DOUE-L-2021-80765
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20210520
821/2021

Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso (versión refundida).
Diario Oficial de la Unión Europea
20210611
206
L
1
461
/doue/2021/206/L00001-00461.pdf
L
20210909
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/spa
Autorizaciones
Cooperación aduanera
Exportaciones
Industria del armamento
Tecnología
DEROGA
el Reglamento 428/2009, de 5 de mayo
SE MODIFICA
el anexo I, por Reglamento 2023/66, de 1 de octubre de 2022
SE MODIFICA
el anexo II , por Reglamento 2022/699, de 3 de mayo de 2022
SE SUSTITUYE
el anexo I, por Reglamento 2025/2003, de 8 de septiembre
SE SUSTITUYE
el anexo I, por Reglamento 2024/2547, de 5 de septiembre
SE SUSTITUYE
el anexo I, por Reglamento 2023/996, de 23 de febrero de 2023
SE SUSTITUYE
los anexos I y IV, por Reglamento 2022/1, de 20 de octubre
CORRECCIÓN de errores
en DOUE L 90135 de 24 de noviembre de 2023
SE CORRIGEN errores
en el anexo IV , en DOUE L 20 de 31 de enero de 2022
Comercio
Industria
Seguridad y Defensa
Tecnología e investigación
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1),
Considerando lo siguiente:
(1) | El Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo (2) se ha modificado sustancialmente en varias ocasiones. Dado que necesita nuevas modificaciones, debe refundirse en aras de la claridad, la eficacia y la eficiencia.
(2) | El presente Reglamento tiene por objeto garantizar que, en el ámbito de los productos de doble uso, la Unión y sus Estados miembros tengan plenamente en cuenta todas las consideraciones pertinentes. Entre las consideraciones pertinentes figuran las obligaciones y compromisos internacionales, las obligaciones derivadas de las sanciones correspondientes, las consideraciones de política exterior y de seguridad nacional, incluidas las contenidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (3), entre ellas los derechos humanos, y consideraciones acerca del uso final previsto y el riesgo de desvío. A través del presente Reglamento, la Unión demuestra su compromiso de mantener unos requisitos legales sólidos en relación con los productos de doble uso, así como de reforzar el intercambio de información pertinente y promover una mayor transparencia. Por lo que respecta a los productos de cibervigilancia, las autoridades competentes de los Estados miembros deben considerar, en particular, el riesgo de que se usen en relación con la represión interna o la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.
(3) | El presente Reglamento también tiene por objeto mejorar las orientaciones que deben darse a los exportadores, en particular a las pequeñas y medianas empresas (pymes), en lo que respecta a las prácticas responsables, sin que ello afecte a la competitividad global de los exportadores de productos de doble uso u otras industrias asociadas o universidades que residan o estén establecidos en un Estado miembro.
(4) | La Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 28 de abril de 2004, estipuló que todos los Estados deben adoptar y hacer cumplir medidas eficaces para instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proliferación de las armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, incluso estableciendo controles adecuados de los materiales, equipos y tecnología conexos. También se exigen controles a tenor de tratados internacionales, como la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre Su Destrucción (en lo sucesivo, «Convención sobre las Armas Químicas» o «CAQ») y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre Su Destrucción (la «Convención sobre las Armas Biológicas» o «CABT»), y conforme a los compromisos adquiridos en los regímenes multilaterales de control de las exportaciones.
(5) | Es necesario, por tanto, aplicar un régimen común eficaz de control de las exportaciones de los productos de doble uso para cumplir los compromisos y responsabilidades internacionales de los Estados miembros y de la Unión Europea, particularmente en materia de no proliferación, paz, seguridad y estabilidad regionales y respeto por los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario.
(6) | La Estrategia de la UE contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de 12 de diciembre de 2003, hace hincapié en el compromiso de la Unión con unos sólidos controles de las exportaciones coordinados a nivel nacional e internacional.
(7) | La contribución de los exportadores, corredores, proveedores de asistencia técnica u otras partes interesadas pertinentes al objetivo general de los controles comerciales es crucial. Para que puedan actuar de conformidad con el presente Reglamento, la evaluación de los riesgos relacionados con las transacciones a que se refiere el presente Reglamento debe llevarse a cabo a través de medidas de comprobación de transacciones, también conocidas como el principio de diligencia debida, que formen parte de un programa interno de cumplimiento (PIC). A este respecto, el tamaño y la estructura organizativa de los exportadores, en particular, han de tenerse en cuenta a la hora de elaborar y ejecutar los PIC.
(8) | Con el fin de abordar el riesgo de que determinados productos de cibervigilancia no enumerados y exportados desde el territorio aduanero de la Unión puedan ser usados indebidamente por cómplices o responsables de dirigir o cometer violaciones graves de los derechos humanos o del Derecho internacional humanitario, conviene someter a control la exportación de dichos productos. Los riesgos asociados se refieren, en particular, a los casos en que los productos de cibervigilancia estén diseñados especialmente para permitir la intrusión o la inspección profunda de paquetes en sistemas de información y telecomunicaciones con el fin de llevar a cabo una vigilancia encubierta de las personas físicas mediante el seguimiento, la extracción, la recogida o el análisis de datos, incluidos datos biométricos, de dichos sistemas. Por lo general, los productos utilizados para aplicaciones puramente comerciales, como la facturación, la comercialización, los servicios de calidad, la satisfacción de los usuarios o la seguridad de la red, no se considera que conlleven tales riesgos.
(9) | Con miras a reforzar el control eficaz de las exportaciones de productos de cibervigilancia no enumerados, es esencial armonizar en mayor medida la aplicación de controles universales en este ámbito. A tal fin, los Estados miembros se han comprometido a apoyar dichos controles compartiendo información entre sí y con la Comisión, en particular en lo que se refiere a los avances tecnológicos de los productos de cibervigilancia, y vigilando la aplicación de dichos controles para promover un intercambio a escala de la Unión.
(10) | Con el fin de que la Unión pueda reaccionar con rapidez ante el uso indebido grave de tecnologías existentes o ante los nuevos riesgos asociados a las tecnologías emergentes, debe introducirse un mecanismo que permita a los Estados miembros coordinar sus respuestas cuando se detecte un nuevo riesgo. Esa coordinación debe ir seguida de iniciativas para introducir controles equivalentes a escala multilateral con el fin de ampliar la respuesta al riesgo detectado.
(11) | La transmisión de soporte lógico (software) y tecnología de doble uso a través de medios electrónicos, fax y teléfono a destinos exteriores al territorio aduanero de la Unión debe ser asimismo controlada. A fin de limitar la carga administrativa para los exportadores y las autoridades competentes de los Estados miembro, deben facilitarse licencias generales o globales o interpretaciones armonizadas de las disposiciones en el caso de determinadas transmisiones, como las transmisiones a una nube.
(12) | Teniendo en cuenta el importante papel de las autoridades aduaneras en la garantía del cumplimento de los controles de exportación, los términos utilizados en el presente Reglamento deben ser coherentes, en la medida de lo posible, con las definiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (en lo sucesivo, «código aduanero de la Unión»).
(13) | En la exportación de productos de doble uso pueden estar implicadas diversas categorías de personas, incluidas personas físicas como los proveedores de servicios, investigadores, consultores y las personas que transmitan productos de doble uso por vía electrónica. Es esencial que todas esas personas sean conscientes de los riesgos asociados a la exportación y a la prestación de asistencia técnica en relación con los productos sensibles. En particular, las instituciones académicas y de investigación se enfrentan a diferentes retos en materia de control de las exportaciones debido, entre otros factores, a su compromiso general con el libre intercambio de ideas, al hecho de que su trabajo de investigación a menudo implica tecnologías de vanguardia, a sus estructuras organizativas y al carácter internacional de sus intercambios científicos. Los Estados miembros y la Comisión deben sensibilizar a la comunidad académica e investigadora, cuando sea necesario, y proporcionarle orientaciones adaptadas para hacer frente a estos retos concretos. En consonancia con los regímenes multilaterales de control de las exportaciones, la aplicación de controles debe prever, en la medida de lo posible, un enfoque común con respecto a determinadas disposiciones, en particular en lo que se refiere a las notas de exención de controles «investigación científica básica» y «dominio público» relacionadas con el mundo académico.
(14) | Es necesario revisar la definición del término «corredor» para incluir a las personas jurídicas y asociaciones no residentes ni establecidas en un Estado miembro que presten servicios de corretaje desde el territorio aduanero de la Unión.
(15) | En el Tratado de Lisboa queda aclarado que la prestación de asistencia técnica que implique un movimiento transfronterizo es competencia de la Unión. Procede, por tanto, introducir una definición de asistencia técnica y especificar los controles aplicables a su prestación. Además, por razones de eficacia y de coherencia, los controles sobre la prestación de asistencia técnica deben armonizarse.
(16) | Al igual que en el Reglamento (CE) n.o 428/2009, las autoridades de los Estados miembros deben tener la posibilidad de prohibir, en determinadas circunstancias, el tránsito de productos de doble uso no pertenecientes a la Unión cuando tengan motivos fundados, derivados de fuentes de inteligencia o de otra índole, para sospechar que están o pueden estar destinados, total o parcialmente, a un uso final militar en un país sujeto a un embargo de armas o a la proliferación de armas de destrucción masiva o sus vectores.
(17) | Conviene armonizar las condiciones y los requisitos para la concesión de licencias, si procede, a fin de evitar distorsiones de la competencia y garantizar la aplicación coherente y eficaz de los controles en todo el territorio aduanero de la Unión. A tal efecto es necesario que estén determinadas con claridad las autoridades competentes de los Estados miembros en todas las situaciones de control. La responsabilidad de decidir sobre las autorizaciones de exportación individuales, globales o generales nacionales, sobre las autorizaciones para la prestación de servicios de corretaje y asistencia técnica, sobre el tránsito de productos de doble uso no pertenecientes a la Unión y sobre las autorizaciones de transferencia dentro del territorio aduanero de la Unión de los productos de doble uso enumerados en el anexo IV corresponde a las autoridades nacionales.
(18) | Conviene introducir orientaciones para los programas internos de cumplimiento a fin de contribuir a unas condiciones equitativas entre los exportadores y favorecer la aplicación eficaz de los controles. Dichas orientaciones deben tener en cuenta las diferencias de tamaño, recursos, ámbitos de actividad y otras características y condiciones de los exportadores y sus filiales, como las estructuras y normas de cumplimiento intragrupo, evitando así un enfoque único para todos y ayudando a cada exportador a encontrar sus propias soluciones para el cumplimiento y la competitividad. Los exportadores que utilicen autorizaciones globales de exportación han de poner en marcha un PIC, a menos que la autoridad competente lo considere innecesario debido a otras circunstancias que hayan tenido en cuenta al tramitar la solicitud de autorización global de exportación presentada por el exportador.
(19) | Deben introducirse autorizaciones generales de exportación de la Unión adicionales con objeto de reducir la carga administrativa para las empresas, en particular para las pymes, y las autoridades, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de control de los productos pertinentes y para los destinos pertinentes. En caso necesario, los Estados miembros pueden proporcionar orientaciones a los exportadores en relación con las solicitudes de autorizaciones generales. Los Estados miembros también pueden introducir autorizaciones generales de exportación nacionales para exportaciones de bajo riesgo cuando lo consideren necesario. También conviene establecer una autorización global para grandes proyectos a fin de adaptar las condiciones de concesión de licencias a las necesidades particulares de la industria.
(20) | La Comisión, en estrecha consultar con los Estados miembros y las partes interesadas, debe desarrollar orientaciones o recomendaciones de mejores prácticas para apoyar la aplicación práctica de los controles. Al preparar las orientaciones o recomendaciones, la Comisión ha de tener debidamente en cuenta las necesidades de información de las pymes.
(21) | Para que un régimen de control de exportaciones sea eficaz es esencial elaborar listas comunes de productos de doble uso, de destinos y de orientaciones.
(22) | Los Estados miembros que elaboren listas nacionales de control de conformidad con el presente Reglamento deben informar de dichas listas a la Comisión y a los demás Estados miembros. Los Estados miembros también deben informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de todas las decisiones por las que se deniegue una autorización de exportación para la que se requiera una autorización sobre la base de una lista nacional de control.
(23) | A fin de permitir una rápida respuesta de la Unión a las circunstancias cambiantes en la evaluación de la sensibilidad de las exportaciones al amparo de las autorizaciones generales de exportación de la Unión, así como a la evolución tecnológica y comercial, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que respecta a modificar los anexos I, II y IV del presente Reglamento. Las decisiones de actualización de la lista común de productos de doble uso sujetos a controles de exportación establecida en el anexo I deben ajustarse a las obligaciones y compromisos que los Estados miembros o la Unión hayan asumido como partes en los acuerdos internacionales de no proliferación y participantes en los regímenes multilaterales de control de las exportaciones pertinentes o en virtud de la ratificación de tratados internacionales aplicables. Cuando la modificación del anexo I afecte a productos de doble uso que también están incluidos en el anexo I o IV, dichos anexos deben modificarse en consecuencia. Las decisiones de actualización de las listas comunes de productos y destinos establecidas en las secciones A a H del anexo II deben tomarse teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (5). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
(24) | La Comisión debe publicar las actualizaciones del anexo I mediante actos delegados en todas las lenguas oficiales de la Unión.
(25) | La Comisión debe publicar y mantener actualizada una recopilación de las listas nacionales de control vigentes en los Estados miembros en todas las lenguas oficiales de la Unión.
(26) | Las disposiciones y decisiones nacionales que afectan a las exportaciones de productos de doble uso deben adoptarse en el marco de la política comercial común, y en particular del Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Conviene garantizar una aplicación eficaz y coherente de los controles en todo el territorio aduanero de la Unión merced a procedimientos adecuados de intercambio de información y consultas sobre las disposiciones y decisiones nacionales.
(27) | La existencia de un sistema común de control constituye un requisito previo para instaurar la libre circulación de productos de doble uso dentro del territorio aduanero de la Unión.
(28) | En virtud del artículo 36 del TFUE y de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas, los Estados miembros mantienen el derecho de llevar a cabo controles de las transferencias de determinados productos de doble uso dentro del territorio aduanero de la Unión con objeto de salvaguardar el orden público o la seguridad pública. La lista de productos sujetos a controles de las transferencias dentro de la Unión establecida en el anexo IV debe ser revisada periódicamente a la luz de la evolución futura de las obligaciones internacionales, así como los progresos tecnológicos y comerciales en lo que respecta a la evaluación de la sensibilidad de las transferencias. Las decisiones de actualización de la lista común de productos de doble uso sujetos a controles de exportación establecida en el anexo IV deben tomarse en consideración al artículo 36 del TFUE, en concreto por razones de orden público y seguridad pública de los Estados miembros.
(29) | El 22 de septiembre de 1998, los Estados miembros y la Comisión firmaron Protocolos adicionales a los correspondientes Acuerdos de salvaguardia entre los Estados miembros, la Comunidad de la Energía Atómica y el Organismo Internacional de Energía Atómica, los cuales obligan a los Estados miembros, entre otras medidas, a facilitar información sobre equipos específicos y material no nuclear. Los controles de las transferencias dentro de la Unión deben permitir que la Unión y sus Estados miembros cumplan sus obligaciones en el marco de esos Acuerdos.
(30) | Para lograr una aplicación uniforme y coherente de los controles en el conjunto de la Unión es adecuado ampliar el alcance de la consulta y el intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión e introducir herramientas que contribuyan al desarrollo de una red común de controles de las exportaciones en toda la Unión, como procedimientos de expedición de licencias por vía electrónica, grupos de expertos técnicos y la creación de un mecanismo de coordinación de las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la normativa. Reviste especial importancia garantizar que los exportadores, los corredores, los proveedores de asistencia técnica y otras partes interesadas pertinentes afectadas por el presente Reglamento, incluidas la industria y las organizaciones de la sociedad civil, sean consultados, cuando proceda, por el Grupo de coordinación sobre productos de doble uso y los grupos de expertos técnicos.
(31) | Si bien las autoridades aduaneras comparten alguna información con otras autoridades aduaneras utilizando un sistema de gestión de riesgos de conformidad con las normas aduaneras de la Unión, también conviene velar por una estrecha cooperación entre las autoridades responsables de la expedición de licencias y las autoridades aduaneras.
(32) | Conviene aclarar que, cuando se trate de datos personales, el tratamiento y el intercambio de información deben atenerse a las disposiciones vigentes sobre la protección de las personas físicas en materia de tratamiento de datos personales y sobre la libre circulación de tales datos establecidas por los Reglamentos (UE) 2016/679 (7) y (UE) 2018/1725 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo.
(33) | Los Estados miembros y la Comisión deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la información confidencial en cumplimiento de, en particular, la Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión (9), la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión (10) y el Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea (11). Se incluye, en particular, la obligación de que la información clasificada no vea reducido o suprimido su nivel de clasificación sin el consentimiento escrito previo del originador de la información. Cualquier información sensible pero no clasificada o la información que se proporcione con carácter confidencial debe tratarse como tal por las autoridades.
(34) | La divulgación al sector privado, en particular a las pymes, y la transparencia son elementos esenciales para un régimen eficaz de control de las exportaciones. Procede, por tanto, disponer el desarrollo continuado de orientaciones, en su caso, para apoyar la aplicación del presente Reglamento, así como la publicación de un informe anual de la Unión sobre la aplicación de los controles.
(35) | El informe anual de la Unión sobre la aplicación de los controles debe incluir información oportuna sobre la concesión de licencias y la garantía de cumplimiento de los controles con arreglo al presente Reglamento, con el debido respeto a la necesidad de garantizar la protección de la confidencialidad de determinados datos, en particular cuando la publicación de datos sobre concesión de licencias pueda afectar a problemas de seguridad nacional planteados por los Estados miembros o poner en peligro la confidencialidad comercial y permitir que los proveedores de terceros países subcoticen decisiones restrictivas de concesión de licencias de los Estados miembros.
(36) | Para garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento, cada Estado miembro debe adoptar medidas para conferir a las autoridades competentes los poderes adecuados.
(37) | De conformidad con la Estrategia de la UE contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, cada Estado miembro debe fijar sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias aplicables en caso de que se infrinja lo dispuesto en el presente Reglamento. También conviene introducir disposiciones para respaldar una aplicación eficaz de los controles, entre otros medios, a través de un mecanismo de coordinación del cumplimiento.
(38) | El código aduanero de la Unión establece, entre otros puntos, disposiciones relativas a la exportación y reexportación de mercancías. Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento limita las competencias conferidas al amparo y en virtud del código aduanero de la Unión y sus disposiciones de aplicación.
(39) | Los controles de las exportaciones contribuyen a la seguridad internacional y repercuten en el comercio con terceros países. Por tanto, conviene desarrollar el diálogo y la cooperación con dichos países a fin de apoyar unas condiciones equitativas a nivel mundial y reforzar la seguridad internacional. En particular, los Estados miembros y la Comisión deben mejorar su contribución a las actividades de los regímenes multilaterales de control de las exportaciones. Conviene que los Estados miembros y la Comisión también apoyen tales regímenes desarrollando controles rigurosos de las exportaciones como base y modelo global para unas mejores prácticas internacionales y como herramienta importante para garantizar la paz y la estabilidad internacionales. Deben realizarse contribuciones cuando todos los Estados miembros hayan detectado un nuevo riesgo en el ámbito de los productos de cibervigilancia, a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas a escala multilateral.
(40) | El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la Decisión Delegada de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, que completa la Decisión n.o 1104/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), que establece normas específicas para el control de las exportaciones de productos para el servicio público regulado resultante del programa Galileo.
(41) | El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 1
El presente Reglamento establece un régimen de la Unión para el control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso.
