DOUE-L-2019-81818
Europeo
Unión Europea
Decisión
20191126
1956/2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 relativa a las normas armonizadas sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión que se han elaborado en apoyo de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Diario Oficial de la Unión Europea
20191127
306
L
26
34
/doue/2019/306/L00026-00034.pdf
L
20191127
S
20231213
N
S
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2019/1956/spa
Armonización de legislaciones
Electricidad
Electrodomésticos
Maquinaria
Material de alumbrado
Normalización
Productos industriales
Seguridad industrial
DE CONFORMIDAD con
la Directiva 2014/35, de 26 de febrero
SE DEROGA
, por Decisión 2023/2723, de 6 de diciembre de 2023
SE MODIFICA
los anexos I y II , por Decisión 2023/600, de 13 de marzo de 2023
SE MODIFICA
los anexos I y II , por Decisión 2023/98, de 9 de enero de 2023
SE MODIFICA
los anexos I, IB y II , por Decisión 2022/713, de 4 de mayo de 2022
SE MODIFICA
los anexos I, IB y II, por Decisión 2022/405, de 3 de marzo
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Decisión 2021/2273, de 20 de diciembre
SE MODIFICA
el art. 1 y los anexos I y II y SE AÑADE los anexos IA, IB y IC, por Decisión 2021/1015, de 17 de junio
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Decisión 2020/1779, de 27 de noviembre
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Decisión 2020/1146, de 31 de julio
Industria
Tecnología e investigación
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 10, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los productos que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea deben presumirse conformes con los requisitos esenciales de seguridad contemplados en el artículo 3 de dicha Directiva y establecidos en su anexo I a los que se apliquen dichas normas o partes de estas.
(2) Mediante la carta M/511 de 8 de noviembre de 2012, la Comisión solicitó al Comité Europeo de Normalización (CEN), al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) que facilitaran la primera lista completa de los títulos de las normas armonizadas y encomendó a dichas entidades la redacción, revisión y culminación de las normas armonizadas sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión en apoyo de la Directiva 2014/35/UE. Los objetivos de seguridad a los que se refiere el artículo 3 de la Directiva 2014/35/UE, que figuran en su anexo I, no han cambiado desde que se cursó la solicitud al CEN, el Cenelec y el ETSI.
(3) Con arreglo a la solicitud M/511, el CEN y el Cenelec elaboraron las siguientes normas armonizadas y las modificaciones correspondientes: la norma EN 60204-1:2018 (relativa al equipo eléctrico de las máquinas); las normas EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-4:2010/A11:2018, EN 60335-2-15:2016, EN 60335- 2-16:2003/A11:2018, EN 60335-2-28:2003/A11:2018, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-2-55:2003/ A11:2018, EN 60335-2-59:2003/A11:2018, EN 60335-2-74:2003/A11:2018, EN 60335-2-85:2003/A11:2018, EN 60335-2-109:2010/A1:2018 y EN 60335-2-109:2010/A2:2018 (relativas a los aparatos electrodomésticos y análogos); las normas EN 60715:2017, EN 60947-2:2017, EN 60947-5-1:2017 y EN 60947-5-5:1997/A2:2017 (relativas a la aparamenta de baja tensión); las normas EN 60898-1:2019, EN 61008-1:2012/A12:2017, EN 62606:2013/A1:2017 y EN 63024:2018 (relativas a los interruptores automáticos y aparamenta similar para uso doméstico y aplicaciones análogas); la norma EN IEC 61010-2-201:2018 (relativa a los equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio); la norma EN IEC 61058-1:2018 (relativa a los interruptores para aparatos); la norma EN 61643-11:2012/A11:2018 (relativa a los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión) y la norma EN 62560:2012/A11:2019 (relativa a lámparas y equipos relacionados).
(4) La Comisión, junto con el CEN y el Cenelec, ha evaluado si dichas normas y sus modificaciones, que han sido redactadas por el CEN y el Cenelec, se ajustan a la solicitud M/511.
