizantes EN 16962: Fertilizantes. Extracción de micronutrientes solubles en agua en fertilizantes y eliminación de compuestos orgánicos de los extractos de fertilizantes Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 9.3 Determinación de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc utilizando espectrometría de absorción atómica de llama (FAAS) EN 16965: Fertilizantes. Determinación de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc utilizando espectrometría de absorción atómica de llama (FAAS) Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 9.4 Determinación de boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc utilizando ICP-AES EN 16963: Fertilizantes. Determinación de boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc utilizando ICP-AES Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 9.5 Determinación de boro utilizando espectrometría con azometina-H EN 17041: Fertilizantes. Determinación de boro en concentraciones ≤ 10 % utilizando espectrometría con azometina-H Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 9.6 Determinación de molibdeno mediante espectrometría de un complejo con tiocianato de amonio EN 17043: Fertilizantes. Determinación de molibdeno en concentraciones ≤ 10 % mediante espectrometría de un complejo con tiocianato de amonio Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios.».
3) | Los métodos 10 se sustituyen por el texto siguiente: «Métodos 10 Micronutrientes en concentraciones superiores al 10 % Método 10.1 Extracción de micronutrientes totales en fertilizantes utilizando agua regia EN 16964: Fertilizantes. Extracción de micronutrientes totales en fertilizantes utilizando agua regia Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 10.2 Extracción de micronutrientes solubles en agua en fertilizantes y eliminación de compuestos orgánicos de los extractos de fertilizantes EN 16962: Fertilizantes. Extracción de micronutrientes solubles en agua en fertilizantes y eliminación de compuestos orgánicos de los extractos de fertilizantes Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 10.3 Determinación de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc utilizando espectrometría de absorción atómica de llama (FAAS) EN 16965: Fertilizantes. Determinación de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc utilizando espectrometría de absorción atómica de llama (FAAS) Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 10.4 Determinación de boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc utilizando ICP-AES EN 16963: Fertilizantes. Determinación de boro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc utilizando ICP-AES Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 10.5 Determinación de boro mediante valoración acidimétrica EN 17042: Fertilizantes. Determinación de boro en concentraciones > 10 % mediante valoración acidimétrica Este método de análisis no ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios. Método 10.6 Determinación de molibdeno por gravimetría con 8-hidroxiquinoleína CEN/TS 17060: Fertilizantes. Determinación de molibdeno en concentraciones > 10 % por gravimetría con 8-hidroxiquinoleína Este método de análisis no ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios.».
4) | En el método 12, se añade el siguiente método 12.8: «Método 12.8 Determinación de DMPSA EN 17090: Fertilizantes. Determinación del inhibidor de nitrificación DMPSA en fertilizantes. Método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) Este método de análisis ha sido objeto de un ensayo interlaboratorios.».