Artículo 2
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) | «productos de doble uso»: los productos, incluido el soporte lógico (software) y la tecnología, que puedan destinarse a usos tanto civiles como militares, y entre los que se incluirán productos que puedan utilizarse para el diseño, el desarrollo, la producción o el empleo de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, incluidos todos los productos que puedan ser utilizados tanto para usos no explosivos como para ayudar a la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos;
2) | «exportación»: a) | un régimen de exportación en el sentido de lo dispuesto en el artículo 269 del código aduanero de la Unión; b) | una reexportación en el sentido de lo dispuesto en el artículo 270 del código aduanero de la Unión; también se produce una reexportación si, durante un tránsito por el territorio aduanero de la Unión de conformidad con el punto 11 del presente artículo, debe presentarse una declaración sumaria de salida por haberse cambiado el destino final de los productos; c) | un régimen de perfeccionamiento pasivo, en el sentido del artículo 259 del código aduanero de la Unión, o d) | la transmisión de soportes lógicos (software) o tecnología por medios electrónicos, incluido por fax, teléfono, correo electrónico u otro medio electrónico cualquiera a un destino situado fuera del territorio aduanero de la Unión; incluye la puesta a disposición en un formato electrónico de dichos soportes lógicos y tecnología a personas físicas o jurídicas o a asociaciones de fuera del territorio aduanero de la Unión; también incluye la transmisión oral de tecnología cuando la tecnología se describa a través de un medio de transmisión de voz;
3) | «exportador»: a) | toda persona física o jurídica o toda asociación que en el momento en que se acepte la declaración de exportación, la declaración de reexportación o la declaración sumaria de salida ostente el contrato con el destinatario de un tercer país y esté facultada para decidir la expedición de los productos fuera del territorio aduanero de la Unión, y, en caso de que no se haya celebrado contrato de exportación o de que la persona que ostente el contrato no actúe en nombre propio, se entenderá por exportador la persona que esté facultada para expedir los productos fuera del territorio aduanero de la Unión, o b) | toda persona física o jurídica o toda asociación que decida transmitir soportes lógicos (software) o tecnología por medios electrónicos, incluido por fax, teléfono, correo electrónico o por cualquier otro medio electrónico, a un destino situado fuera del territorio aduanero de la Unión, o poner a disposición en formato electrónico dichos soportes lógicos y tecnología a personas físicas o jurídicas o a asociaciones de fuera del territorio aduanero de la Unión. Cuando, de acuerdo con el contrato aplicable a la exportación, el ejercicio de un derecho de disposición sobre los productos de doble uso corresponda a una persona residente o establecida fuera del territorio aduanero de la Unión, se considerará exportador a la parte contratante residente o establecida fuera del territorio aduanero de la Unión; c) | en caso de que las letras a) o b) no sean de aplicación, toda persona física que transporte los productos de doble uso que se vayan a exportar, cuando estos productos de doble uso estén contenidos en su equipaje personal, en el sentido del artículo, artículo 1, punto 19, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (13);
4) | «declaración de exportación»: el acto por el cual toda persona física o jurídica o toda asociación manifieste, en la forma y con las modalidades establecidas, su voluntad de incluir un producto de doble uso especificado en el punto 1 en un régimen de exportación;
5) | «declaración de reexportación»: el acto definido en el artículo 5, punto 13, del código aduanero de la Unión;
6) | «declaración sumaria de salida»: el acto definido en el artículo 5, punto 10, del código aduanero de la Unión;
7) | «servicios de corretaje»: a) | la negociación u organización de transacciones para la compra, venta o suministro de productos de doble uso desde un tercer país a otro tercer país cualquiera, o b) | la venta o compra de productos de doble uso ubicados en terceros países para su transferencia a otro tercer país. A los efectos del presente Reglamento, queda excluida de la presente definición la prestación exclusiva de servicios auxiliares. Se entenderá por servicios auxiliares, el transporte, los servicios financieros, el seguro o reaseguro y la promoción o publicidad generales;
8) | «corredor»: toda persona física o jurídica o toda asociación que presta servicios de corretaje, a partir del territorio aduanero de la Unión, en el territorio de un tercer país;
9) | «asistencia técnica»: todo apoyo técnico relacionado con la reparación, el desarrollo, la fabricación, el montaje, el ensayo, el mantenimiento o cualquier otro servicio técnico; la asistencia técnica podrá adoptar la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de conocimientos o capacidades de tipo práctico, o servicios de consulta, e incluirá los medios electrónicos, así como el teléfono o toda otra forma oral de asistencia;
10) | «proveedor de asistencia técnica»: a) | toda persona física o jurídica o toda asociación que preste servicios de asistencia técnica, a partir del territorio aduanero de la Unión, en el territorio de un tercer país; b) | toda persona física o jurídica o toda asociación residente o establecida en un Estado miembro que preste asistencia técnica en el territorio de un tercer país, o c) | toda persona física o jurídica o toda asociación residente o establecida en un Estado miembro que preste asistencia técnica a un residente de un tercer país que se encuentre temporalmente en el territorio aduanero de la Unión;
11) | «tránsito»: un transporte de productos de doble uso no pertenecientes a la Unión que entren y atraviesen el territorio aduanero de la Unión con destino fuera del territorio aduanero de la Unión, cuando esos productos: a) | estén sujetos al régimen de tránsito externo de conformidad con el artículo 226 del código aduanero de la Unión y solo atraviesen el territorio aduanero de la Unión; b) | sean transbordados dentro de una zona franca o reexportados directamente desde una zona franca; c) | estén en depósito temporal y sean reexportados directamente desde un almacén de depósito temporal, o d) | hayan sido llevados al territorio aduanero de la Unión en el mismo buque o avión que los sacará de dicho territorio sin descarga;
12) | «autorización de exportación individual»: una autorización concedida a un exportador determinado para un usuario final o destinatario en un tercer país y relativa a uno o más productos de doble uso;
13) | «autorización global de exportación»: una autorización concedida a un exportador específico para un tipo o una categoría de productos de doble uso que podrá ser válida para las exportaciones destinadas a uno o más usuarios finales específicos o en uno o más terceros países determinados;
14) | «autorización para grandes proyectos»: una autorización de exportación individual o una autorización global de exportación concedida a un exportador específico, con respecto a un tipo o una categoría de productos de doble uso, que podrá ser válida para las exportaciones destinadas a uno o varios usuarios finales específicos en uno o varios terceros países determinados a los efectos de un proyecto grande especificado;
15) | «autorización general de exportación de la Unión»: una autorización de exportación para las exportaciones a determinados países de destino concedida a todos los exportadores que respeten las condiciones y requisitos enumerados en las secciones A a H del anexo II;
16) | «autorización general de exportación nacional»: una autorización de exportación definida por la legislación nacional de conformidad con el artículo 12, apartado 6, y la sección C del anexo III;
17) | «territorio aduanero de la Unión»: el territorio aduanero de la Unión en el sentido del artículo 4 del código aduanero de la Unión;
18) | «productos de doble uso no pertenecientes a la Unión»: los productos que tengan el estatuto aduanero de «mercancías no pertenecientes a la Unión», en el sentido del artículo 5, punto 24, del código aduanero de la Unión;
19) | «embargo de armas»: un embargo de armas impuesto por una decisión o posición común adoptada por el Consejo, por una decisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o un embargo de armas impuesto por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
20) | «productos de cibervigilancia»: productos de doble uso especialmente diseñados para permitir la vigilancia encubierta de personas físicas mediante el seguimiento, la extracción, la recogida o el análisis de datos procedentes de sistemas de información y telecomunicación;
21) | «programa interno de cumplimiento» o «PIC»: políticas y procedimientos en curso eficaces, adecuados y proporcionados, adoptados por los exportadores para facilitar el cumplimiento de las disposiciones y los objetivos del presente Reglamento y las condiciones de autorización aplicadas en virtud del presente Reglamento, incluidas, entre otras, medidas de diligencia debida para evaluar los riesgos relacionados con la exportación de los productos a usuarios finales y para usos finales;
22) | «transacción esencialmente idéntica»: una transacción relativa a productos con parámetros o características técnicas esencialmente idénticos y en la que participa el mismo usuario final o destinatario que otra transacción.
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 3
1. Se requerirá autorización para la exportación de los productos de doble uso enumerados en el anexo I.
2. Con arreglo a los artículos 4, 5, 9 o 10, también podrá exigirse una autorización para exportar a algunos o a todos los destinos determinados productos de doble uso no incluidos en el anexo I.
Artículo 4
1. La exportación de productos de doble uso no incluidos en la lista del anexo I estará sujeta a la presentación de una autorización cuando el exportador haya sido informado por la autoridad competente de que se trata de productos cuyo destino es o puede ser el de contribuir total o parcialmente:
a) | al desarrollo, la producción, el manejo, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas;
b) | a un uso final militar, y si el país de compra o de destino está sujeto a un embargo de armas. A efectos de la presente letra, se entenderá por «uso final militar»: (i) | la incorporación a material militar incluido en la lista de material de defensa de los Estados miembros, (ii) | el uso de equipos de producción, pruebas o análisis o de componentes de los mismos para el desarrollo, la producción o el mantenimiento de material de defensa enumerado en la lista de material de defensa de los Estados miembros, o (iii) | el uso, en una instalación destinada a la producción de material de defensa enumerado en la lista de material de defensa de los Estados miembros, de cualquier tipo de productos no acabados, o
c) | a un uso como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la lista nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio de un Estado miembro sin autorización o en contravención de una autorización preceptiva en virtud del Derecho interno de dicho Estado miembro.
2. Cuando un exportador tenga conocimiento de que los productos de doble uso propuestos para exportación, no incluidos en la lista del anexo I, están destinados, total o parcialmente, a cualquiera de los usos contemplados en el apartado 1 del presente artículo, informará de ello a la autoridad competente. Esta última decidirá si se ha de someter a autorización la exportación de que se trate.
3. Un Estado miembro podrá adoptar o mantener una legislación nacional que imponga un requisito de autorización para las exportaciones de algunos productos de doble uso no enumerados en el anexo I si el exportador tiene motivos para sospechar que estos productos se destinan o pueden destinarse, total o parcialmente, a cualquiera de los usos a los que hace referencia el apartado 1 del presente artículo.
4. Un Estado miembro que imponga un requisito de autorización en virtud de los apartados 1, 2 o 3 informará de ello inmediatamente a sus autoridades aduaneras y demás autoridades nacionales pertinentes y facilitará a los demás Estados miembros y a la Comisión información pertinente sobre ese requisito de autorización, en particular en lo que respecta a los productos y usuarios finales en cuestión, a menos que considere que no es adecuado hacerlo vista la naturaleza de la transacción o la sensibilidad de la información de que se trate.
5. Los demás Estados miembros prestarán la debida atención a la información recibida con arreglo al apartado 4 e informarán de ello a sus autoridades aduaneras y demás autoridades nacionales pertinentes.
6. Con el fin de permitir un examen de todas las denegaciones válidas por parte de los Estados miembros, el artículo 16, apartados 1, 2 y 5 a 7, será aplicable a los casos referentes a productos de doble uso no incluidos en la lista del anexo I.
7. Todos los intercambios de información requeridos en virtud del presente artículo se realizarán de conformidad con los requisitos legales relativos a la protección de la información personal, la información sensible a efectos comerciales o la información protegida en materia de defensa, política exterior o seguridad nacional. Tales intercambios de información se harán por medios electrónicos seguros, incluido el sistema a que se refiere el artículo 23, apartado 6.
8. El presente Reglamento no impide que un Estado miembro adopte medidas nacionales con arreglo al artículo 10 del Reglamento (UE) 2015/479.
Artículo 5
1. La exportación de productos de cibervigilancia no incluidos en la lista del anexo I estará sujeta a la presentación de una autorización cuando el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro de que se trata de productos cuyo destino es o puede ser el de contribuir total o parcialmente a un uso relacionado con la represión interna o la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.
2. Cuando un exportador, basándose en sus averiguaciones de diligencia debida, tenga conocimiento de que los productos de cibervigilancia propuestos para exportación, no incluidos en el anexo I, están destinados, total o parcialmente, a cualquiera de los usos contemplados en el apartado 1 del presente artículo, informará de ello a la autoridad competente. Esta última decidirá si se ha de someter a autorización la exportación de que se trate. La Comisión y el Consejo facilitarán a los exportadores las orientaciones a que se refiere el artículo 26, apartado 1.
3. Un Estado miembro podrá adoptar o mantener una legislación nacional que imponga un requisito de autorización para las exportaciones de productos de cibervigilancia no enumerados en el anexo I si el exportador tiene motivos para sospechar que esos productos están destinados o pueden destinarse, total o parcialmente, a cualquiera de los usos contemplados en el apartado 1 del presente artículo.
4. Un Estado miembro que imponga un requisito de autorización en virtud de los apartados 1, 2 o 3 informará de ello inmediatamente a sus autoridades aduaneras y demás autoridades nacionales pertinentes y facilitará a los demás Estados miembros y a la Comisión información pertinente sobre ese requisito de autorización, en particular en lo que respecta a los productos y entidades en cuestión, a menos que considere que no es adecuado hacerlo vista la naturaleza de la transacción o la sensibilidad de la información de que se trate.
5. Los Estados miembros prestarán la debida atención a la información recibida con arreglo al apartado 4 y la revisarán a la luz de los criterios establecidos en el apartado 1 en un plazo de treinta días hábiles. Dichos Estados miembros informarán a sus autoridades aduaneras y demás autoridades nacionales pertinentes. En casos excepcionales, todo Estado miembro podrá solicitar una prórroga de ese plazo de treinta días. No obstante, dicha prórroga no sobrepasará los treinta días hábiles.
6. Cuando todos los Estados miembros se notifiquen mutuamente y a la Comisión que se debe imponer un requisito de autorización para transacciones esencialmente idénticas, la Comisión publicará en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea información relativa a los productos de cibervigilancia y, en su caso, a los destinos sujetos a los requisitos de autorización notificados a tal efecto por los Estados miembros.
7. Los Estados miembros revisarán la información publicada en virtud del apartado 6 al menos una vez al año, sobre la base de la información y los análisis pertinentes facilitados por la Comisión. Cuando todos los Estados miembros se notifiquen mutuamente y a la Comisión que se debe modificar o renovar la publicación de un requisito de autorización, la Comisión modificará o renovará sin demora y en consonancia la información publicada de conformidad con el apartado 6 en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
8. Con el fin de permitir un examen de todas las denegaciones válidas por parte de los Estados miembros, el artículo 16, apartados 1, 2 y 5 a 7, será aplicable a los casos referentes a productos de cibervigilancia no incluidos en la lista del anexo I.
9. Todos los intercambios de información requeridos en virtud del presente artículo se realizarán de conformidad con los requisitos legales relativos a la protección de la información personal, la información sensible a efectos comerciales o la información protegida en materia de defensa, política exterior o seguridad nacional. Tales intercambios de información se harán por medios electrónicos seguros, incluido el sistema a que se refiere el artículo 23, apartado 6.
10. Los Estados miembros considerarán la posibilidad de apoyar la inclusión de los productos publicados en virtud del apartado 6 del presente artículo en los regímenes internacionales de no proliferación o en los acuerdos internacionales de control de las exportaciones apropiados, con vistas a ampliar los controles. La Comisión facilitará análisis de los datos pertinentes recopilados en virtud del artículo 23, apartado 2, y al artículo 26, apartado 2.
11. El presente Reglamento no impide que un Estado miembro adopte medidas nacionales al amparo del artículo 10 del Reglamento (UE) 2015/479.
Artículo 6
1. Se requerirá una autorización para la prestación de servicios de corretaje de productos de doble uso enumerados en el anexo I si la autoridad competente ha comunicado al corredor que los productos en cuestión están destinados o pueden estar destinados, total o parcialmente, a cualquiera de los usos a que se refiere el artículo 4, apartado 1.
2. Cuando un corredor se proponga prestar servicios de corretaje de productos de doble uso enumerados en el anexo I y tenga conocimiento de que esos productos están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos contemplados en el artículo 4, apartado 1, informará de ello a la autoridad competente. Esta última decidirá si se han de someter a autorización dichos servicios de corretaje.
3. Un Estado miembro podrá ampliar la aplicación del apartado 1 a productos de doble uso no incluidos en la lista.
4. Un Estado miembro podrá adoptar o mantener legislación nacional que imponga un requisito de autorización para la prestación de servicios de corretaje de productos de doble uso si el corredor tiene motivos para sospechar que esos productos están destinados o pueden estar destinados a cualquiera de los usos a que se refiere el artículo 4, apartado 1.
5. El artículo 9, apartados 2, 3 y 4, será aplicable a las medidas nacionales a que se refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo.
Artículo 7
1. El tránsito de productos de doble uso enumerados en el anexo I no pertenecientes a la Unión podrá ser prohibido en cualquier momento por la autoridad competente del Estado miembro donde estén situados si los productos están destinados o pueden estar destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se refiere el artículo 4, apartado 1.
2. Antes de decidir si prohibir o no el tránsito, la autoridad competente podrá exigir, en casos concretos, la obtención de una autorización para el tránsito específico de productos de doble uso enumerados en el anexo I, cuando los productos estén destinados o puedan estar destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se refiere el artículo 4, apartado 1. Si el tránsito se realiza a través del territorio de varios Estados miembros, la autoridad competente de cada Estado miembro afectado podrá prohibir dicho tránsito a través de su territorio.
La autoridad competente podrá imponer el requisito de autorización a la persona física o jurídica o la asociación que ostente el contrato con el destinatario en el tercer país y esté facultada para decidir la expedición de los productos que transiten por el territorio aduanero de la Unión.
Si la persona física o jurídica o la asociación no reside ni está establecida en el territorio aduanero de la Unión, la autoridad competente podrá imponer el requisito de autorización:
a) | al declarante, en el sentido del artículo 5, punto 15, del código aduanero de la Unión;
b) | al transportista, en el sentido del artículo 5, punto 40, del código aduanero de la Unión, o
c) | a la persona física que transporta los productos de doble uso en tránsito cuando dichos productos de doble uso estén contenidos en el equipaje personal de dicha persona.
3. Un Estado miembro podrá ampliar la aplicación del apartado 1 a productos de doble uso no incluidos en la lista.
4. El artículo 9, apartados 2, 3 y 4, será aplicable a las medidas nacionales a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.
Artículo 8
1. Se requerirá una autorización para la prestación de asistencia técnica relacionada con los productos de doble uso enumerados en el anexo I si el proveedor de asistencia técnica ha sido informado por la autoridad competente de que los productos en cuestión están o pueden estar destinados, total o parcialmente, a cualquiera de los usos a los que se refiere el artículo 4, apartado 1.
2. Si un proveedor de asistencia técnica se propone prestar asistencia técnica para productos de doble uso enumerados en el anexo I y tiene conocimiento de que esos productos están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos contemplados en el artículo 4, apartado 1, informará de ello a la autoridad competente. Esta última decidirá si se ha de someter a autorización dicha asistencia técnica.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán si la asistencia técnica:
a) | se presta dentro del territorio de un país enumerado en la parte 2 de la sección A del anexo II, o hacia dicho territorio, o a un residente de un país enumerado en la parte 2 de la sección A del anexo II;
b) | adopta la forma de una transferencia de información que sea de dominio público o de investigación científica básica en el sentido de la Nota General de Tecnología o de la Nota de Tecnología Nuclear establecida en el anexo I;
c) | es prestada por las autoridades o agencias de un Estado miembro en el marco de sus funciones oficiales;
d) | es prestada por las fuerzas armadas de un Estado miembro sobre la base de los cometidos que tengan asignadas;
e) | se presta para uno de los fines citados en las excepciones para los productos del Régimen de Control de Tecnología de Misiles (tecnología del RCTM) contemplado en el anexo IV, o
f) | es la mínima necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o la reparación de aquellos productos para los que se ha expedido una autorización de exportación.