(5) Estas normas y sus modificaciones cumplen los objetivos de seguridad que pretenden cubrir, que se establecen en la Directiva 2014/35/UE. Procede, por tanto, publicar las referencias de dichas normas en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(6) Varias normas armonizadas elaboradas por el CEN y el Cenelec sustituyen a las siguientes normas armonizadas, incluidas sus modificaciones, cuyas referencias están publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea (3): la norma EN 50557:2011se sustituye por la EN 63024:2018; la norma EN 60204-1:2006 se sustituye por la EN 60204- 1:2018; la norma EN 60335-2-15:2002 se sustituye por la EN 60335-2-15:2016; la norma EN 60715:2001 se sustituye por la EN 60715:2017; la norma EN 60898-1:2003 se sustituye por la EN 60898-1:2019; la norma EN 60947-2:2006 se sustituye por la EN 60947-2:2017; la norma EN 60947-5-1:2004 se sustituye por la EN 60947-5-1:2017; la norma EN 61010-2-201:2013 se sustituye por la EN IEC 61010-2-201:2018, y la norma EN 61058-1:2002 se sustituye por la EN IEC 61058-1:2018.
(7) Las modificaciones que han preparado el CEN y el Cenelec afectan a las normas armonizadas siguientes: EN 60335- 1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-16:2003, EN 60335-2-28:2003, EN 60335-2-29:2004, EN 60335- 2-55:2003, EN 60335-2-59:2003, EN 60335-2-74:2003, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-109:2010, EN 60947-5-5:1997, EN 61008-1:2012, EN 61643-11:2012, EN 62560:2012 y EN 62606:2013, cuyas referencias se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (4), así como a la norma EN 60335-2-15:2016, cuya referencia aún no se ha publicado.
(8) El CEN y el Cenelec también prepararon las correcciones de errores siguientes: la corrección de errores EN 60529:1991/AC:2016-12, por la que se rectifica la norma armonizada EN 60529:1991, y la corrección de errores EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02, por la que se rectifica la norma armonizada EN 60529:1991/ A2:2013 (relativa a las envolventes), cuyas referencias se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (5); las correcciones de errores EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 y EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, por las que se rectifica la norma armonizada EN 60598-2-22:2014 (relativa a lámparas y equipos relacionados), cuyas referencias se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (6); la corrección de errores EN 61008-1:2012/A1:2014/ AC:2016-06, por la que se rectifica la norma armonizada EN 61008-1:2012/A1 (relativa a los interruptores automáticos y aparamenta similar para uso doméstico y aplicaciones análogas), cuya referencia se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (7), así como la corrección de errores EN 61851-23:2014/AC:2016-06, por la que se rectifica la norma armonizada EN 61851-23:2014 (relativa a los sistemas conductivos de carga para vehículos eléctricos), cuya referencia se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (8). Dado que estas correcciones de errores introducen correcciones técnicas y a fin de velar por la aplicación correcta y coherente de las normas armonizadas cuyas referencias se han publicado anteriormente, es conveniente publicar las referencias de dichas normas armonizadas junto con las referencias de las correcciones de errores en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(9) Procede, por tanto, retirar del Diario Oficial de la Unión Europea la referencia de las normas que se han sustituido, modificado o corregido. A fin de que los fabricantes dispongan de tiempo suficiente para preparar la aplicación de las normas armonizadas que se hayan sustituido, modificado o corregido, es preciso aplazar la retirada de dichas normas armonizadas sustituidas, modificadas o corregidas.
(10) La conformidad con una norma armonizada confiere una presunción de conformidad con los requisitos esenciales correspondientes que se hayan establecido en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de dicha norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias a las normas armonizadas sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión que se han elaborado en apoyo de la Directiva 2014/35/UE y que figuran en el anexo I de la presente Decisión.