4. Un Estado miembro podrá ampliar la aplicación del apartado 1 a productos de doble uso no incluidos en la lista.
5. Un Estado miembro podrá adoptar o mantener legislación nacional que imponga un requisito de autorización para la prestación de asistencia técnica, si el proveedor de asistencia técnica que se proponga prestar asistencia técnica para productos de doble uso tiene motivos para sospechar que esos productos están destinados o pueden estar destinados a cualquiera de los usos a que se refiere el artículo 4, apartado 1.
6. El artículo 9, apartados 2, 3 y 4, será aplicable a las medidas nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 del presente artículo.
Artículo 9
1. Los Estados miembros podrán prohibir la exportación de productos de doble uso no incluidos en la lista del anexo I o imponer un requisito de autorización para su exportación por motivos de seguridad pública, incluida la prevención de atentados terroristas, o por consideraciones de derechos humanos.
2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros las medidas adoptadas con arreglo al apartado 1 sin demora e indicarán los motivos exactos que hayan motivado dichas medidas. Si la medida consiste en la elaboración de una lista nacional de control, los Estados miembros también informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros de la descripción de los productos controlados.
3. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros toda modificación de las medidas adoptadas en virtud del apartado 1, incluida cualquier modificación de sus listas nacionales de control.
4. La Comisión publicará las medidas que le hayan sido notificadas en virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión publicará por separado, sin demora y en todas las lenguas oficiales de la Unión, una recopilación de las listas nacionales de control vigentes en los Estados miembros. La Comisión, previa notificación por un Estado miembro de cualquier modificación de su lista nacional de control, publicará sin demora y en todas las lenguas oficiales de la Unión una actualización de la recopilación de las listas nacionales de control vigentes en los Estados miembros.
Artículo 10
1. Se requerirá una autorización para la exportación de productos de doble uso no incluidos en el anexo I si otro Estado miembro impone un requisito de autorización para la exportación de dichos productos sobre la base de una lista nacional de control de productos adoptada por dicho Estado miembro en virtud del artículo 9 y publicada por la Comisión en virtud del artículo 9, apartado 4, y si el exportador ha sido informado por la autoridad competente de que los productos en cuestión están o pueden estar destinados, total o parcialmente, a usos que susciten preocupación en lo que respecta a la seguridad pública, incluida la prevención de actos terroristas, o a consideraciones relacionadas con los derechos humanos.
2. Un Estado miembro que deniegue una autorización exigida con arreglo al apartado 1 informará también a la Comisión y a los demás Estados miembros de dicha decisión.
3. Un Estado miembro que imponga un requisito de autorización, en virtud del apartado 1 del presente artículo sobre la exportación de un producto de doble uso no incluido en la lista del anexo I, informará de ello sin demora sus autoridades aduaneras y demás autoridades nacionales pertinentes y, si procede, facilitará a los demás Estados miembros y a la Comisión la información pertinente, en particular sobre los productos y usuarios finales en cuestión. Los demás Estados miembros prestarán la atención debida a dicha información y la comunicarán a sus autoridades aduaneras y demás autoridades nacionales pertinentes.
Artículo 11
1. La transferencia dentro de la Unión de los productos de doble uso enumerados en el anexo IV requerirá una autorización. Los productos de doble uso enumerados en la parte 2 del anexo IV no estarán sujetos a una autorización general.
2. Un Estado miembro podrá imponer un requisito de autorización para la transferencia de otros productos de doble uso desde su territorio a otro Estado miembro en aquellos casos en que en el momento de producirse la transferencia:
a) | el operador o la autoridad competente tenga conocimiento de que el destino final de los productos de que se trate se encuentra fuera del territorio aduanero de la Unión;
b) | la exportación de dichos productos a ese destino final esté sujeta a una obligación de autorización en virtud de los artículos 3, 4, 5, 9 o 10 en el Estado miembro desde donde se transfieren los productos, y dicha exportación directa desde su territorio no esté amparada por una autorización general o una autorización global, y
c) | los productos no tengan que ser objeto de transformación o elaboración, tal como se definen en el artículo 60, apartado 2, del código aduanero de la Unión, en el Estado miembro al que deben transferirse.
3. La autorización de transferencia a que se refieren los apartados 1 y 2 se solicitará en el Estado miembro desde el que vayan a transferirse los productos de doble uso.
4. En aquellos casos en que la exportación posterior de los productos de doble uso ya haya sido aceptada en el marco de los procedimientos de consulta establecidos en el artículo 14 por el Estado miembro desde el cual deban transferirse los productos, se expedirá inmediatamente al operador la autorización de transferencia a menos que se haya producido un cambio sustancial de las circunstancias.
5. Los Estados miembros que adopten legislación por la que se imponga el requisito de autorización a que se refiere el apartado 2 informarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros de las medidas adoptadas. La Comisión publicará esta información en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
6. Las medidas adoptadas en virtud de los apartados 1 y 2 no supondrán la aplicación de controles en las fronteras interiores dentro del territorio aduanero de la Unión, sino únicamente de los controles que se efectúen como parte de los procedimientos normales de control aplicados en forma no discriminatoria en todo el territorio aduanero de la Unión.
7. La aplicación de medidas adoptadas en virtud de los apartados 1 y 2 no podrá tener como resultado que las transferencias de un Estado miembro a otro estén sometidas a condiciones más restrictivas que las impuestas para las exportaciones del mismo producto a terceros países.
8. Un Estado miembro podrá requerir, en virtud de su legislación nacional, que se facilite información complementaria a sus autoridades competentes en relación con las transferencias dentro de la Unión con origen en dicho Estado miembro de los productos enumerados en el anexo I, categoría 5, parte 2, que no estén enumerados en el anexo IV.
9. Los documentos comerciales pertinentes relativos a la transferencia dentro de la Unión de productos de doble uso enumerados en el anexo I indicarán claramente que están sujetos a control en caso de que se exporten desde el territorio aduanero de la Unión. Dichos documentos incluirán, en particular, cualquier contrato de venta, confirmación de pedido, factura o boletín de envío.
CAPÍTULO III
AUTORIZACIONES DE EXPORTACIÓN Y DE SERVICIOS DE CORRETAJE Y ASISTENCIA TÉCNICA
Artículo 12
1. Se podrán expedir o establecer al amparo del presente Reglamento los siguientes tipos de autorizaciones de exportación:
a) | autorizaciones de exportación individuales;
b) | autorizaciones globales de exportación;
c) | autorizaciones generales de exportación nacionales;
d) | autorizaciones generales de exportación de la Unión para la exportación de determinados productos a determinados destinos con arreglo a las condiciones y requisitos específicos para el uso que se establecen en las secciones A a H del anexo II.
Las autorizaciones expedidas o establecidas al amparo del presente Reglamento serán válidas en todo el territorio aduanero de la Unión.
2. La concesión de las autorizaciones individuales o globales de exportación al amparo del presente Reglamento corresponderá a la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido el exportador.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, punto 3, cuando el exportador no resida ni esté establecido en el territorio aduanero de la Unión, la concesión de las autorizaciones de exportación individuales corresponderá en virtud del presente Reglamento a la autoridad competente del Estado miembro donde se ubiquen los productos de doble uso.
Todas las autorizaciones individuales y globales de exportación se expedirán, siempre que sea posible, por medios electrónicos en formularios que contengan como mínimo todos los elementos de los modelos establecidos en la sección A del anexo III, y en el orden fijado en dichos modelos.
3. Las autorizaciones de exportación individuales y las autorizaciones globales de exportación tendrán una validez de hasta dos años, salvo que la autoridad competente disponga de otro modo.
Las autorizaciones globales de exportación para grandes proyectos serán válidas durante un período que determinará la autoridad competente, pero que no superará los cuatro años salvo en circunstancias debidamente justificadas basadas en la duración del proyecto.
4. Los exportadores facilitarán a la autoridad competente toda la información requerida para sus solicitudes de autorizaciones individuales y globales de exportación, de modo que aporten información completa, en particular sobre el usuario final, el país de destino y el uso final del producto exportado.
Las autorizaciones de exportación individuales estarán supeditadas a una obligación de presentar una declaración relativa al uso final. La autoridad competente podrá eximir a determinadas solicitudes de la obligación de presentar una declaración relativa al uso final. Las autorizaciones globales de exportación podrán estar supeditadas, si procede, a una obligación de presentar una declaración relativa al uso final.
Los exportadores que utilicen autorizaciones globales de exportación pondrán en marcha un PIC, a menos que la autoridad competente lo considere innecesario debido a otra información que haya tenido en cuenta al tramitar la solicitud de autorización global de exportación presentada por el exportador.
Los Estados miembros definirán los requisitos de información y del PIC relativos al uso de autorizaciones globales de exportación.
A petición de los exportadores, se fraccionarán las autorizaciones globales de exportación que contengan límites cuantitativos.
5. Las autoridades competentes de los Estados miembros tramitarán las solicitudes de autorización individual o global en el plazo que determinen el Derecho o los usos nacionales.
6. Las autorizaciones generales de exportación nacionales:
a) | no se aplicarán a los productos enumerados en la sección I del anexo II;
b) | se definirán conforme al Derecho y los usos nacionales; podrán ser utilizadas por todos los exportadores, residentes o establecidos en el Estado miembro que expida la autorización, si cumplen los requisitos fijados en el presente Reglamento y en la legislación nacional complementaria; y se expedirán de conformidad con lo indicado en la sección C del anexo III;
c) | no serán utilizadas en caso de que el exportador haya sido informado por la autoridad competente de que los productos en cuestión están —o podrían estar— destinados, total o parcialmente, a cualquiera de los usos a que se hace referencia en el artículo 4, apartado 1, ni en caso de que el exportador tenga conocimiento de que los productos están destinados a los mencionados usos.
Las autorizaciones generales de exportación nacionales podrán aplicarse asimismo a los productos y destinos enumerados en las secciones A a H del anexo II.
Los Estados miembros notificarán inmediatamente a la Comisión toda modificación o expedición de autorizaciones generales de exportación nacionales. La Comisión publicará dichas notificaciones en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
7. La autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el exportador podrá prohibir al exportador el uso de autorizaciones generales de exportación de la Unión si existen sospechas justificadas en relación con la capacidad del exportador de cumplir con los términos de dicha autorización o las disposiciones de la legislación relativa al control de las exportaciones.
Las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán información sobre los exportadores a los que se haya prohibido el uso de una autorización general de exportación de la Unión, salvo que la autoridad competente del Estado miembro donde el exportador reside o esté establecido determine que el exportador no va a intentar exportar productos de doble uso a través de otro Estado miembro. El intercambio de información se realizará a través del sistema electrónico a que se refiere el artículo 23, apartado 6.
Artículo 13
1. La concesión de las autorizaciones para la prestación de servicios de corretaje y asistencia técnica al amparo del presente Reglamento corresponderá a la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido el corredor o el proveedor de asistencia técnica. Si el corredor o proveedor de asistencia técnica no reside ni está establecido en el territorio aduanero de la Unión, las autorizaciones para servicios de corretaje y asistencia técnica al amparo del presente Reglamento serán concedidas por la autoridad competente del Estado miembro desde el que vayan a prestarse los servicios de corretaje o la asistencia técnica.
2. Las autorizaciones para la prestación de servicios de corretaje se concederán para una cantidad fija de productos e indicarán claramente la ubicación de los productos en el tercer país de origen, el usuario final y la ubicación exacta de dicho usuario.
En las autorizaciones para la prestación de asistencia técnica se indicarán claramente el usuario final y su ubicación exacta de dicho usuario.
Las autorizaciones serán válidas en todo el territorio aduanero de la Unión.
3. Los corredores y proveedores de asistencia técnica facilitarán a la autoridad competente toda la información que se les exija para presentar las solicitudes de autorización al amparo del presente Reglamento; facilitarán en particular detalles de la ubicación de los productos de doble uso, una descripción clara de los productos y su cantidad, las terceras partes en la transacción, el país de destino, el usuario final en dicho país y su ubicación exacta.
4. Las autoridades competentes de los Estados miembros tramitarán las solicitudes de autorización de prestación de servicios de corretaje y asistencia técnica en el plazo que determinen el Derecho o los usos nacionales.
5. Todas las autorizaciones para la prestación servicios de corretaje y asistencia técnica se expedirán, siempre que sea posible, por medios electrónicos en formularios que contengan todos los elementos, de los modelos establecidos en la sección B del anexo III, y en el orden fijado en dichos modelos.
Artículo 14
1. Si los productos de doble uso para los que se haya solicitado una autorización de exportación individual con un destino no enumerado en la parte 2 de la sección A del anexo II, o con cualquier destino cuando se trate de productos de doble uso enumerados en el anexo IV, se hallan o van a hallarse en uno o más Estados miembros distintos de aquel en el que se haya solicitado la autorización, deberá indicarse tal circunstancia en la solicitud. La autoridad competente del Estado miembro al que se haya solicitado la autorización consultará inmediatamente a las autoridades competentes de los Estados miembros en cuestión y les facilitará toda la información pertinente. Esa consulta podrá realizarse a través del sistema electrónico a que se refiere el artículo 23, apartado 6. Los Estados miembros consultados comunicarán, en un plazo de diez días hábiles, sus posibles objeciones a la concesión de dicha autorización, que serán vinculantes para el Estado miembro en que se haya presentado la solicitud.
Si no se han presentado objeciones en el plazo de diez días hábiles, se considerará que los Estados miembros no tienen objeción alguna.
En casos excepcionales, todo Estado miembro consultado podrá solicitar la prórroga de ese plazo de diez días. No obstante, dicha prórroga no sobrepasará los treinta días hábiles.
2. Cuando una exportación pudiera perjudicar sus intereses fundamentales de seguridad, un Estado miembro podrá solicitar de otro Estado miembro que no conceda una autorización de exportación o, si la autorización ha sido concedida, que se anule, suspenda, modifique o revoque. El Estado miembro a quien se dirija dicha solicitud emprenderá inmediatamente consultas de carácter no vinculante con el Estado miembro solicitante. Dichas consultas deberán concluir en un plazo de diez días hábiles. En caso de que el Estado miembro que haya recibido la solicitud decida conceder la autorización, notificará este hecho a la Comisión y a los demás Estados miembros por medio del sistema electrónico a que se refiere el artículo 23, apartado 6.
Artículo 15
1. Al decidir la posible concesión de una autorización o la prohibición de un tránsito con arreglo al presente Reglamento, los Estados miembros tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluidos:
a) | las obligaciones y compromisos internacionales de la Unión y de los Estados miembros, y en particular las obligaciones y compromisos que cada uno haya asumido en cuanto miembro de los regímenes internacionales de no proliferación y de los acuerdos internacionales de control de las exportaciones pertinentes, o en virtud de la ratificación de los tratados internacionales correspondientes;
b) | sus obligaciones en virtud de las sanciones impuestas por una decisión o una posición común adoptadas por el Consejo, o por una decisión de la OSCE o por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
c) | consideraciones de política nacional exterior y de seguridad, incluidas las que se recogen en la Posición Común 2008/944/PESC;
d) | consideraciones relativas al uso final previsto y al riesgo de desviación.
2. Además de los criterios establecidos en el apartado 1, al evaluar una solicitud de autorización global de exportación, los Estados miembros tendrán en cuenta la puesta en marcha de un PIC por parte del exportador.
Artículo 16
1. La autoridad competente podrá denegar, de acuerdo con el presente Reglamento, la concesión de una licencia de exportación y anular, suspender, modificar o revocar una autorización de exportación ya concedida. En caso de que la autoridad competente deniegue, anule, suspenda, limite sustancialmente o revoque una autorización de exportación, o en caso de que haya determinado que no debe autorizarse la exportación prevista, lo notificará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión y les remitirá la información pertinente. Cuando la autoridad competente de un Estado miembro haya suspendido una autorización de exportación, al término del período de suspensión, se notificará la evaluación final a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión.
2. Las autoridades competentes de los Estados miembros revisarán las denegaciones de autorización notificadas en virtud del apartado 1 en un plazo de tres años a partir de su notificación, con objeto de revocarlas, modificarlas o renovarlas. Las autoridades competentes de los Estados miembros notificarán cuanto antes el resultado de la evaluación a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión. Las denegaciones que no se hayan revocado seguirán siendo válidas y serán revisadas cada tres años. En la tercera revisión, el Estado miembro de que se trate deberá explicar las razones por las que mantiene dicha denegación.
3. La autoridad competente notificará sin demora a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión las decisiones de prohibir el tránsito de productos de doble uso adoptadas con arreglo al artículo 7. Las notificaciones incluirán toda la información pertinente, tal como la clasificación del producto, sus parámetros técnicos, el país de destino y el usuario final.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 del presente artículo serán igualmente de aplicación a la prestación de servicios de corretaje y asistencia técnica contemplada en el artículo 13.
5. La autoridad competente de un Estado miembro, antes de decidir si concede una autorización o prohíbe un tránsito de conformidad con el presente Reglamento, examinará todas las denegaciones o las decisiones de prohibir el tránsito de productos de doble uso enumerados en el anexo I válidas, adoptadas con arreglo al presente Reglamento, con el fin de averiguar si las autoridades competentes de otro Estado miembro han denegado una autorización o un tránsito para una transacción esencialmente idéntica. Consultará entonces a las autoridades competentes de los Estados miembros que hayan emitido dichas denegaciones o decisiones de prohibición de tránsito, como disponen los apartados 1, 3 y 4 del presente artículo.
Las autoridades competentes de los Estados miembros consultados comunicarán en un plazo de diez días hábiles si consideran que la transacción en cuestión es esencialmente idéntica. Si no se ha recibido ninguna reacción en el plazo de diez días laborables, se estimará que las autoridades competentes de los Estados miembros consultados no consideran que la transacción en cuestión sea esencialmente idéntica.
Si se requiere más información para evaluar correctamente la transacción en cuestión, las autoridades competentes de los Estados miembros afectados acordarán la prórroga de dicho plazo de diez días. No obstante, dicha prórroga no podrá sobrepasar los treinta días hábiles.
Si una vez efectuada dicha consulta, la autoridad competente decide conceder una autorización o permitir el tránsito, lo notificará inmediatamente a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión y facilitará toda la información pertinente para explicar su decisión.
6. Todas las notificaciones exigidas por el presente artículo se harán por medios electrónicos seguros, también a través del sistema a que se refiere el artículo 23, apartado 6.
7. Toda la información que se comparta en virtud del presente artículo cumplirá lo dispuesto en el artículo 23, apartado 5, en lo que respecta a la confidencialidad de dicha información.
CAPÍTULO IV
MODIFICACIÓN DE LAS LISTAS DE PRODUCTOS DE DOBLE USO Y DE DESTINOS
Artículo 17
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 18 con el fin de modificar la lista de productos de doble uso que figuran en los anexos I y IV, según se indica a continuación:
a) | la lista de productos de doble uso que figura en el anexo I se modificará de conformidad con las obligaciones y compromisos pertinentes, y sus respectivas modificaciones, que los Estados miembros y, en su caso, la Unión hayan asumido como miembros de los regímenes internacionales de no proliferación y de los acuerdos internacionales de control de las exportaciones o en virtud de la ratificación de tratados internacionales pertinentes;
b) | cuando las modificaciones del anexo I se refieran a productos de doble uso también incluidos en los anexos II o IV, estos anexos se modificarán en consecuencia.
2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 18 con el fin de modificar el anexo II suprimiendo productos y añadiendo o suprimiendo destinos del ámbito de aplicación de las autorizaciones generales de exportación de la Unión en consulta con el Grupo de coordinación sobre productos de doble uso establecido en virtud del artículo 24 y teniendo en cuenta las obligaciones y los compromisos en virtud de los regímenes de no proliferación y los acuerdos de control de las exportaciones pertinentes, como modificaciones de las listas de control, así como la evolución geopolítica aplicable. Cuando existan razones imperiosas de urgencia que exijan la supresión de determinados destinos del ámbito de aplicación de una autorización general de exportación de la Unión, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 19 a los actos delegados adoptados en virtud del presente apartado.
Artículo 18
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 17 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 9 de septiembre de 2021. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 17 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 17 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 19
1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en vigor sin demora y serán aplicables en tanto no se formule ninguna objeción de conformidad con el apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia.
2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 18, apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto inmediatamente tras la notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.
Artículo 20
La lista de productos de doble uso establecida en el anexo IV, que es un subconjunto del anexo I, se actualizará en consideración al artículo 36 del TFUE, en concreto por razones de orden público y seguridad pública de los Estados miembros.
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
Artículo 21
1. Al cumplimentar las formalidades para la exportación de productos de doble uso en la aduana competente para la tramitación de la declaración de exportación, el exportador deberá probar que se ha obtenido toda autorización de exportación necesaria.
2. Podrá exigirse al exportador una traducción de los documentos presentados como prueba en una lengua oficial del Estado miembro donde se presente la declaración de exportación.
3. Sin perjuicio de las competencias que tengan conferidas al amparo y en cumplimiento del código aduanero de la Unión, los Estados miembros podrán, además, durante un período que no exceda los períodos mencionados en el apartado 4, suspender el proceso de exportación desde su territorio o, en su caso, impedir de otro modo que los productos de doble uso que estén amparados o no por una autorización de exportación válida abandonen la Unión desde su territorio cuando tengan:
a) | motivos para sospechar que: i) | no se tuvo en cuenta toda la información pertinente al concederse la autorización, o ii) | las circunstancias han cambiado considerablemente desde que se concedió la autorización, o
b) | información pertinente sobre la posible aplicación de medidas con arreglo al artículo 4, apartado 1.
4. En los casos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, el Estado miembro mencionado en dicho apartado consultará inmediatamente a la autoridad competente del Estado miembro que haya concedido la autorización de exportación o que pueda tomar medidas en virtud del artículo 4, apartado 1, a fin de que la autoridad competente pueda tomar medidas en virtud del artículo 4, apartado 1, o del artículo 16, apartado 1. Si dicha autoridad competente decide mantener la autorización o no tomar ninguna medida en virtud del artículo 4, apartado 1, contestará en un plazo de diez días hábiles, el cual, a petición suya, podrá ampliarse a treinta días hábiles, en circunstancias excepcionales. En tal caso, o si no se hubiera recibido una respuesta en el plazo de diez o treinta días hábiles, los productos de doble uso serán liberados inmediatamente. La autoridad competente del Estado miembro que haya concedido la autorización informará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión.
5. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, podrá desarrollar orientaciones para apoyar la cooperación entre las autoridades responsables de la expedición de licencias y las autoridades aduaneras.
Artículo 22
1. Los Estados miembros podrán prever que las formalidades aduaneras necesarias para la exportación de los productos de doble uso se realicen únicamente en las aduanas habilitadas a tal fin.
2. Cuando hagan uso de la facultad establecida en el apartado 1, los Estados miembros comunicarán a la Comisión las aduanas habilitadas a tal fin. La Comisión publicará esta información en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
CAPÍTULO VI
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Artículo 23
1. Los Estados miembros informarán a la Comisión inmediatamente de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopten en aplicación del presente Reglamento, incluidas:
a) | la lista de las autoridades competentes de los Estados miembros encargadas de: — | conceder autorizaciones de exportación de productos de doble uso, — | conceder autorizaciones para la prestación de servicios de corretaje y asistencia técnica al amparo del presente Reglamento, — | prohibir el tránsito de productos de doble uso no pertenecientes a la Unión en virtud del presente Reglamento;
b) | las medidas a las que se refiere el artículo 25, apartado 1.
La Comisión transmitirá la información a los demás Estados miembros y la publicará en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones oportunas, en colaboración con la Comisión, para establecer una cooperación directa y un intercambio de información entre las autoridades competentes con vistas a aumentar la eficacia del régimen de control de las exportaciones de la Unión y garantizar la aplicación coherente y eficaz y el cumplimiento de los controles en todo el territorio aduanero de la Unión. El intercambio de información podrá incluir:
a) | los datos sobre licencias pertinentes proporcionados para cada autorización expedida (por ejemplo, valor y tipos de licencias y destinos conexos, número de usuarios de autorizaciones generales);
b) | información adicional sobre el cumplimiento de los controles, en particular información sobre la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 15, apartado 1, el número de operadores con un PIC y, cuando se disponga de ellos, datos sobre las exportaciones de productos de doble uso realizadas en otros Estados miembros;
c) | información sobre el análisis en que se basan las adiciones o las adiciones previstas a las listas nacionales de control de conformidad con el artículo 9;
d) | información sobre el cumplimiento de los controles, incluidas auditorías basadas en el riesgo, en particular sobre los exportadores privados del derecho de usar autorizaciones generales de exportación nacionales o de la Unión y, cuando se disponga de él, el número de infracciones, incautaciones y aplicaciones de otras sanciones;
e) | datos sobre usuarios finales sensibles, agentes implicados en actividades de adquisiciones sospechosas y, cuando se disponga de ellas, rutas utilizadas.
3. El intercambio de datos sobre licencias tendrá lugar al menos una vez al año de conformidad con las orientaciones que elaborará el Grupo de coordinación sobre productos de doble uso establecido en virtud del artículo 24 y teniendo debidamente en cuenta los requisitos legales relativos a la protección de la información personal, la información sensible a efectos comerciales o la información protegida en materia de defensa, política exterior o seguridad nacional.
4. Los Estados miembros y la Comisión examinarán periódicamente la aplicación del artículo 15 sobre la base de la información presentada en virtud del presente Reglamento y el análisis de dichos datos. Todos los participantes en estos intercambios respetarán la confidencialidad de los debates.
5. El Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo (14), y en particular sus disposiciones relativas a la confidencialidad de la información, se aplicarán mutatis mutandis.
6. La Comisión, en consulta con el Grupo de coordinación sobre productos de doble uso establecido en virtud del artículo 24, desarrollará un sistema seguro y cifrado a fin de apoyar la cooperación y el intercambio de información directos entre las autoridades competentes de los Estados miembros y, si procede, la Comisión. La Comisión conectará el sistema, si procede, con los sistemas de expedición electrónica de licencias de las autoridades competentes de los Estados miembros en la medida necesaria para facilitar esta cooperación e intercambio de información directos. El Parlamento Europeo será informado acerca del presupuesto, el desarrollo y el funcionamiento del sistema.
7. El tratamiento de datos personales se atendrá a las normas establecidas en los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725.
Artículo 24
1. Se creará un Grupo de coordinación sobre productos de doble uso presidido por un representante de la Comisión. Cada Estado miembro nombrará un representante en este Grupo. El Grupo examinará cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento que puedan plantear tanto su Presidencia como el representante de un Estado miembro.
2. Siempre que lo considere necesario, el Grupo de coordinación sobre productos de doble uso consultará a los exportadores, a los corredores, a los proveedores de asistencia técnica y a otros agentes interesados a los que se refiere el presente Reglamento.
3. El Grupo de coordinación sobre productos de doble uso establecerá, cuando proceda, grupos de expertos técnicos de los Estados miembros para examinar cuestiones específicas relativas a la aplicación de los controles, incluidas cuestiones relativas a la actualización de las listas de control de la Unión establecidas en el anexo I. Los grupos de expertos técnicos consultarán, cuando proceda, a los exportadores, corredores, proveedores de asistencia técnica u otras partes interesadas pertinentes con respecto al presente Reglamento.
4. La Comisión apoyará un programa de la Unión de desarrollo de capacidades en materia de concesión de licencias y cumplimiento, en particular mediante el desarrollo, en consulta con el Grupo de coordinación sobre productos de doble uso, de programas comunes de formación para funcionarios de los Estados miembros.
Artículo 25
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación del presente Reglamento. En particular, establecerán las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento o de sus disposiciones de aplicación. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2. El Grupo de coordinación sobre productos de doble uso establecerá un mecanismo de coordinación del cumplimiento para apoyar el intercambio de información y la cooperación directa entre las autoridades competentes y las agencias encargadas de garantizar el cumplimiento de los Estados miembros (en los sucesivo, «Mecanismo de coordinación del cumplimiento»). En el marco del Mecanismo de coordinación del cumplimiento, los Estados miembros y la Comisión intercambiarán la información pertinente, cuando esté disponible, en particular sobre la aplicación, la naturaleza y el efecto de las medidas adoptadas al amparo del apartado 1, la aplicación de las mejores prácticas y las exportaciones no autorizadas de productos de doble uso o los incumplimientos del presente Reglamento o de la legislación nacional pertinente.
En el marco del Mecanismo de coordinación del cumplimiento, los Estados miembros y la Comisión intercambiarán también información sobre las mejores prácticas de las autoridades nacionales encargadas de garantizar el cumplimiento en materia de auditorías basadas en el riesgo, detección y enjuiciamiento de las exportaciones no autorizadas de productos de doble uso u otros posibles incumplimientos del presente Reglamento o de la legislación nacional pertinente.
El intercambio de información en el marco del Mecanismo de coordinación del cumplimiento será confidencial.
CAPÍTULO VII
TRANSPARENCIA, DIVULGACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Artículo 26
1. La Comisión y el Consejo facilitarán, cuando proceda, orientaciones o recomendaciones sobre buenas prácticas con respecto a las materias a que se refiere el presente Reglamento, con el fin de garantizar la eficiencia del régimen de control de las exportaciones de la Unión y la coherencia de su aplicación. La facilitación de orientaciones o recomendaciones sobre buenas prácticas a los exportadores, corredores y proveedores de asistencia técnica será responsabilidad de los Estados miembros en los que residan o estén establecidos. En dichas orientaciones o recomendaciones sobre buenas prácticas se tendrán particularmente en cuenta las necesidades de información de las pymes.
2. La Comisión, en colaboración con el Grupo de coordinación sobre productos de doble uso, presentará un informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento y sobre las actividades, exámenes y consultas del Grupo de coordinación sobre productos de doble uso. Ese informe anual será público.
El informe anual incluirá información sobre autorizaciones (en particular su número y valor por tipos de productos y por destinos a escala de la Unión y de los Estados miembros) y sobre denegaciones y prohibiciones al amparo del presente Reglamento. El informe anual también incluirá información sobre la administración (en particular sobre actividades de contratación de personal, cumplimiento y divulgación, herramientas específicas de concesión de licencias o de clasificación) y sobre ejecución de controles (en particular el número de infracciones y sanciones).
Por lo que se refiere a los productos de cibervigilancia, el informe anual incluirá información específica sobre las autorizaciones, en particular sobre el número de solicitudes recibidas por producto, el Estado miembro expedidor y los destinos concernidos por dichas solicitudes, así como sobre las decisiones adoptadas respecto de dichas solicitudes.
La información contenida en el informe anual se presentará de conformidad con los principios establecidos en el apartado 3.
La Comisión y el Consejo facilitarán orientaciones sobre la metodología para la recopilación y el tratamiento de los datos para la preparación del informe anual, incluida la determinación de los tipos de productos y la disponibilidad de datos sobre el cumplimiento de la normativa.
3. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información oportuna para la preparación del informe con la debida consideración a los requisitos legales relativos a la protección de la información personal, la información sensible a efectos comerciales o la información protegida en materia de defensa, política exterior o seguridad nacional. El Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), relativo a la estadística europea, será aplicable a la información intercambiada o publicada en virtud del presente artículo.
4. Entre el 10 de septiembre de 2026 y el 10 de septiembre de 2028 la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento e informará sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. Después del 10 de septiembre de 2024 la Comisión llevará a cabo una evaluación del artículo 5 e informará sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.
CAPÍTULO VIII
MEDIDAS DE CONTROL
Artículo 27
1. Los exportadores de productos de doble uso llevarán registros o extractos detallados de sus actividades, con arreglo al Derecho o los usos nacionales vigentes en los Estados miembros afectados. Dichos registros o extractos deberán contener en particular documentos comerciales tales como las facturas, las declaraciones de carga, los documentos de transporte u otros documentos de expedición que incluyan los datos necesarios para determinar:
a) | una descripción de los productos de doble uso;
b) | la cantidad de los productos de doble uso;
c) | el nombre y la dirección del exportador y del destinatario;
d) | en caso de conocerse, el uso final y el usuario final de los productos de doble uso.
2. De conformidad con el Derecho o los usos nacionales vigentes en los Estados miembros afectados, los corredores y los proveedores de asistencia técnica llevarán registros o extractos relativos a los servicios de corretaje o la asistencia técnica a fin de poder probar, si se lo piden, la descripción de los productos de doble uso objeto de los servicios de corretaje o la asistencia técnica, el período durante el cual los productos fueron objeto de dichos servicios, su destino y los países afectados por los mencionados servicios.
3. Los registros o extractos y los documentos a que se refieren los apartados 1 y 2 se conservarán al menos durante un período de cinco años a partir del final del año natural en que tuvo lugar la exportación o se prestaron los servicios de corretaje o la asistencia técnica. Se presentarán a petición de la autoridad competente.
4. Los documentos y registros relativos a la transferencia dentro de la Unión de productos de doble uso enumerados en el anexo I deberán conservarse al menos durante un período de tres años a partir del final del año natural en que se haya efectuado la transferencia y deberán presentarse a petición de la autoridad competente del Estado miembro desde el que hayan sido transferidos los productos.
Artículo 28
Con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento, cada Estado miembro adoptará todas las medidas necesarias para permitir a sus autoridades competentes:
a) | obtener información sobre cualquier pedido u transacción relativa a productos de doble uso;
b) | comprobar la correcta aplicación de los controles de exportación, en particular mediante el acceso a los locales profesionales de las personas implicadas en una transacción de exportación, de los corredores que presten servicios de corretaje en las circunstancias descritas en el artículo 6 o de los proveedores de asistencia técnica en las circunstancias contempladas en el artículo 8.
CAPÍTULO IX
COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES
Artículo 29
1. La Comisión y los Estados miembros mantendrán, cuando proceda, diálogos con terceros países con el fin de promover la convergencia mundial de los controles.
Los diálogos podrán apoyar la cooperación regular y recíproca con terceros países, incluido el intercambio de información y mejores prácticas, así como el desarrollo de capacidades y la difusión a terceros países. Los diálogos también podrán fomentar la adhesión de terceros países a unos controles rigurosos de las exportaciones desarrollados a través de regímenes multilaterales de control de las exportaciones como modelo para unas mejores prácticas internacionales.
2. Sin perjuicio de las disposiciones de los acuerdos o los protocolos sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera concluidos entre la Unión y terceros países, el Consejo podrá autorizar a la Comisión a negociar acuerdos con terceros países con miras al reconocimiento mutuo del control de la exportación de productos de doble uso cubiertos por el presente Reglamento.
Esas negociaciones se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 207, apartado 3, del TFUE y, en su caso, en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
CAPÍTULO X
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 30
El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la Decisión Delegada de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, que completa la Decisión n.o 1104/2011/UE.
Artículo 31
Queda derogado el Reglamento (CE) n.o 428/2009.
No obstante, por lo que respecta a las solicitudes de autorización presentadas antes del 9 de septiembre de 2021, las correspondientes disposiciones del Reglamento (CE) n.o 428/2009 seguirán siendo de aplicación.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo VI.
Artículo 32
El presente Reglamento entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de mayo de 2021.
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
D. M. SASSOLI
Por el Consejo
El Presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Posición del Parlamento Europeo de 25 de marzo de 2021 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 10 de mayo de 2021.
(2) Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).
(3) Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).
(4) Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(5) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(6) Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las exportaciones (DO L 83 de 27.3.2015, p. 34).
(7) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(8) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(9) Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
(10) Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
(11) DO C 202 de 8.7.2011, p. 13.
(12) Decisión n.o 1104/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa a las modalidades de acceso al servicio público regulado ofrecido por el sistema mundial de radionavegación por satélite resultante del programa Galileo (DO L 287 de 4.11.2011, p. 1).
(13) Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 1).
(14) Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
(15) Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.o 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
ANEXO I
LISTA DE PRODUCTOS DE DOBLE USO CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 3 DEL PRESENTE REGLAMENTO
La lista de productos de doble uso incluida en el presente anexo tiene por objetivo la aplicación de los controles de doble uso acordados internacionalmente, entre ellos el Grupo Australia (GA) (1), el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (RCTM) (2), el Grupo de Suministradores Nucleares (GSN) (3), el Arreglo de Wassenaar (4) y la Convención sobre las Armas Químicas (5).
ÍNDICE
Parte I - | Notas generales, acrónimos y abreviaturas, y definiciones |
Parte II - Categoría 0 | Materiales, instalaciones y equipos nucleares |
Parte III - Categoría 1 | Materiales especiales y equipos conexos |
Parte IV - Categoría 2 | Tratamiento de los materiales |
Parte V - Categoría 3 | Electrónica |
Parte VI - Categoría 4 | Ordenadores |
Parte VII - Categoría 5 | Telecomunicaciones y "seguridad de la información" |
Parte VIII - Categoría 6 | Sensores y láseres |
Parte IX - Categoría 7 | Navegación y aviónica |
Parte X - Categoría 8 | Marina |
Parte XI - Categoría 9 | Aeronáutica y propulsión |
PARTE I – Notas generales, acrónimos y abreviaturas, y definiciones
NOTAS GENERALES AL ANEXO I
| 1. | En relación con el control de productos diseñados o modificados para uso militar, véanse las correspondientes listas de control de material de defensa que mantienen los respectivos Estados miembros de la UE Las referencias del presente anexo en las que figura la frase "VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA" hacen alusión a esas mismas listas.
| 2. | El objeto de los controles contenidos en el presente anexo no deberá quedar sin efecto por la exportación de productos no controlados (incluidas las plantas) que contengan uno o más componentes controlados, cuando el componente o componentes controlados sean elementos principales de los productos exportados y sea viable separarlos o emplearlos para otros fines. N.B. | A la hora de juzgar si uno o varios componentes controlados deben considerarse elementos principales, habrán de ponderarse los factores de cantidad, valor y conocimientos tecnológicos involucrados, así como otras circunstancias especiales que pudieran determinar que el componente o los componentes controlados sean elementos principales de los productos suministrados.
| 3. | Los productos especificados en el presente anexo pueden ser nuevos o usados.
| 4. | En algunos casos, los productos químicos se enumeran por nombre y número CAS. La lista se aplica a los productos químicos de la misma fórmula estructural (incluidos los hidratos) independientemente del nombre o del número CAS. Los números CAS se muestran para ayudar a identificar un producto químico o una mezcla independientemente de su nomenclatura. Los números CAS no pueden ser usados como identificadores únicos porque algunas formas de los productos químicos listados tienen números CAS diferentes y, además, algunas mezclas que contienen un producto químico listado pueden tener un número CAS diferente.
NOTA DE TECNOLOGÍA NUCLEAR (NTN)
(Deberá verse en conjunción con la sección E de la categoría 0.)
La "tecnología" directamente asociada a cualquier producto controlado de la categoría 0 se controlará con arreglo a las disposiciones de la categoría 0.