Artículo 2
Se retiran del Diario Oficial de la Unión Europea las referencias a las normas armonizadas sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión que se han elaborado en apoyo de la Directiva 2014/35/UE y que figuran en el anexo II de la presente Decisión, a partir de las fechas establecidas en dicho anexo.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean–Claude JUNCKER
(1) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(2) Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (DO L 96 de 29.3.2014, p. 357).
(3) DO C 326 de 14.9.2018, p. 4.
(4) DO C 326 de 14.9.2018, p. 4.
(5) DO C 326 de 14.9.2018, p. 4.
(6) DO C 326 de 14.9.2018, p. 4.
(7) DO C 326 de 14.9.2018, p. 4.
(8) DO C 326 de 14.9.2018, p. 4.
ANEXO I
Nº Referencia de la norma
1. EN 60204-1:2018 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales (IEC 60204-1:2016 modificada)
2. EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (IEC 60335-1:2010 modificada) EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017
3. EN 60335-2-4:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requisitos particulares para escurridoras centrífugas (IEC 60335-2-4:2008 modificada) EN 60335-2-4:2010/A1:2015 EN 60335-2-4:2010/A11:2018
4. EN 60335-2-15:2016 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-15: Requisitos particulares para aparatos para calentar líquidos (IEC 60335-2-15:2012 modificada) EN 60335-2-15:2016/A11:2018
5. EN 60335-2-16:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-16: Requisitos particulares para eliminadores de residuos de alimentos (IEC 60335-2-16:2002 modificada) EN 60335-2-16:2003/A1:2008 EN 60335-2-16:2003/A2:2012 EN 60335-2-16:2003/A11:2018
6. EN 60335-2-28:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-28: Requisitos particulares para máquinas de coser (IEC 60335-2-28:2002 modificada) EN 60335-2-28:2003/A1:2008 EN 60335-2-28:2003/A11:2018
7. EN 60335-2-29:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-29: Requisitos particulares para los cargadores de baterías (IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004) EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 60335-2-29:2004/A11:2018
8. EN 60335-2-55:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-55: Requisitos particulares para aparatos eléctricos utilizados en acuarios y estanques con jardín (IEC 60335-2-55: 2002) EN 60335-2-55:2003/A1:2008 EN 60335-2-55:2003/A11:2018 9. EN 60335-2-59:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-59: Requisitos particulares para aparatos eliminadores de insectos (IEC 60335-2-59:2002 modificada) EN 60335-2-59:2003/A1:2006 EN 60335-2-59:2003/A2:2009 EN 60335-2-59:2003/A11:2018
10. EN 60335-2-74:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-74: Requisitos particulares para calefactores de inmersión portátiles (IEC 60335-2-74:2002) EN 60335-2-74:2003/A1:2006 EN 60335-2-74:2003/A2:2009 EN 60335-2-74:2003/A11:2018
11. EN 60335-2-85:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-85: Requisitos particulares para vaporizadores para tejidos (IEC 60335-2-85:2002) EN 60335-2-85:2003/A1:2008 EN 60335-2-85:2003/A11:2018
12. EN 60335-2-109:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-109: Requisitos particulares para aparatos de rayos UV en el tratamiento del agua (IEC 60335-2-109:2010) EN 60335-2-109:2010/A1:2018 EN 60335-2-109:2010/A2:2018
13. EN 60529:1991 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP) (IEC 60529:1989) EN 60529:1991/AC:1993 EN 60529:1991/AC:2016-12 EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02 EN 60529:1991/A1:2000 EN 60529:1991/A2:2013
14. EN 60598-2-22:2014 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia (IEC 60598- 2-22:2014) EN 60598-2-22/AC:2015 EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09
15. EN 60715:2017 Dimensiones de la aparamenta de baja tensión. Montaje normalizado sobre raíl para el soporte de dispositivos eléctricos de aparamenta de baja tensión (IEC 60715:2017)