Asimismo, se controlará la "tecnología" para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los productos sometidos a control, aunque también sea aplicable a productos no sometidos a ningún control.
La licencia de exportación concedida para un producto autoriza también a exportar al mismo usuario final la "tecnología" mínima necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de dicho producto.
Los controles de transferencia de "tecnología" no se aplicarán a la información "de conocimiento público" ni a la "investigación científica básica".
NOTA GENERAL DE TECNOLOGÍA (NGT)
(Deberá verse en conjunción con la sección E de las categorías 1 a 9.)
La exportación de "tecnología""necesaria" para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de productos sometidos a control incluidos en las categorías 1 a 9 se someterá a control de conformidad con lo dispuesto en las categorías 1 a 9.
Asimismo, se controlará la "tecnología""necesaria" para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los productos sometidos a control, aunque también sea aplicable a productos no sometidos a ningún control.
No se aplicarán controles a aquella "tecnología" que sea la mínima necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento (revisión) o las reparaciones de aquellos productos no sometidos a control o cuya exportación se haya autorizado.
Nota: | Esta disposición no exime de los controles a la "tecnología" de ese tipo especificada en los subartículos 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a y 8E002.b.
Los controles de las transferencias de "tecnología" no se aplicarán a la información "de conocimiento público", a la "investigación científica básica" ni a la información mínima necesaria para solicitudes de patentes.
NOTA SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN MATERIA NUCLEAR (NPIN)
(La presente nota tiene primacía sobre los controles de la sección D de la categoría 0.)
La sección D de la categoría 0 de esta lista no somete a control los "programas informáticos" que constituyen el "código objeto" mínimo necesario para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento (revisión) o las reparaciones de aquellos productos cuya exportación haya sido autorizada.
La licencia de exportación concedida para un producto autoriza también a exportar al mismo usuario final el "código objeto" mínimo necesario para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento (revisión) y las reparaciones de dicho producto.
Nota: | La Nota sobre programas informáticos en materia nuclear no exime de los controles a los "programas informáticos" especificados en la categoría 5, segunda parte ("Seguridad de la información").
NOTA GENERAL SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (NGPI)
(La presente nota tiene primacía sobre los controles de la sección D de las categorías 1 a 9.)
Las categorías 1 a 9 de esta lista no someten a control los "programas informáticos" que cumplan cualquiera de las condiciones siguientes:
a. | que se hallen generalmente a disposición del público por estar: 1. | a la venta, sin limitaciones, en puntos de venta al por menor, por medio de: a. | transacciones en mostrador, b. | transacciones por correo, c. | transacciones electrónicas, o d. | transacciones por teléfono, y 2. | diseñados para su instalación por el usuario sin asistencia ulterior importante del proveedor. Nota: | La entrada a de la Nota general sobre programas informáticos no exime de los controles a los "programas informáticos" especificados en la categoría 5, segunda parte ("Seguridad de la información").
b. | que sean "de conocimiento público", o
c. | que constituyan el "código objeto" mínimo necesario para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento (revisión) o las reparaciones de aquellos productos cuya exportación haya sido autorizada.
Nota: | La entrada c de la Nota general sobre programas informáticos no exime de los controles a los "programas informáticos" especificados en la categoría 5, segunda parte ("Seguridad de la información").
NOTA GENERAL SOBRE "SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" (NGSI)
Los productos o las funciones destinados a la "seguridad de la información" deben considerarse en relación con lo dispuesto en la categoría 5, segunda parte, aunque se trate de componentes, de "programas informáticos" o de funciones de otros productos.
PRÁCTICAS EDITORIALES EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
De conformidad con las reglas establecidas en el Libro de estilo interinstitucional, para los textos en inglés publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea:
— | se utiliza una coma para separar los enteros de los decimales, — | los números enteros se presentan en series de tres y cada serie se separa por un espacio fino.
El texto del presente anexo sigue esta práctica.
ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS EMPLEADOS EN EL PRESENTE ANEXO
En el caso de acrónimos y abreviaturas empleados como términos definidos, véanse las 'Definiciones de los términos empleados en el presente anexo'.
ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
ABEC | Comité Técnico de Cojinetes Anulares (Annular Bearing Engineers Committe)
ABMA | American Bearing Manufacturers Association
ADC | Convertidor analógico-digital (Analogue-to-Digital Converter)
AGMA | Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes (American Gear Manufacturers Association)
AHRS | Sistemas de referencia de actitud y rumbo (Attitude and Heading Reference Systems)
AISI | Instituto Americano del Hierro y del Acero (American Iron and Steel Institute)
ALE | Epitaxia a capas atómicas (Atomic Layer Epitaxy)
ALU | Unidad Aritmética Lógica (Arithmetic Logic Unit)
ANSI | Instituto Nacional Americano de Normas (American National Standards Institute)
APP | Funcionamiento máximo ajustado (Adjusted Peak Performance)
APU | Unidad de potencia auxiliar (Auxiliary Power Unit)
ASTM | Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (American Society for Testing and Materials)
ATC | Control del Tráfico Aéreo (Air Traffic Control)
BJT | Transistores de unión bipolar (Bipolar Junction Transistors)
BPP | Producto de los parámetros del haz (Beam Parameter Product)
BSC | Controlador de estaciones base (Base Station Controller)
CAD | Diseño asistido por ordenador (Computer-Aided-Design)
CAS | Servicio de Resúmenes de Artículos sobre Temas Químicos (Chemical Abstracts Service)
CCD | Dispositivo de carga acoplada (Charge Coupled Device)
CDU | Unidad de control y visualización (Control and Display Unit)
CEP | Círculo de igual probabilidad (Circular Error Probable)
CMM | Máquina de medida de coordenadas (Coordinate Measuring Machine)
CMOS | Semiconductor de óxido metálico complementario (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
CNTD | Deposición nuclearia térmica controlada (Controlled Nucleation Thermal Deposition)
CPLD | Dispositivo lógico programable complejo (Complex Programmable Logic Device)
UCP | Unidad central de procesamiento (Central Processing Unit)
CVD | Depósito químico en fase de vapor (Chemical Vapour Deposition)
CW | Guerra química (Chemical Warfare)
CW (para láseres) | Onda continua (Continuous Wave)
DAC | Convertidor digital-analógico (Digital-to-Analogue Converter)
DANL | Nivel de ruido medio visualizado (Displayed Average Noise Level)
DBRN | Navegación con referencia a bases de datos (Data-Base Referenced Navigation)
DDS | Sintetizador digital directo (Direct Digital Synthesizer)
DMA | Análisis mecánico dinámico (Dynamic Mechanical Analysis)
DME | Equipo para medición de la distancia (Distance Measuring Equipment)
DMOSFET | Transistor de difusión de efecto campo de unión con semiconductor de óxido metálico (Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
DS | Solidificado direccionalmente (Directionally Solidified)
EB | Puente explosivo (Exploding Bridge)
EB-PVD | Depósito en fase de vapor por método físico por haz de electrones (Electron Beam Physical Vapour Deposition)
EBW | Puente explosivo con filamento metálico (Exploding Bridge Wire)
ECM | Mecanizado electroquímico (Electro-Chemical Machining)
EDM | Máquinas de electroerosión (Electrical Discharge Machines)
EFI | Iniciadores de laminilla (Exploding Foil Initiators)
EIRP | Potencia isótropa radiada equivalente (Effective Isotropic Radiated Power)
EMP | Impulso electromagnético (Electromagnetic Pulse)
ENOB | Número efectivo de bits (Effective Number of Bits)
ERF | Acabado electrorreológico (Electrorheological Finishing)
ERP | Potencia radiada efectiva (Effective Radiated Power)
ESD | Descarga electrostática (Electrostatic Discharge)
ETO | Tiristor desactivable por emisor (Emitter Turn-Off Thyristor)
ETT | Tiristor de activación eléctrica (Electrical Triggering Thyristor)
UE | Unión Europea
EUV | Radiación ultravioleta extrema (Extreme UltraViolet)
FADEC | Control digital del motor con plena autoridad (Full Authority Digital Engine Control)
FFT | Transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform)
FPGA | Matriz de puertas programable in situ (Field Programmable Gate Array)
FPIC | Interconexión programable in situ (Field Programmable Interconnect)
FPLA | Matriz lógica programable in situ (Field Programmable Logic Array)
FPO | Operación en coma flotante (Floating Point Operation)
FWHM | Anchura de altura media (Full-Width Half-Maximum)
GLONASS | Sistema mundial de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System)
GNSS | Sistema mundial de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System)
GPS | Sistema de posicionamiento global (Global Positioning System)
GSM | Sistema mundial de comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communications)
GTO | Tiristor desactivable por puerta (Gate Turn-off Thyristor)
HBT | Transistores bipolares de heterounión (Hetero-Bipolar Transistors)
HDMI | Interfaz multimedia de alta definición (High-Definition Multimedia Interface)
HEMT | Transistor de alta movilidad de electrones (High Electron Mobility Transistor)
OACI (ICAO) | Organización de Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization)
CEI (IEC) | Comisión Electrotécnica Internacional (International Electro-technical Commission)
IED | Artefacto explosivo improvisado (Improvised Explosive Device)
IEEE | Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
IFOV | Campo de visión instantáneo (Instantaneous-Field-Of-View)
IGBT | Transistor bipolar de puerta aislada (Insulated Gate Bipolar Transistor)
IGCT | Tiristor conmutado por puerta integrada (Integrated Gate Commutated Thyristor)
OHI (IHO) | Organización Hidrográfica Internacional (International Hydrographic Organization)
ILS | Sistema de aterrizaje por instrumentos (Instrument Landing System)
IMU | Unidad de medida inercial (Inertial Measurement Unit)
INS | Sistema de navegación inercial (Inertial Navigation System)
IP | Protocolo de internet (Internet Protocol)
IRS | Sistema de referencia inercial (Inertial Reference System)
IRU | Unidad de referencia inercial (Inertial Reference Unit)
ISA | Atmósfera estándar internacional (International Standard Atmosphere)
ISAR | Radar de apertura sintética inversa (Inverse Synthetic Aperture Radar)
ISO | Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization)
UIT (ITU) | Unión Internacional de Telecomunicaciones (International Telecommunication Union)
JT | Joule-Thomson
LIDAR | Detección y medición de distancias por luz (Light Detection and Ranging)
LIDT | Umbral de daño producido por radiación láser (Laser Induced Damage Threshold)
LOA | Longitud total (Length Overall)
LRU | Unidad sustituible en línea (Line Replaceable Unit)
LTT | Tiristor de activación lumínica (Light Triggering Thyristor)
MLS | Sistemas de microondas para aterrizaje (Microwave Landing Systems)
MMIC | Circuito integrado monolítico de microondas (Monolithic Microwave Integrated Circuit)
MOCVD | Deposición de vapores químicos organometálicos (Metal Organic Chemical Vapour Deposition)
MOSFET | Transistor de efecto campo de unión con semiconductor de óxido metálico (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)
MPM | Módulo de alimentación de microondas (Microwave Power Module)
MRF | Acabado magnetorreólico (Magnetorheological Finishing)
MRF | Tamaño de la característica resoluble mínima (Minimum Resolvable Feature size)
MRI | Formación de imágenes por resonancia magnética (Magnetic Resonance Imaging)
MTBF | Tiempo medio entre fallos (Mean-Time-Between-Failures)
MTTF | Tiempo medio hasta fallo (Mean-Time-To-Failure)
NA | Apertura numérica (Numerical Aperture)
NDT | Ensayo no destructivo (Non-Destructive Test)
NEQ | Cantidad explosiva neta (Net Explosive Quantity)
NIJ | Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice)
OAM | Operaciones, administración o mantenimiento (Operations, Administration or Maintenance)
OSI | Interconexión de sistemas abiertos (Open Systems Interconnection)
PAI | Poliamidas-imidas (Polyamide-imides)
PAR | Radar de precisión de aproximación (Precision Approach Radar)
PCL | Localización coherente pasiva (Passive Coherent Location)
PDK | Kit de diseño de procesos (Process Design Kit)
PIN | Número de identificación personal (Personal Identification Number)
PMR | Radiocomunicaciones móviles privadas (Private Mobile Radio)
PVD | Depósito en fase de vapor por método físico (Physical Vapour Deposition)
ppm | Partes por millón
QAM | Modulación de amplitud en cuadratura (Quadrature-Amplitude-Modulation)
QE | Eficiencia cuántica (Quantum Efficiency)
RAP | Plasmas de átomos reactivos (Reactive Atom Plasmas)
RF | Radiofrecuencia
rms | Media cuadrática (Root Mean Square)
RNC | Controlador de red radioeléctrica (Radio Network Controller)
RNSS | Sistema regional de navegación por satélite (Regional Navigation Satellite System)
ROIC | Circuito integrado de lectura (Read-out Integrated Circuit)
S-FIL | Impresión litográfica step and flash (Step and Flash Imprint Lithography)
SAR | Radar de apertura sintética (Synthetic Aperture Radar)
SAS | Sonar de apertura sintética (Synthetic Aperture Sonar)
SC | Cristal único (Single Crystal)
SCR | Rectificador de silicio controlado (Silicon Controlled Rectifier)
SFDR | Rango dinámico libre de espurios (Spurious Free Dynamic Range)
SHPL | Láser de muy alta potencia (Super High Powered Laser)
SLAR | Radar aerotransportado de haz oblicuo (Sidelooking Airborne Radar)
SOI | Silicio sobre aislante (Silicon-on-Insulator)
SQUID | Dispositivo superconductor de interferencia cuántica (Superconducting Quantum Interference Device)
SRA | Conjunto sustituible en taller (Shop Replaceable Assembly)
SRAM | Memoria estática de acceso aleatorio (Static Random Access Memory)
SSB | Banda lateral única (Single Sideband)
SSR | Radar secundario de vigilancia (Secondary Surveillance Radar)
SSS | Sonar de barrido lateral (Side Scan Sonar)
TIR | Lectura indicada total (Total Indicated Reading)
TVR | Respuesta de voltaje de transmisión (Transmitting Voltage Response)
u | Unidad de masa atómica (Atomic Mass Unit)
UPR | Repetibilidad de posicionamiento unidireccional (Unidirectional Positioning Repeatability)
UTS | Resistencia a la rotura por tracción (Ultimate Tensile Strength)
UV | Ultravioleta
VJFET | Transistor vertical de efecto campo de unión (Vertical Junction Field Effect Transistor)
VOR | Sistema de medidas de distancia omnidireccional de muy alta frecuencia (Very High Frequency Omni-directional Range)
OMS | Organización Mundial de la Salud (World Health Organization)
WLAN | Red de área local inalámbrica (Wireless Local Area Network)
DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL PRESENTE ANEXO
PARTE II — Categoría 0
CATEGORÍA 0— MATERIALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS NUCLEARES
0A Sistemas, equipos y componentes
| 0A001 | "Reactores nucleares" y equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para los mismos, según se indica: a. | "Reactores nucleares" b. | Recipientes metálicos o piezas importantes manufacturadas de los mismos, incluida la cabeza del recipiente de presión del reactor, especialmente diseñados o preparados para contener el núcleo de un "reactor nuclear" c. | Equipos de manipulación especialmente diseñados o preparados para cargar y descargar el combustible en un "reactor nuclear" d. | Barras de control diseñadas especialmente o preparadas para el control del proceso de fisión en un "reactor nuclear", las estructuras de apoyo o suspensión de las mismas y los tubos guía de las barras de control e. | Tubos de presión especialmente diseñados o preparados para contener los elementos combustibles y el refrigerante primario en un "reactor nuclear" f. | Tubos (o ensamblajes de tubos) de circonio metálico o de aleaciones de circonio especialmente diseñados o preparados para su utilización como tubos de revestimiento de combustible en un "reactor nuclear" y en cantidades que excedan de 10 kg N.B. | Para los tubos de presión de circonio, véase el subartículo 0A001.e y para los tubos de calandria, véase el subartículo 0A001.h. g. | Bombas o circuladores de refrigerante especialmente diseñadas o preparadas para hacer circular el refrigerante primario en "reactores nucleares" h. | 'Componentes internos de reactor nuclear' especialmente diseñados o preparados para su utilización en un "reactor nuclear", incluidas las columnas de apoyo del núcleo, los canales de combustible, los tubos de calandria, los blindajes térmicos, las placas deflectoras, las placas para el reticulado del núcleo y las placas difusoras Nota técnica: En el subartículo 0A001.h, 'componentes internos de reactor nuclear' se refiere a cualquier estructura importante en una vasija de reactor que desempeñe una o más funciones tales como el apoyo del núcleo, el mantenimiento de la alineación del combustible, la orientación del flujo refrigerante primario, el suministro de blindajes de radiación para la vasija del reactor y la dirección de la instrumentación en el núcleo. i. | Intercambiadores de calor, según se indica: 1. | Generadores de vapor especialmente diseñados o preparados para el circuito de refrigerante primario o intermedio de un "reactor nuclear" 2. | Otros intercambiadores de calor especialmente diseñados o preparados para su utilización en el circuito de refrigerante primario de un "reactor nuclear" Nota: | El subartículo 0A001.i no somete a control los intercambiadores de calor para sistemas de apoyo del reactor, p. ej. el sistema de refrigeración de emergencia o el sistema de refrigeración del calor de desintegración. j. | Detectores de neutrones, especialmente diseñados o preparados para determinar los niveles de flujo de neutrones en el núcleo de un "reactor nuclear" k. | 'Blindajes térmicos exteriores' especialmente diseñados o preparados para su utilización en un "reactor nuclear" para la reducción de las pérdidas de calor y también para la protección del recipiente de contención. Nota técnica: En el subartículo 0A001.k, 'blindajes térmicos exteriores' se refiere a las estructuras principales situadas por encima del recipiente del reactor que reducen las pérdidas de calor del reactor y disminuyen la temperatura en el recipiente de contención.
0B Equipos de ensayo, inspección y producción
| 0B001 | Plantas para la separación de isótopos de "uranio natural", "uranio empobrecido" o "materiales fisionables especiales", y equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para ello, según se indica: a. | Plantas diseñadas especialmente para la separación de isótopos de "uranio natural", "uranio empobrecido" o "materiales fisionables especiales", según se indica: 1. | Plantas de separación por centrifugación gaseosa 2. | Plantas de separación por difusión gaseosa 3. | Plantas de separación aerodinámica 4. | Plantas de separación por intercambio químico 5. | Plantas de separación por intercambio de iones 6. | Plantas de separación de isótopos por "láser" de vapor atómico (SILVA) 7. | Plantas de separación de isótopos por "láser" molecular (SILM) 8. | Plantas de separación de plasma 9. | Plantas de separación electromagnética b. | Centrifugadoras de gas y conjuntos y componentes, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación por centrifugación gaseosa, según se indica: Nota técnica: En el subartículo 0B001.b, ‘materiales de elevada relación resistencia/densidad' se refiere a cualquiera de los siguientes: 1. | Acero martensítico envejecido capaz de soportar una carga de rotura por tracción de 1,95 GPa o más 2. | Aleaciones de aluminio capaces de soportar una carga de rotura por tracción de 0,46 GPa o más, o 3. | «Materiales fibrosos o filamentosos” con un "módulo específico" superior a 3,3 x 10 6 m y una "resistencia específica a la tracción" superior a 7,62 x 10 4 m. 1. | Centrifugadoras de gas 2. | Conjuntos rotores completos 3. | Cilindros para tubos rotores con un espesor de paredes de 12 mm o menos y un diámetro de entre 75 mm y 650 mm, fabricados con 'materiales de elevada relación resistencia/densidad' 4. | Anillos o fuelles con un espesor de paredes de 3 mm como máximo y con un diámetro de entre 75 mm y 650 mm, diseñados para reforzar localmente un tubo rotor o para unir varios de ellos y fabricados con 'materiales de elevada relación resistencia/densidad' 5. | Pantallas con un diámetro de entre 75 mm y 650 mm, para ser montadas dentro del tubo rotor y fabricadas con 'materiales de elevada relación resistencia/densidad' 6. | Tapones superiores e inferiores con un diámetro de entre 75 mm y 650 mm para ajustarse a los extremos del tubo rotor, fabricados con 'materiales de elevada relación resistencia/densidad' 7. | Soportes magnéticos de suspensión, según se indica: a. | Conjuntos de soportes consistentes en un electroimán anular suspendido en un marco protegido o construido con "materiales resistentes a la corrosión por UF6" y que contiene un medio amortiguador. El imán se acopla con una pieza polo o con un segundo imán ajustado a la tapa superior del rotor b. | Soportes magnéticos activos especialmente diseñados o preparados para su uso en centrifugadoras de gas 8. | Soportes preparados especialmente que comprenden un conjunto pivote/copa montado en un amortiguador 9. | Bombas moleculares compuestas de cilindros con surcos helicoidales mecanizados o extrudidos internamente y con orificios mecanizados internamente 10. | Estatores, de forma anular, destinados a motores multifásicos de corriente alterna por histéresis (o reluctancia) para un funcionamiento síncrono en el vacío en la gama de frecuencias de 600 Hz o superior y una potencia de 40 VA o superior 11. | Recipientes/cajas de centrifugadoras para alojar el conjunto del tubo rotor de una centrifugadora de gas, consistente en un cilindro rígido de espesor de pared de hasta 30 mm con extremos mecanizados con precisión que son paralelos entre sí y perpendiculares al eje longitudinal del cilindro en 0,05 grados o menos 12. | Paletas consistentes en tubos especialmente diseñados o preparados para la extracción de gas UF6 del tubo rotor, por acción de un tubo de Pitot, que puedan fijarse al sistema central de extracción de gas 13. | Cambiadores de frecuencia (convertidores o inversores) especialmente diseñados o preparados para alimentar los estatores de motores para el enriquecimiento por centrifugación gaseosa, que posean todas las características, y los componentes diseñados especialmente para ellos que se indican a continuación: a. | Salida eléctrica multifásica de frecuencia igual o superior a 600 Hz, y b. | Elevada estabilidad (con control de frecuencia superior a 0,2 %) 14. | Válvulas de cierre y de control, según se indica: a. | Válvulas de cierre especialmente diseñadas o preparadas para actuar en la alimentación, el producto o las colas de flujos gaseosos de UF6 de una centrifugadora individual de gas b. | Válvulas de fuelle con anillo de sello, cierre o control, fabricadas o protegidas con "materiales resistentes a la corrosión por UF6", con un diámetro interior de entre 10 mm y 160 mm, especialmente diseñadas o preparadas para su utilización en los sistemas principales o auxiliares de plantas de enriquecimiento por centrifugación gaseosa c. | Equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para procesos de separación por difusión gaseosa, según se indica: 1. | Barreras de difusión gaseosa fabricadas con "materiales resistentes a la corrosión por UF6" porosos metálicos, polímeros o cerámicos, con un tamaño de poro de 10 a 100 nm, un espesor de 5 mm como máximo y, para aquellas de forma tubular, un diámetro de 25 mm como máximo 2. | Cajas de difusores gaseosos, fabricados o protegidos con "materiales resistentes a la corrosión por UF6" 3. | Compresores o sopladores de gas con una capacidad de aspiración de 1 m3/min o mayor de UF6, una presión de descarga de hasta 500 kPa y un ratio de presión de 10:1 como máximo, que hayan sido fabricados o protegidos con "materiales resistentes a la corrosión por UF6" 4. | Obturadores para ejes de rotación destinados a los compresores o sopladores especificados en el subartículo 0B001.c.3 y diseñados para una tasa de penetración de gas separador inferior a 1 000 cm3/min 5. | Intercambiadores de calor fabricados o protegidos con "materiales resistentes a la corrosión por UF6", y diseñados para una tasa de presión de fuga inferior a 10 Pa por hora bajo una diferencia de presión de 100 kPa 6. | Válvulas de fuelle con anillo de sello, manuales o automáticas, de cierre o control, fabricadas o protegidas con "materiales resistentes a la corrosión por UF6" d. | Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación aerodinámica: 1. | Toberas de separación, formadas por canales curvos en forma de ranura con un radio de curvatura inferior a 1 mm, resistentes a la corrosión por UF6 y en cuyo interior hay una cuchilla que separa en dos el flujo de gas que circula por la tobera 2. | Tubos cilíndricos o cónicos (tubos vorticiales), fabricados o protegidos con "materiales resistentes a la corrosión por UF6", con una o más entradas tangenciales 3. | Compresores o sopladores de gas hechos de, o protegidos con, "materiales resistentes a la corrosión por UF6" y los obturadores para los ejes de rotación para ellos 4. | Intercambiadores de calor fabricados o protegidos con "materiales resistentes a la corrosión por UF6" 5. | Cajas de los elementos de separación, fabricadas o protegidas con "materiales resistentes a la corrosión por UF6", para alojar los tubos vorticiales o las toberas de separación 6. | Válvulas de fuelle con anillo de sello, manuales o automáticas, de cierre o control, fabricadas o protegidas con "materiales resistentes a la corrosión por UF6", con un diámetro igual o superior a 40 mm 7. | Sistemas de proceso para la separación del UF6 del gas portador (hidrógeno o helio) hasta 1 ppm de contenido máximo de UF6, incluyendo: a. | Intercambiadores de calor criogénicos y crioseparadores capaces de alcanzar temperaturas de 153 K (-120 °C) como máximo b. | Unidades refrigeradoras criogénicas capaces de alcanzar temperaturas de 153 K (-120 °C) como máximo c. | Toberas de separación o tubos vorticiales para separar el UF6 del gas portador d. | Trampas frías de UF6 capaces de congelar UF6 e. | Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación por intercambio químico: 1. | Columnas pulsatorias de intercambio rápido líquido-líquido con tiempo de residencia correspondiente a una etapa de 30 segundos como máximo y resistentes al ácido clorhídrico concentrado (por ejemplo, fabricados o protegidos con materiales plásticos apropiados, tales como los polímeros de hidrocarburo fluorado o vidrio) 2. | Contactores centrífugos de intercambio rápido líquido-líquido con un tiempo de residencia correspondiente a una etapa de 30 segundos como máximo y resistentes al ácido clorhídrico concentrado (por ejemplo, fabricados o protegidos con materiales plásticos apropiados, tales como polímeros de fluorocarbono o vidrio) 3. | Celdas de reducción electroquímica resistentes a las soluciones de ácido clorhídrico concentrado para reducir uranio de un estado de valencia a otro 4. | Equipos destinados a la alimentación de las celdas de reducción electroquímica para separar el U+4 de la corriente orgánica y, en el caso de las partes en contacto con la corriente del proceso, hechos o protegidos por materiales adecuados (por ejemplo, vidrio, polímeros de hidrocarburos fluorados, sulfato de polifenilo, sulfonas de poliéter y grafito impregnado con resina) 5. | Sistemas de preparación de la alimentación encaminados a producir soluciones de cloruro de uranio de elevada pureza consistentes en la disolución, la extracción del solvente y/o los equipos de intercambio de iones para purificación y celdas electrolíticas para reducir el uranio U+6 o U+4 a U+3 6. | Sistemas de oxidación del uranio para la oxidación del U+3 a U+4 f. | Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación por intercambio de iones: 1. | Resinas de intercambio iónico de reacción rápida, peliculares o macrorreticulares porosas, en las que los grupos de intercambio químico activo están limitados a un revestimiento superficial en un soporte poroso inactivo, y otras estructuras de materiales compuestos (composites) en cualquier forma adecuada, incluyendo partículas o fibras con diámetros de 0,2 mm como máximo, resistentes al ácido clorhídrico concentrado y diseñadas para tener una tasa de intercambio de tiempo de semirreacción menor de 10 segundos y capaces de funcionar a temperaturas en la gama de entre 373 K (100 °C) y 473 K (200 °C) 2. | Columnas de intercambio iónico (cilíndricas) con un diámetro mayor de 1 000 mm, hechas de, o protegidas con, materiales resistentes al ácido clorhídrico concentrado (por ejemplo titanio o plásticos de fluorocarbono) y capaces de funcionar a temperaturas en la gama de entre 373 K (100 oC) y 473 K (200 oC) y presiones superiores a 0,7 MPa 3. | Sistemas de reflujo para el intercambio iónico (sistemas de oxidación o reducción, químicos o electroquímicos) para la regeneración del agente químico oxidante o reductor utilizado en las cascadas de enriquecimiento por intercambio iónico g. | Equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para procesos de separación basados en láser que utilizan separación de isótopos por láser de vapor atómico, según se indica: 1. | Sistemas de vaporización de uranio metálico destinados a alcanzar una potencia de salida de 1 kW o más en el objetivo para su uso en el enriquecimiento por láser 2. | Sistemas de manipulación de uranio metálico en forma líquida o de vapor, especialmente diseñados o preparados con objeto de manejar el uranio fundido, las aleaciones de uranio fundido o el vapor de uranio metálico para su uso en el enriquecimiento por láser, y componentes diseñados especialmente para ellos N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2A225. 3. | Sistemas colectores de productos y colas para la recogida de uranio metálico en forma líquida o sólida, fabricados o protegidos con materiales resistentes al calor y a la corrosión por uranio metálico en forma líquida o de vapor, como el grafito revestido con itria o el tántalo 4. | Cajas de módulo separador (vasijas cilíndricas o rectangulares) para contener la fuente de vapor de uranio metálico, el cañón de haz electrónico y los colectores del producto y de las colas 5. | "Láseres" o sistemas de "láser" especialmente diseñados o preparados para la separación de los isótopos de uranio con un estabilizador del espectro de frecuencias que les permita funcionar durante períodos de tiempo prolongados N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 6A005 Y 6A205. h. | Equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para procesos de separación basados en láser que utilizan separación de isótopos por láser molecular, según se indica: 1. | Toberas de expansión supersónica para enfriar mezclas de UF6 y gas portador a 150 K (-123 °C) como máximo y hechas de "materiales resistentes a la corrosión por UF6" 2. | Componentes o dispositivos colectores de productos o colas especialmente diseñados o preparados para la recogida de material de uranio o material de colas de uranio tras la iluminación con luz láser, fabricados con "materiales resistentes a la corrosión por UF6" 3. | Compresores hechos de, o protegidos con, "materiales resistentes a la corrosión por UF6" y los obturadores de los ejes de rotación para ellos 4. | Equipos para fluorar UF5 (sólido) convirtiéndolo en UF6 (gas) 5. | Sistemas de procesamiento para la separación del UF6 del gas portador (por ejemplo nitrógeno o argón u otro gas), incluido lo siguiente: a. | Intercambiadores de calor criogénicos y crioseparadores capaces de alcanzar temperaturas de 153 K (-120 °C) como máximo b. | Unidades refrigeradoras criogénicas capaces de alcanzar temperaturas de 153 K (-120 oC) como máximo c. | Trampas frías de UF6 capaces de congelar UF6 6. | "Láseres" o sistemas de "láser" especialmente diseñados o preparados para la separación de los isótopos de uranio con un estabilizador del espectro de frecuencias que les permita funcionar durante períodos de tiempo prolongados N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 6A005 Y 6A205. i. | Equipos y componentes, según se indica, especialmente diseñados o preparados para procesos de separación en un plasma: 1. | Fuentes de energía para microondas y antenas encaminadas a producir o acelerar iones, con frecuencias de salida superiores a 30 GHz y potencia de salida media superior a 50 kW 2. | Bobinas excitadoras de iones por radiofrecuencias, para frecuencias superiores a 100 kHz, y capaces de funcionar con potencias medias superiores a 40 kW 3. | Sistemas generadores de plasma de uranio 4. | Sin uso 5. | Sistemas colectores de productos y colas de uranio metálico en forma sólida, fabricados o protegidos con materiales resistentes al calor y a la corrosión por uranio en forma de vapor, como el grafito revestido con itria o el tántalo 6. | Cajas de módulos separadores (cilíndricos) para alojar la fuente de plasma de uranio, la bobina excitadora de radiofrecuencia y los colectores del producto y las colas, hechos con un material adecuado que no sea magnético (por ejemplo, acero inoxidable) j. | Equipos y componentes, especialmente diseñados o preparados para el proceso de separación electromagnética, según se indica: 1. | Fuentes de iones, únicas o múltiples, consistentes en una fuente de vapor, un ionizador y un acelerador de haz, hechas de unos materiales apropiados que no sean magnéticos (por ejemplo, grafito, acero inoxidable o cobre) y capaces de proporcionar una corriente iónica de haz total de 50 mA o superior 2. | Placas colectoras de iones para recoger haces de iones de uranio enriquecido o empobrecido, formadas por dos o más ranuras y bolsas (slits and pockets) y hechas de materiales adecuados que no sean magnéticos (por ejemplo, grafito o acero inoxidable) 3. | Cajas de vacío para los separadores electromagnéticos del uranio hechas de materiales que no sean magnéticos (por ejemplo, acero inoxidable) y diseñadas para funcionar a presiones de 0,1 Pa como máximo 4. | Piezas polares de los imanes con un diámetro superior a 2 m 5. | Fuentes de alimentación de alta tensión para las fuentes de iones, que posean todas las características siguientes: a. | Aptas para un funcionamiento continuo b. | Voltaje de salida de 20 000 V o superior c. | Corriente de salida de 1 A o superior, y d. | Regulación de la tensión mejor de 0,01 % en un período de 8 horas N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 3A227. 6. | Fuentes de alimentación para imanes (alta potencia, corriente continua) que presenten todas las características siguientes: a. | Aptas para un funcionamiento continuo con una corriente de salida de 500 A o superior a una tensión de 100 V o superior, y b. | Regulación de voltaje o corriente mejor que el 0,01 % durante un período de 8 horas. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 3A226.
| 0B002 | Sistemas, equipos y componentes auxiliares especialmente diseñados o preparados, según se indica, para las plantas de separación de isótopos especificadas en el artículo 0B001, que hayan sido fabricados con, o protegidos por, "materiales resistentes a la corrosión por UF 6 ": a. | Autoclaves de alimentación, hornos o sistemas usados para introducir el UF6 en el proceso de enriquecimiento b. | Desublimadores o trampas frías, utilizados para extraer el UF6 del proceso de enriquecimiento para la posterior transferencia una vez calentado c. | Estaciones para el producto y las colas para transferir UF6 a contenedores d. | Estaciones de licuefacción o solidificación, utilizadas para extraer el UF6 del proceso de enriquecimiento mediante la compresión, la refrigeración y la conversión del UF6 a una forma líquida o sólida e. | Sistemas de tuberías y sistemas de colectores especialmente diseñados o preparados para manipular el UF6, dentro de las cascadas de difusión gaseosa, de centrifugación o aerodinámicas f. | Bombas y sistemas de vacío, según se indica: 1. | Distribuidores de vacío, colectores de vacío o bombas de vacío con una capacidad de aspiración igual o superior a 5 m3/min 2. | Bombas de vacío diseñadas especialmente para funcionar en ambientes que contengan UF6, fabricadas o protegidas con "materiales resistentes a la corrosión por UF6", o 3. | Sistemas de vacío que comprendan distribuidores de vacío, colectores de vacío y bombas de vacío, y que hayan sido diseñados para funcionar en ambientes que contengan UF6 g. | Espectrómetros de masas para UF6 / fuentes de iones que puedan tomar, en - línea, muestras de flujos de UF6 y que reúnan todas las características siguientes: 1. | Ser capaces de medir iones de 320 unidades de masa atómica o superiores, y que tengan una resolución mayor de una parte por 320 2. | Fuentes de iones construidas o revestidas con níquel, aleaciones de cuproníquel con un contenido de níquel superior o igual al 60 % en peso, o aleaciones de níquel y cromo 3. | Fuentes de ionización por bombardeo electrónico, y 4. | Estar provistos de un sistema colector apropiado para el análisis isotópico.
| 0B003 | Plantas para la conversión de uranio y equipos especialmente diseñados o preparados para ellas, según se indica: a. | Sistemas para la conversión de concentrado de mena de uranio en UO3 b. | Sistemas para la conversión de UO3 en UF6 c. | Sistemas para la conversión de UO3 en UO2 d. | Sistemas para la conversión de UO2 en UF4 e. | Sistemas para la conversión de UF4 en UF6 f. | Sistemas para la conversión de UF4 en uranio metálico g. | Sistemas para la conversión de UF6 en UO2 h. | Sistemas para la conversión de UF6 en UF4 i. | Sistemas para la conversión de UO2 en UCl4.
| 0B004 | Plantas para la producción o concentración de agua pesada, deuterio y compuestos de deuterio y equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para ello, según se indica: a. | Plantas para la producción de agua pesada, deuterio o compuestos de deuterio, según se indica: 1. | Plantas de intercambio de sulfuro de hidrógeno-agua 2. | Plantas de intercambio de amoniacohidrógeno b. | Equipos y componentes según se indica: 1. | Torres de intercambio de sulfuro de hidrógeno-agua con un diámetro igual o superior a 1,5 m, capaces de funcionar a presiones superiores o iguales a 2 MPa 2. | Sopladores o compresores centrífugos, de etapa única y baja presión (es decir, 0 MPa), para la circulación de sulfuro de hidrógeno gaseoso (es decir, gas que contiene más del 70 % en peso de sulfuro de hidrógeno, H2S) con una capacidad de caudal superior o igual a 56 m3/segundo al funcionar a presiones de aspiración superiores o iguales a 1,8 MPa, que tienen juntas diseñadas para trabajar en un medio húmedo con H2S 3. | Torres de intercambio amoníaco-hidrógeno de altura superior o igual a 35 m y diámetro de 1,5 m a 2,5 m capaces de funcionar a presiones mayores de 15 MPa 4. | Partes internas de las torres, que comprenden contactores de etapa y bombas de etapa, incluidas las bombas sumergibles, para la producción de agua pesada por el proceso de intercambio amoníaco-hidrógeno 5. | Fraccionadores de amoníaco con presiones de funcionamiento superiores o iguales a 3 MPa para la producción de agua pesada por el proceso de intercambio amoníaco-hidrógeno 6. | Analizadores de absorción infrarroja capaces de realizar análisis en línea de la razón hidrógeno/deuterio cuando las concentraciones de deuterio son superiores o iguales a 90 % en peso 7. | Quemadores catalíticos para la conversión en agua pesada del deuterio gaseoso enriquecido por el proceso de intercambio amoníaco-hidrógeno 8. | Sistemas completos de enriquecimiento del agua pesada, o columnas para ellos, para elevar la concentración en deuterio del agua pesada hasta la de utilización en reactores 9. | Convertidores de síntesis de amoníaco o unidades de síntesis diseñadas especialmente o preparadas para la producción de agua pesada por el proceso de intercambio amoniaco-hidrógeno.
| 0B005 | Plantas diseñadas especialmente para la fabricación de elementos combustibles para "reactores nucleares" y equipos especialmente diseñados o preparados para ellas. Nota técnica: Las plantas para la fabricación de elementos combustibles del "reactor nuclear" incluyen equipos que: 1. | Normalmente están en contacto directo, o procesan o controlan directamente el flujo de producción de materiales nucleares 2. | Sellan herméticamente los materiales nucleares dentro de la vaina 3. | Comprueban la integridad de la vaina o el sellado 4. | Comprueban el tratamiento de acabado del combustible sellado o 5. | Se utilizan para reunir elementos de reactores.
| 0B006 | Plantas para el reprocesado de elementos combustibles irradiados de "reactores nucleares", así como equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para ellas. Nota: | El artículo 0B006 incluye: a. | Las plantas para el reprocesado de elementos combustibles irradiados de "reactores nucleares", incluidos los equipos y componentes que normalmente están en contacto directo con el combustible irradiado y los flujos de procesado de los principales materiales nucleares y productos de fisión, y los controlan directamente b. | Los aparatos de desenvainado y las máquinas troceadoras o desmenuzadoras de elementos combustibles, es decir, equipos accionados a distancia para cortar, trocear o cizallar conjuntos, haces o varillas de combustible irradiado de "reactores nucleares" c. | Los recipientes de disolución, utilicen o no aparatos mecánicos, especialmente diseñados o preparados para la disolución del combustible irradiado de "reactores nucleares", capaces de resistir líquidos calientes y altamente corrosivos, y que puedan ser cargados, operados y mantenidos a distancia d. | Los extractores por disolvente, como columnas pulsatorias o de relleno, mezcladores-sedimentadores, o contactores centrífugos, resistentes a los efectos corrosivos del ácido nítrico y especialmente diseñados o preparados para emplearse en plantas destinadas al reprocesado de "uranio natural" irradiado, "uranio empobrecido" o "materiales fisionables especiales" e. | Los recipientes de recogida o de almacenamiento diseñados especialmente para ser seguros en condiciones críticas y resistentes a los efectos corrosivos del ácido nítrico. Nota técnica: Los recipientes de recogida o de almacenamiento pueden presentar las características siguientes: 1. | Paredes o estructuras internas con un equivalente de boro (calculado para todos los elementos constitutivos tal como se definen en la nota del artículo 0C004) de al menos un dos por ciento 2. | Un diámetro máximo de 175 mm en el caso de los recipientes cilíndricos, o 3. | Una anchura máxima de 75 mm en el caso de recipientes anulares o de poca altura f. | Sistemas de medición de neutrones, especialmente diseñados o preparados para su integración y uso con sistemas de control de procesos automatizados en plantas para el reprocesado de "uranio natural" irradiado, "uranio empobrecido" o "materiales fisionables especiales".
| 0B007 | Plantas para la conversión del plutonio, así como equipos y componentes especialmente diseñados o preparados para ellas, según se indica: a. | Sistemas para la conversión de nitrato de plutonio a óxido b. | Sistemas para la producción de plutonio metal.