16. EN 60898-1:2019 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para operación en corriente alterna (IEC 60898- 1:2015 modificada)
17. EN 60947-2:2017 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos (IEC 60947-2:2016)
18. EN 60947-5-1:2017 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando (IEC 60947-5-1:2016)
19. EN 60947-5-5:1997 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Dispositivos de parada de emergencia eléctrica con enclavamiento mecánico (IEC 60947-5-5:1997) EN 60947-5-5:1997/A1:2005 EN 60947-5-5:1997/A2:2017 EN 60947-5-5:1997/A11:2013
20. EN 61008-1:2012 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Requisitos generales (IEC 61008-1:2010 modificada) EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 EN 61008-1:2012/A1:2014 EN 61008-1:2012/A2:2014 EN 61008-1:2012/A11:2015 EN 61008-1:2012/A12:2017
21. EN IEC 61010-2-201:2018 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-201: Requisitos particulares para vaporizadores para equipos de control (IEC 61010-2-201:2017)
22. EN IEC 61058-1:2018 Interruptores para aparatos. Parte 1: Requisitos generales (IEC 61058-1:2016)
23. EN 61643-11:2012 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo (IEC 61643-11:2011 modificada) EN 61643-11:2012/A11:2018
24. EN 61851-23:2014 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 23: Estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos (CEI 61851-23: 2014) EN 61851-23:2014/AC:2016-06
25. EN 62560:2012 Lámparas LED con balasto propio para servicios de iluminación general con tensión > 50 V. Especificaciones de seguridad (IEC 62560:2011 modificada) EN 62560:2012/AC:2015 EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 EN 62560:2012/A1:2015 EN 62560:2012/A11:2019
26. EN 62606:2013 Requisitos generales para dispositivos de detección de defectos por arco eléctrico (IEC 62606:2013 modificada) EN 62606:2013/A1:2017 27. EN 63024:2018 Dispositivos de rearme automático para interruptores automáticos destinados a usos domésticos y análogos (ARDs) (IEC 63024:2017 modificada)
ANEXO II
Nº Referencia de la norma / Fecha de retirada
1. EN 50557:2011 Dispositivos de rearme automático para interruptores automáticos destinados a usos domésticos y análogos (ARDs) / 27 de mayo de 2021
2. EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales (IEC 60204-1:2005 modificada) EN 60204-1:2006/A1:2009 / 27 de mayo de 2021
3. EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (IEC 60335-1:2010 modificada) EN 60335-1:2012/A11:2014 / 27 de mayo de 2021
4. EN 60335-2-4:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-4: Requisitos particulares para escurridoras centrífugas (IEC 60335-2-4:2008 modificada) EN 60335-2-4:2010/A1:2015 / 27 de mayo de 2021
5. EN 60335-2-15:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-15: Requisitos particulares para aparatos para calentar líquidos (IEC 60335-2-15:2002) EN 60335-2-15:2002/A1:2005 EN 60335-2-15:2002/A2:2008 EN 60335-2-15:2002/A11:2012 / 27 de mayo de 2021
6. EN 60335-2-16:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-16: Requisitos particulares para eliminadores de residuos de alimentos (IEC 60335-2-16:2002 modificada) EN 60335-2-16:2003/A1:2008 EN 60335-2-16:2003/A2:2012 / 27 de mayo de 2021
7. EN 60335-2-28:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-28: Requisitos particulares para máquinas de coser (IEC 60335-2-28:2002 modificada) EN 60335-2-28:2003/A1:2008 / 27 de mayo de 2021
8. EN 60335-2-29:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-29: Requisitos particulares para los cargadores de baterías (IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004) EN 60335-2-29:2004/A2:2010 / 27 de mayo de 2021
9. EN 60335-2-55:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-55: Requisitos particulares para aparatos eléctricos utilizados en acuarios y estanques con jardín (IEC 60335-2-55: 2002) EN 60335-2-55:2003/A1:2008 / 27 de mayo de 2021