0C Materiales
| 0C001 | "Uranio natural", "uranio empobrecido" o torio en forma de metal, aleación, compuesto químico o concentrado, así como cualquier otro material que contenga uno o más de los anteriores. Nota: | El artículo 0C001 no somete a control lo siguiente: a. | Cuatro gramos o menos de "uranio natural" o "uranio empobrecido" cuando estén contenidos en un elemento sensor de un instrumento b. | "Uranio empobrecido" fabricado especialmente para las siguientes aplicaciones civiles no nucleares: 1. | Blindajes 2. | Embalajes 3. | Lastres de masa no superior a 100 kg 4. | Contrapesos de masa no superior a 100 kg c. | Aleaciones que contengan menos del 5 % de torio d. | Productos de cerámica que contengan torio, fabricados para aplicaciones no nucleares.
| 0C002 | "Materiales fisionables especiales". Nota: | El artículo 0C002 no somete a control cuatro "gramos efectivos" o menos cuando estén contenidos en el elemento sensor de un instrumento.
| 0C003 | Deuterio, agua pesada (óxido de deuterio) y otros compuestos del deuterio, así como mezclas y soluciones que contengan deuterio, en las que la razón isotópica entre deuterio e hidrógeno sea superior a 1:5 000.
| 0C004 | Grafito con un nivel de pureza superior a 5 partes por millón de 'equivalente de boro' y con una densidad superior a 1,50 g/cm 3 para su utilización en un "reactor nuclear", y en cantidades que excedan de 1 kg. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1C107. Nota 1: | A efectos del control de las exportaciones, las autoridades competentes del Estado miembro de la UE en el que esté establecido el exportador determinarán si las exportaciones de grafito que cumplan las especificaciones anteriores son para uso en un "reactor nuclear". El artículo 0C004 no somete a control el grafito con un nivel de pureza superior a 5 partes por millón de 'equivalente de boro' y con una densidad superior a 1,50 g/cm 3 no destinado a ser utilizado en un "reactor nuclear". Nota 2: | En el artículo 0C004, el 'equivalente de boro' (BE) se define como la suma de BE z para las impurezas (excluido el BE carbono , ya que el carbono no se considera una impureza), incluido el boro, siendo: | BE Z (ppm) = CF × concentración del elemento Z en ppm; | | y σ B y σ Z las secciones eficaces de captura de neutrones térmicos (en barnios) del boro producido naturalmente y del elemento Z, respectivamente; y A B y A Z las masas atómicas del boro producido naturalmente y del elemento Z, respectivamente.
| 0C005 | Compuestos o polvos preparados especialmente para la fabricación de barreras de difusión gaseosa resistentes a la corrosión por UF 6 (por ejemplo, níquel o aleaciones que contengan el 60 % en peso o más de níquel, óxido de aluminio y polímeros de hidrocarburos totalmente fluorados) de una pureza igual o superior al 99,9 % (en peso), con un tamaño de las partículas inferior a 10 μm, de acuerdo con la norma ASTM B330, y una granulometría de alto grado de uniformidad.
0D Programas informáticos
| 0D001 | «Programas informáticos” especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de productos especificados en la presente categoría.
0E Tecnología
| 0E001 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota de Tecnología Nuclear, para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los productos especificados en la presente categoría.
PARTE III — CATEGORÍA 1
CATEGORÍA 1 — MATERIALES ESPECIALES Y EQUIPOS CONEXOS
1A Sistemas, equipos y componentes
| 1A001 | Componentes elaborados a partir de compuestos fluorados, según se indica: a. | Cierres herméticos, juntas de estanqueidad, sellantes o vejigas de combustible, diseñados especialmente para uso en "aeronaves" o espacial, constituidos por más del 50 % en peso de cualquiera de los materiales especificados en los subartículos 1C009.b o 1C009.c b. | Sin uso c. | Sin uso
| 1A002 | Estructuras de materiales "compuestos" (composites) o laminados, según se indica: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 1A202, 9A010 y 9A110. a. | Fabricados con cualquiera de los siguientes materiales: 1. | Una "matriz" orgánica y "materiales fibrosos o filamentosos" especificados en los subartículos 1C010.c o 1C010.d, o 2. | Productos preimpregnados (prepregs) o preformas especificados en el subartículo 1C010.e b. | Fabricados con una "matriz" metálica o de carbono y uno de los siguientes elementos: 1. | "Materiales fibrosos o filamentosos" de carbono que reúnan todas las características siguientes: a. | "Módulo específico" superior a 10,15 × 106 m, y b. | "Resistencia específica a la tracción" superior a 17,7 × 104 m, o 2. | Materiales especificados en el subartículo 1C010.c. Nota 1: | El artículo 1A002 no somete a control las estructuras o productos laminados de "materiales compuestos" (composites) constituidos por "materiales fibrosos o filamentosos" de carbono impregnados con resina epoxídica, para la reparación de estructuras o productos laminados de "aeronaves civiles", que reúnan todas las características siguientes: a. | Superficie no superior a 1 m 2 b. | Longitud no superior a 2,5 m, y c. | Anchura superior a 15 mm Nota 2: | El artículo 1A002 no somete a control los productos semiacabados, diseñados especialmente para aplicaciones de carácter exclusivamente civil, según se indica: a. | Artículos de deporte b. | Industria automotriz c. | Industria de máquinas herramientas d. | Aplicaciones médicas. Nota 3: | El subartículo 1A002.b.1 no somete a control los productos semiacabados que contengan como máximo dos dimensiones de filamentos entrecruzados y que estén diseñados especialmente para las siguientes aplicaciones: a. | Hornos de tratamiento térmico de metales para templado de metales b. | Equipos de producción de lingotes de silicio monocristalino. Nota 4: | El artículo 1A002 no somete a control los productos acabados diseñados especialmente para una aplicación en particular. Nota 5: | El subartículo 1A002.b.1. no somete a control los "materiales fibrosos o filamentosos" de carbono picados, molidos o cortados por medios mecánicos, de longitud inferior o igual a 25,0 mm.
| 1A003 | Productos manufacturados de poliimidas aromáticas no "fundibles", en forma de película, hoja, banda o cinta que tengan cualquiera de las características siguientes: a. | Espesor superior a 0,254 mm, o b. | Estar revestidos o laminados con carbono, grafito, metales o sustancias magnéticas. Nota: | El artículo 1A003 no somete a control los productos manufacturados que estén revestidos o laminados con cobre y diseñados para la producción de placas de circuitos impresos electrónicos. N.B. | Para las poliimidas aromáticas "fundibles" en cualquiera de sus formas, véase el subartículo 1C008.a.3.
| 1A004 | Equipos de protección y detección y sus componentes no diseñados especialmente para uso militar, según se indica: N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA, ARTÍCULOS 2B351 Y 2B352. a. | Máscaras faciales completas, recipientes de filtros y equipos de descontaminación para las mismas, diseñados o modificados a efectos de la defensa contra cualquiera de los agentes o materiales siguientes, y componentes diseñados especialmente para ellos: Nota: | El subartículo 1A004.a incluye los respiradores purificadores de aire diseñados o modificados para la defensa contra agentes o materiales, que están incluidos en el subartículo 1A004.a. Nota técnica: A los efectos del subartículo 1A004.a: 1. | Las máscaras faciales completas también son conocidas como máscaras de gas. 2. | Los recipientes de filtros incluyen los cartuchos de filtros. 1. | "Agentes biológicos" 2. | 'Materiales radiactivos' 3. | Agentes para la guerra química (CW), o 4. | "Agentes antidisturbios", incluidos: a. | α-Bromobencenoacetonitrilo, (cianuro de bromobencilo, CA) (CAS 5798-79-8) b. | [(2-Clorofenil)metileno] propanodinitrilo, (o-clorobencilidenemalononitrilo, CS) (CAS 2698-41-1) c. | 2-cloro-1-feniletanona, cloruro de fenilacilo (ω-cloroacetofenona, CN) (CAS 532-27-4) d. | Dibenzo-(b, f)-1,4-oxazepina (CR) (CAS 257-07-8) e. | 10-cloro-5,10-dihidrofenarsacina (cloruro de fenarsacina), adamsita, DM) (CAS 578-94-9) f. | N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9) b. | Trajes, guantes y calzado de protección, especialmente diseñados o modificados para la defensa contra cualquiera de los agentes o materiales siguientes: 1. | "Agentes biológicos" 2. | 'Materiales radiactivos', o 3. | Agentes para la guerra química (CW) c. | Sistemas de detección especialmente diseñados o modificados para la detección o identificación de cualquiera de los agentes o materiales siguientes, y componentes diseñados expresamente para ellos: 1. | "Agentes biológicos" 2. | 'Materiales radiactivos', o 3. | Agentes para la guerra química (CW) d. | Equipos electrónicos, diseñados para detectar o identificar automáticamente la presencia de residuos de "explosivos", que utilicen técnicas de 'detección de trazas' (por ejemplo, ondas acústicas de superficie, espectrometría de movilidad de iones, espectrometría de movilidad diferencial o espectrometría de masas). Nota técnica: La 'detección de trazas' es la capacidad para detectar cantidades inferiores a 1 ppm de vapor o inferiores a 1 mg de sustancias sólidas o líquidas. Nota 1: | El subartículo 1A004.d no somete a control los equipos diseñados especialmente para su empleo en laboratorios. Nota 2: | El subartículo 1A004.d no somete a control los arcos de seguridad que han de atravesarse sin contacto. Nota: | El artículo 1A004 no somete a control: a. | Los dosímetros personales para el control de la radiación b. | Los equipos de seguridad y salud de los trabajadores que, por su diseño o función, estén limitados a la protección contra riesgos relacionados específicamente con la seguridad de los edificios residenciales o de las industrias civiles, con inclusión de: 1. | la minería 2. | la explotación de canteras 3. | el sector agrario 4. | la industria farmacéutica 5. | los productos sanitarios 6. | los productos veterinarios 7. | el medio ambiente 8. | la gestión de residuos 9. | la industria alimentaria. Notas técnicas: 1. | El artículo 1A004 incluye equipos y componentes que han sido identificados, han superado los ensayos correspondientes a las normas nacionales o han demostrado de algún otro modo su eficacia, a la hora de detectar (o defenderse de) 'materiales radiactivos', "agentes biológicos", agentes para la guerra química, 'simuladores' o "agentes antidisturbios", aun en caso de que dichos equipos o componentes sean utilizados en industrias del sector civil, como la minería, la explotación de canteras, el sector agrario, la industria farmacéutica, los productos sanitarios, los productos veterinarios, el medio ambiente, la gestión de residuos o la industria alimentaria. 2. | Un 'simulador' es una sustancia o un material que se utiliza en lugar de un agente tóxico (químico o biológico) con fines de entrenamiento, investigación, ensayo o evaluación. 3. | A efectos del artículo 1A004, los 'materiales radiactivos' son aquellos seleccionados o modificados a fin de aumentar su eficacia para producir bajas en la población o en los animales, degradar equipos o dañar las cosechas o el medio ambiente.
| 1A005 | Trajes blindados y componentes de los mismos según se indica: N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. a. | Trajes blindados blandos no manufacturados para cumplir estándares o especificaciones militares, o sus equivalentes, y componentes diseñados especialmente para ellos b. | Placas rígidas para trajes blindados que proporcionen protección antibalas de nivel igual o inferior al nivel IIIA (NIJ 0101.06, julio de 2008) o sus "normas equivalentes". N.B. | Para los "materiales fibrosos o filamentosos" utilizados en la fabricación de trajes blindados, véase el artículo 1C010. Nota 1: | El artículo 1A005 no somete a control los trajes blindados cuando sus usuarios los llevan para su protección personal. Nota 2: | El artículo 1A005 no somete a control los trajes blindados diseñados para proporcionar una protección frontal exclusivamente contra la metralla y la onda expansiva procedentes de artefactos explosivos no militares. Nota 3: | El artículo 1A005 no somete a control los trajes blindados diseñados para proporcionar una protección únicamente contra traumatismos por agresiones con cuchillos, instrumentos punzantes, agujas u objetos contundentes.
| 1A006 | Equipos especialmente diseñados o modificados para la eliminación de artefactos explosivos improvisados (IED), según se indica, y componentes y accesorios diseñados expresamente para ellos: N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. a. | Vehículos de control remoto b. | 'Disruptores'. Nota técnica: A los efectos del subartículo 1A006.b. los 'disruptores' son dispositivos diseñados especialmente para impedir el funcionamiento de un dispositivo explosivo mediante el lanzamiento de un líquido, un sólido o un proyectil frangible. Nota: | El artículo 1A006 no somete a control el equipo que va acompañado de su operador.
| 1A007 | Equipos y dispositivos diseñados especialmente para activar por medios eléctricos cargas y dispositivos que contengan "materiales energéticos", según se indica: N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA, ARTÍCULOS 3A229 Y 3A232. a. | Conjuntos de ignición de detonador explosivo diseñados para accionar los detonadores explosivos especificados en el subartículo 1A007.b b. | Detonadores explosivos accionados eléctricamente, según se indica: 1. | De tipo puente explosivo (EB) 2. | De tipo puente explosivo con filamento metálico (EBW) 3. | De percutor (slapper) 4. | Iniciadores de laminilla (EFI). Notas técnicas: 1. | A veces se utiliza el término iniciador en vez de detonador. 2. | A efectos del subartículo 1A007.b, todos los detonadores en cuestión utilizan un pequeño conductor eléctrico (de puente, de puente con filamento metálico o de laminilla) que se vaporiza de forma explosiva cuando lo atraviesa un rápido impulso eléctrico de corriente elevada. En los tipos que no son de percutor, el conductor inicia, al explotar, una detonación química en un material altamente explosivo con el que está en contacto, como el tetranitrato de pentaeritritol (PETN). En los detonadores de percusión, la vaporización explosiva del conductor eléctrico impulsa a un elemento volador o percutor (flyer o slapper) a través de un hueco, y el impacto de este elemento en el explosivo inicia una detonación química. En algunos modelos, el percutor va accionado por una fuerza magnética. El término detonador de laminilla puede referirse a un detonador EB o a un detonador de tipo percutor.
| 1A008 | Cargas, dispositivos y componentes, según se indica: a. | 'Cargas moldeadas' que presenten todas las características siguientes: 1. | Cantidad explosiva neta (NEQ) superior a 90 g, y 2. | Diámetro de la cubierta externa superior o igual a 75 mm b. | Cargas de corte lineal que reúnan todas las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellas: 1. | Carga explosiva superior a 40 g/m, y 2. | Anchura superior o igual a 10 mm c. | Cordón detonante con un núcleo explosivo de más de 64 g/m d. | Cortadores, distintos de los especificados en el subartículo 1A008.b, y herramientas de separación, que tengan una cantidad explosiva neta (NEQ) superior a 3,5 kg. Nota técnica: Las 'cargas moldeadas' son cargas explosivas conformadas para concentrar los efectos de la carga explosiva.
| 1A102 | Componentes de carbono-carbono pirolizados resaturados diseñados para las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104.
| 1A202 | Estructuras de materiales compuestos (composites) distintas de las especificadas en el artículo 1A002, en forma de tubos que presenten las dos características siguientes: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A010 Y 9A110. a. | Un diámetro interior de entre 75 mm y 400 mm, y b. | Estar elaboradas con alguno de los "materiales fibrosos o filamentosos" especificados en los subartículos 1C010.a, 1C010.b o 1C210.a, o con los materiales de carbono preimpregnados especificados en el subartículo 1C210.c.
| 1A225 | Catalizadores platinizados especialmente diseñados o preparados para fomentar la reacción de intercambio de isótopos de hidrógeno entre hidrógeno y agua, para la recuperación de tritio a partir de agua pesada o para la producción de agua pesada.
| 1A226 | Rellenos especiales que puedan usarse en la separación de agua pesada del agua ordinaria que reúnan las dos características siguientes: a. | Estar fabricados de malla de bronce fosforoso con un tratamiento químico que mejore la humectabilidad, y b. | Estar diseñados para emplearse en columnas de destilación de vacío.
| 1A227 | Ventanas de protección contra radiaciones de alta densidad (de vidrio de plomo u otro material) que reúnan todas las características siguientes, y los marcos diseñados especialmente para ellas: a. | Una 'superficie fría' de más de 0,09 m2 b. | Densidad superior a 3 g/cm3, y c. | Un grosor de 100 mm o más. Nota técnica: En el artículo 1A227, la 'superficie fría' se refiere a la superficie de visión de la ventana expuesta al nivel más bajo de radiación en la aplicación de diseño.