10. EN 60335-2-59:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-59: Requisitos particulares para aparatos eliminadores de insectos (IEC 60335-2-59:2002 modificada) EN 60335-2-59:2003/A1:2006 EN 60335-2-59:2003/A2:2009 / 27 de mayo de 2021
11. EN 60335-2-74:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-74: Requisitos particulares para calefactores de inmersión portátiles (IEC 60335-2-74:2002) EN 60335-2-74:2003/A1:2006 EN 60335-2-74:2003/A2:2009 / 27 de mayo de 2021
12. EN 60335-2-85:2003 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-85: Requisitos particulares para vaporizadores para tejidos (IEC 60335-2-85:2002) EN 60335-2-85:2003/A1:2008 / 27 de mayo de 2021
13. EN 60335-2-109:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-109: Requisitos particulares para aparatos de rayos UV en el tratamiento del agua (IEC 60335-2-109:2010) / 27 de mayo de 2021
14. EN 60529:1991 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP) (IEC 60529:1989) EN 60529:1991/AC:1993 EN 60529:1991/A1:2000 EN 60529:1991/A2:2013 / 27 de mayo de 2020
15. EN 60598-2-22:2014 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia (IEC 60598-2-22:2014) EN 60598-2-22/AC:2015 / 27 de mayo de 2020
16. EN 62560:2012 Lámparas LED con balasto propio para servicios de iluminación general con tensión > 50 V. Especificaciones de seguridad (IEC 62560:2011 modificada) EN 62560:2012/A1:2015 EN 62560:2012/AC:2015 EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 / 27 de mayo de 2021
17. EN 60715:2001 Dimensiones de la aparamenta de baja tensión. Montaje normalizado sobre raíl para el soporte de dispositivos eléctricos de aparamenta de baja tensión (IEC 60715:1981 + A1:1995) / 27 de mayo de 2021
18. EN 60898-1:2003 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para operación en corriente alterna (IEC 60898-1:2002 modificada) EN 60898-1:2003/A1:2004 EN 60898-1:2003/A11:2005 EN 60898-1:2003/A13:2012 / 27 de mayo de 2021
19. EN 60947-2:2006 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos (IEC 60947- 2:2006) EN 60947-2:2006/A1:2009 EN 60947-2:2006/A2:2013 / 27 de mayo de 2021
20. EN 60947-5-1:2004 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando (IEC 60947-5-1:2003) EN 60947-5-1:2004/A1:2009 / 27 de mayo de 2021
21. EN 60947-5-5:1997 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Dispositivos de parada de emergencia eléctrica con enclavamiento mecánico (IEC 60947-5-5:1997) EN 60947-5-5:1997/A1:2005 EN 60947-5-5:1997/A11:2013 / 27 de mayo de 2021
22. EN 61008-1:2012 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Requisitos generales (IEC 61008-1:2010 modificada) EN 61008-1:2012/A1:2014 EN 61008-1:2012/A11:2015 EN 61008-1:2012/A2:2014 / 27 de mayo de 2021
23. EN 61010-2-201:2013 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-201: Requisitos particulares para vaporizadores para equipos de control (IEC 61010-2-201:2013) EN 61010-2-201:2013/AC:2013 / 27 de mayo de 2021
24. EN 61058-1:2002 Interruptores para aparatos. Parte 1: Requisitos generales (IEC 61058-1:2000 modificada + A1:2001) EN 61058-1:2002/A2:2008 / 27 de mayo de 2021
25. EN 61643-11:2012 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo (IEC 61643-11:2011 modificada) / 27 de mayo de 2021
26. EN 61851-23:2014 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 23: Estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos (CEI 61851-23: 2014) / 27 de mayo de 2020
27. EN 62560:2012 Lámparas LED con balasto propio para servicios de iluminación general con tensión > 50 V. Especificaciones de seguridad (IEC 62560:2011 modificada) EN 62560:2012/A1:2015 EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 / 27 de mayo de 2021
28. EN 62606:2013 Requisitos generales para dispositivos de detección de defectos por arco eléctrico (IEC 62606:2013 modificada) / 27 de mayo de 2021