1B Equipos de ensayo, inspección y producción
| 1B001 | Equipos para la producción o inspección de estructuras o laminados de los "materiales compuestos" (composites) especificados en el artículo 1A002 o de los "materiales fibrosos o filamentosos" especificados en el artículo 1C010, según se indica, y componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 1B101 Y 1B201. a. | Máquinas para el devanado de filamentos, en las que los movimientos de posicionado, enrollado y devanado de las fibras estén coordinados y programados en tres o más ejes 'posicionados por un servomecanismo primario', diseñadas especialmente para la fabricación de estructuras de "materiales compuestos" (composites) a partir de "materiales fibrosos o filamentosos" b. | 'Máquinas para el tendido de cintas', en las que los movimientos de posicionado y de tendido de las cintas estén coordinados y programados en cinco o más ejes 'posicionados por un servomecanismo primario', diseñadas especialmente para la fabricación de estructuras de "materiales compuestos" (composites) para fuselajes de aviones o 'misiles' Nota: | En el subartículo 1B001.b, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados. Nota técnica: A los efectos del subartículo 1B001.b, las 'máquinas para el tendido de cintas' tienen la capacidad de tender una o más 'bandas de filamentos' limitadas a bandas de anchura superior a 25,4 mm e inferior o igual a 304,8 mm, y de cortar y reanudar cursos de 'bandas de filamentos' individuales durante el proceso de tendido. c. | Máquinas de tejer o máquinas de entrelazar multidireccionales y multidimensionales, incluidos los adaptadores y los conjuntos de modificación, diseñadas o modificadas especialmente para tejer, entrelazar o trenzar fibras para estructuras de "materiales compuestos"(composites) Nota técnica: A efectos del subartículo 1B001.c, la técnica de entrelazado incluye el punto tricotado. d. | Equipos diseñados especialmente o adaptados para la fabricación de fibras de refuerzo, según se indica: 1. | Equipos para la transformación de fibras polímeras (como poliacrilonitrilo, rayón, brea o policarbosilano) en fibras de carbono o en fibras de carburo de silicio, incluyendo el dispositivo especial para tensar la fibra durante el calentamiento 2. | Equipos para la deposición en fase de vapor mediante procedimiento químico de elementos o de compuestos, sobre sustratos filamentosos calentados, para la fabricación de fibras de carburo de silicio 3. | Equipo para la hilatura en húmedo de cerámicas refractarias (como el óxido de aluminio) 4. | Equipos para la transformación, mediante tratamiento térmico, de aluminio que contenga fibras de materiales precursores, en fibras de alúmina e. | Equipos para la fabricación, por el método de fusión en caliente, de los productos preimpregnados (prepregs) especificados en el subartículo 1C010.e f. | Equipos de inspección no destructiva diseñados especialmente para los "materiales compuestos" (composites), del siguiente tipo: 1. | Sistemas de tomografía de rayos X para inspección tridimensional de defectos 2. | Máquinas de ensayo ultrasónicas controladas numéricamente cuyos movimientos para posicionar transmisores o receptores se encuentren coordinados simultáneamente y programados en cuatro o más ejes para seguir las curvas tridimensionales del componente que se inspecciona g. | 'Máquinas para la colocación de cabos', en las que los movimientos de posicionado y de tendido de los cabos estén coordinados y programados en dos o más ejes 'posicionados por un servomecanismo primario', diseñadas especialmente para la fabricación de estructuras de "materiales compuestos" (composites) para fuselajes de aviones o 'misiles'. Nota técnica: A los efectos del subartículo 1B001.g, las 'máquinas para la colocación de cabos' tienen la capacidad de colocar una o más 'bandas de filamentos' de anchura inferior o igual a 25,4 mm y de cortar y reanudar cursos de 'bandas de filamentos' individuales durante el proceso de tendido. Notas técnicas: 1. | A los fines del artículo 1B001, los ejes 'posicionados por un servomecanismo primario' controlan, bajo la dirección de un programa informático, la posición en el espacio del efector terminal (es decir, la cabeza) en relación con la pieza de trabajo, dándole la orientación y la dirección correctas para la realización del proceso deseado. 2. | A los efectos del artículo 1B001, una 'banda de filamentos' es una única anchura continua de cinta, cabo o fibra total o parcialmente impregnada de resina. Las 'bandas de filamentos' total o parcialmente impregnadas de resina incluyen las revestidas de polvo seco que se adhieren después del calentamiento.
| 1B002 | Equipos diseñados para producir polvo, o materiales en partículas, de aleaciones metálicas para materiales y que presenten todas las características siguientes: a. | Diseñados especialmente para evitar la contaminación y b. | Diseñados especialmente para uso en uno de los procesos especificados en el subartículo 1C002.c.2. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1B102.
| 1B003 | Herramientas, troqueles, moldes o montajes para la "conformación superplástica" o para la "unión por difusión" del titanio, del aluminio o de sus aleaciones, diseñados especialmente para la fabricación de cualquiera de los objetos siguientes: a. | Estructuras para fuselajes de aviones o estructuras aeroespaciales b. | Motores de "aeronaves" o aeroespaciales, o c. | Componentes diseñados especialmente para las estructuras especificadas en el subartículo 1B003.a o los motores precisados en el subartículo 1B003.b.
| 1B101 | Equipos, distintos de los especificados en el artículo 1B001, para la "producción" de materiales compuestos (composites) estructurales, según se indica, y los componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1B201. Nota: | Son ejemplos de los componentes y accesorios para las máquinas especificadas en el artículo 1B101 los moldes, los mandriles, las matrices, los dispositivos y el utillaje para el prensado de preformación, el curado, la fundición, la sinterización o el enlace de estructuras de materiales compuestos (composites), así como los laminados y productos de las mismas. a. | Máquinas para el devanado de filamentos o máquinas para la colocación de fibras, en las que los movimientos para el posicionado, enrollado y devanado de las fibras estén coordinados y programados en tres o más ejes, que estén diseñadas para fabricar estructuras o laminados de materiales compuestos (composites) a partir de "materiales fibrosos o filamentosos", y los controles de coordinación y programación b. | Máquinas para el tendido de cintas cuyos movimientos para posicionar y tender las cintas y láminas estén coordinados y programados en dos o más ejes, que estén diseñadas para la fabricación de estructuras de materiales compuestos (composites) para fuselajes de aviones y de "misiles" c. | Equipo diseñado o modificado para la "producción" de "materiales fibrosos o filamentosos", según se indica: 1. | Equipo para la conversión de fibras poliméricas (tales como el poliacrilonitrilo, el rayón o el policarbosilano), incluido un mecanismo especial para tensar la fibra durante el calentamiento 2. | Equipo de depósito por vapor de elementos o compuestos sobre sustratos filamentosos calentados 3. | Equipo para la hilatura en húmedo de cerámicas refractarias (como el óxido de aluminio) d. | Equipo diseñado o modificado para el tratamiento especial de la superficie de las fibras o para producir los productos preimpregnados (prepregs) y las preformas especificados en el artículo 9C110. Nota: | El subartículo 1B101.d incluye los rodillos, los tensores, los equipos de revestimiento y de corte y las matrices tipo clicker.
| 1B102 | "Equipo de producción" de polvo metálico, distinto de los especificados en el artículo 1B002, y componentes según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL SUBARTÍCULO 1B115.b. a. | "Equipo de producción" de polvo metálico utilizable para la "producción", en un ambiente controlado, de materiales esféricos, esferoidales o atomizados especificados en los subartículos 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 o en la Relación de Material de Defensa b. | Componentes diseñados especialmente para el "equipo de producción" especificado en el artículo 1B002 o en el subartículo 1B102.a. Nota: | El artículo 1B102 incluye: a. | Generadores de plasma (chorro de arco de alta frecuencia) utilizable para la obtención de polvos metálicos esféricos o por deposición catódica (sputtered) con la organización del proceso en un ambiente de argón-agua b. | Equipo de electroexplosión (electroburst) utilizable para la obtención de polvos metálicos esféricos o por deposición catódica (sputtered) con la organización del proceso en un ambiente de argón-agua c. | Equipo utilizable para la "producción" de polvos esféricos de aluminio mediante el espolvoreado de un material fundido en un medio inerte (por ejemplo, nitrógeno).
| 1B115 | Equipos, distintos de los especificados en los artículos 1B002 o 1B102, para la producción de propulsantes o de constituyentes de propulsantes, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos: a. | "Equipo de producción" para la "producción", manejo o pruebas de aceptación de los propulsantes líquidos o constituyentes de propulsantes líquidos especificados en los subartículos 1C011.a, 1C011.b, en el artículo 1C111 o en la Relación de Material de Defensa b. | "Equipo de producción" para la "producción", la manipulación, la mezcla, el curado, el moldeado, el prensado, el mecanizado, la extrusión y los ensayos de aceptación de los propulsantes sólidos o los constituyentes de propulsantes sólidos especificados en los subartículos 1C011.a, 1C011.b, en el artículo 1C111 o en la Relación de Material de Defensa. Nota: | El subartículo 1B115.b no somete a control las mezcladoras por lotes, las mezcladoras continuas o los molinos de energía fluida. Para el control de las mezcladoras por lotes, las mezcladoras continuas y los molinos de energía fluida, véase los artículos 1B117, 1B118 y 1B119. Nota 1: | En relación con los equipos diseñados especialmente para la producción de material militar, véase la Relación de Material de Defensa. Nota 2: | El artículo 1B115 no somete a control el equipo para la "producción", la manipulación y los ensayos de aceptación del carburo de boro.
| 1B116 | Toberas diseñadas especialmente para producir materiales derivados pirolíticamente, formados en un molde, mandril u otro sustrato a partir de gases precursores que se descompongan en la banda de temperatura de 1 573 K (1 300 o C) a 3 173 K (2 900 o C) a presiones de 130 Pa a 20 kPa.
| 1B117 | Mezcladoras por lotes, que tengan todas las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellas: a. | Diseñadas o modificadas para la mezcla en vacío en la banda de cero a 13,326 kPa b. | Capaces de controlar la temperatura de la cámara de mezclado c. | Con una capacidad volumétrica total de 110 litros o más, y d. | Al menos un 'eje mezclador/amasador' descentrado. Nota: | En el subartículo 1B117.d, el término 'eje mezclador/amasador' no se refiere a desaglomeradores o husillos cortantes.
| 1B118 | Mezcladoras continuas, que tengan todas las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellas: a. | Diseñadas o modificadas para la mezcla en vacío en la banda de cero a 13,326 kPa b. | Capaces de controlar la temperatura de la cámara de mezclado c. | Que tengan cualquiera de las características siguientes: 1. | Dos o más ejes mezcladores/amasadores, o 2. | Todos los elementos siguientes: a. | Un eje único rotatorio oscilante con púas o dientes amasadores, y b. | Púas o dientes amasadores en el interior de la carcasa de la cámara de mezcla.
| 1B119 | Molinos de energía fluida utilizables para moler o triturar las sustancias especificadas en los subartículos 1C011.a, 1C011.b, en el artículo 1C111 o en la Relación de Material de Defensa, así como los componentes diseñados especialmente para los mismos.
| 1B201 | Máquinas para el devanado de filamentos distintas de las especificadas en los artículos 1B001 o 1B101 y equipo relacionado, según se indica: a. | Máquinas para el devanado de filamentos que reúnan todas las características siguientes: 1. | Efectuar movimientos de posicionado, enrollado y devanado de las fibras coordinados y programados en dos o más ejes 2. | Estar diseñadas especialmente para elaborar estructuras de materiales compuestos (composites) o laminados a partir de "materiales fibrosos o filamentosos", y 3. | Tener capacidad para devanar tubos cilíndricos de diámetro interno entre 75 mm y 650 mm y de longitud igual o superior a 300 mm b. | Controles de coordinación y programación destinados a las máquinas para el devanado de filamentos especificadas en el subartículo 1B201.a c. | Mandriles de precisión destinados a las máquinas para el devanado de filamentos especificadas en el subartículo 1B201.a.
| 1B225 | Células electrolíticas para la producción de flúor con capacidad de producción superior a 250 g de flúor por hora.
| 1B226 | Separadores electromagnéticos de isótopos, diseñados para fuentes de iones únicos o múltiples, o equipados con estas, capaces de proporcionar una corriente total de haz de iones de 50 mA o más. Nota: | El artículo 1B226 incluye separadores: a. | Capaces de enriquecer isótopos estables b. | Con las fuentes y colectores de iones situados en el campo magnético, y también aquellos en los que estas configuraciones son externas al campo.
| 1B228 | Columnas de destilación criogénica de hidrógeno que presenten todas las características siguientes: a. | Estar diseñadas para funcionar a temperaturas internas de 35 K (-238 °C) o inferiores b. | Estar diseñadas para funcionar a una presión interna de 0,5 a 5 MPa c. | Estar fabricadas con: 1. | Acero inoxidable de la serie 300 de la Society of Automotive Engineers International (SAE), de bajo contenido de azufre con un número 5 o superior de tamaño de grano austenítico ASTM (o una norma equivalente), o 2. | Materiales equivalentes que sean criogénicos y compatibles con el hidrógeno (H 2-), y d. | Tener diámetros interiores de 30 cm o más y 'longitudes efectivas' de 4 m o más. Nota técnica: En el artículo 1B228, la 'longitud efectiva' es la altura activa del material de envasado en una columna tipo apilada, o bien la altura activa de las placas de un contactor interno en una columna tipo placa.
| 1B230 | Bombas capaces de hacer circular soluciones de catalizador concentrado o diluido de amida de potasio en amoníaco líquido (KNH 2 /NH 3 ) que reúnan todas las características siguientes: a. | Ser estancas al aire (es decir, cerradas herméticamente) b. | Tener una capacidad superior a 8,5 m3/h, y c. | Alguna de las características siguientes: 1. | Para soluciones concentradas de amida de potasio (1 % o más), una presión de funcionamiento de 1,5 a 60 MPa, o 2. | Para soluciones diluidas de amida de potasio (menos del 1 %), una presión de funcionamiento de 20 a 60 MPa.
| 1B231 | Instalaciones o plantas de tritio y equipos para ellas, según se indica: a. | Instalaciones o plantas para la producción, la recuperación, la extracción, la concentración o la manipulación de tritio b. | Equipos para instalaciones o plantas de tritio, según se indica: 1. | Unidades de refrigeración de hidrógeno o helio capaces de refrigerar hasta 23 K (-250 °C) o menos, con una capacidad de eliminación de calor superior a 150 W 2. | Sistemas de almacenamiento o purificación de isótopos de hidrógeno que utilicen hidruros de metal como medio de almacenamiento o de purificación.
| 1B232 | Turboexpansores o conjuntos de turboexpansor y compresor que presenten las dos características siguientes: a. | Estar diseñados para funcionar con una temperatura a la salida de 35 K (-238 °C) o inferior y b. | Estar diseñados para un caudal de hidrógeno gaseoso de 1 000 kg/hora o más.
| 1B233 | Instalaciones o plantas de separación de isótopos de litio y sistemas y equipos para ellas, según se indica: a. | Instalaciones o plantas para la separación de isótopos de litio b. | Equipo para la separación de isótopos de litio basado en el proceso de amalgama de litio-mercurio, según se indica: 1. | Columnas compactas de intercambio líquido-líquido, diseñadas especialmente para amalgamas de litio 2. | Bombas de amalgamas de mercurio o de litio 3. | Células de electrólisis para amalgamas de litio 4. | Evaporadores para solución concentrada de hidróxido de litio c. | Sistemas de intercambio de iones diseñados especialmente para la separación de isótopos de litio, y componentes diseñados expresamente para ellos d. | Sistemas de intercambio químico (que utilicen éteres de corona, criptandos o éteres de lazo) diseñados especialmente para la separación de isótopos de litio, y los componentes diseñados expresamente para ellos.
| 1B234 | Recipientes de contención de explosivos de gran potencia, cámaras, contenedores y otros dispositivos de contención similares, diseñados para los ensayos de explosivos o artefactos explosivos de gran potencia, y que presenten todas las características siguientes: N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. a. | Estar diseñados para contener totalmente una explosión equivalente a 2 kg de trinitrotolueno (TNT) o superior, y b. | Presentar características o elementos de diseño que permitan la transferencia de información sobre la medición o el diagnóstico en tiempo real o con retraso.
| 1B235 | Conjuntos de dianas y componentes para la producción de tritio, según se indica: a. | Conjuntos de dianas hechos de litio enriquecido con el isótopo litio-6 o que lo contengan, diseñados para la producción de tritio mediante irradiación, incluida la inserción en un reactor nuclear b. | Componentes diseñados especialmente para los conjuntos de dianas especificados en el subartículo 1B235.a. Nota técnica: Los componentes diseñados especialmente para los conjuntos de dianas para la producción de tritio pueden incluir gránulos de litio, absorbentes de tritio y vainas con revestimiento especial.
1C Materiales
Nota técnica:
Metales y aleaciones:
Salvo indicación contraria, las palabras 'metales' y 'aleaciones' en los artículos 1C001 a 1C012 abarcan las formas brutas y semielaboradas, como sigue:
Formas brutas:
| Ánodos, bolas, varillas (incluidas las probetas entalladas y el alambrón), tochos, bloques, lupias, briquetas, tortas, cátodos, cristales, cubos, dados, granos, gránulos, lingotes, terrones, pastillas, panes, polvo, discos, granalla, zamarras, pepitas, esponja, estacas.
Formas semielaboradas (estén o no revestidas, chapadas, perforadas o troqueladas):
a. | Materiales labrados o trabajados, elaborados mediante laminado, trefilado, extrusión, forja, extrusión por percusión, prensado, granulado, pulverización y rectificado, es decir: ángulos, hierros en U, círculos, discos, polvo, limaduras, hoja y láminas, forjados, planchas, microgránulos, piezas prensadas y estampadas, cintas, aros, varillas (incluidas las varillas de soldadura sin revestimiento, las varillas de alambre y el alambre laminado), perfiles, perfiles laminados, flejes, caños y tubos (incluidos los redondos, cuadrados y los tubos cortos redondeados de paredes gruesas para la fabricación de tubos sin costura), alambre trefilado o extrudido
b. | Material vaciado mediante moldeado con arena, troquel, moldes de metal, de escayola o de otro tipo, incluida la fundición de alta presión, los sinterizados y las formas obtenidas por pulvimetalurgia
No debe poder eludirse el objetivo del control mediante la exportación de formas no citadas en la lista que se presenten como productos acabados, pero que sean en realidad formas brutas o semielaboradas.
| 1C001 | Materiales diseñados especialmente para absorber la radiación electromagnética, o polímeros intrínsecamente conductores, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1C101. a. | Materiales para la absorción de frecuencias superiores a 2 × 108 Hz e inferiores a 3 × 1012 Hz. Nota 1: | El subartículo 1C001.a no somete a control: a. | Los absorbedores de tipo capilar, constituidos por fibras naturales o sintéticas, con carga no magnética para permitir la absorción b. | Los absorbedores sin pérdida magnética cuya superficie incidente no sea de forma plana, comprendidas las pirámides, los conos, los filos y las superficies convolutas c. | Los absorbedores planos que reúnan todas las características siguientes: 1. | Estar fabricados con cualquiera de los siguientes materiales: a. | Materiales de espuma plástica (flexibles o no flexibles) con carga de carbono, o materiales orgánicos, incluidos los aglomerantes, que produzcan un eco superior al 5 % en comparación con el metal sobre un ancho de banda superior a ± 15 % de la frecuencia central de la energía incidente y que no sean capaces de resistir temperaturas superiores a 450 K (177 °C), o b. | Materiales cerámicos que produzcan un eco superior al 20 % en comparación con el metal sobre un ancho de banda superior a ± 15 % de la frecuencia central de la energía incidente y que no sean capaces de resistir temperaturas superiores a 800 K (527 °C) Nota técnica: Muestras para ensayos de absorción con respecto al subartículo 1C001.a. Nota: 1.c.1. deberá consistir en un cuadrado cuyo lado mida como mínimo cinco longitudes de onda de la frecuencia central situado en el campo lejano del elemento radiante 2. | Resistencia a la tracción inferior a 7 x 10 6 N/m 2 , y 3. | Resistencia a la compresión inferior a 14 x 10 6 N/m 2 d. | Absorbedores planos fabricados con ferrita sinterizada que reúnan todas las características siguientes: 1. | Peso específico superior a 4,4, y 2. | Temperatura máxima de funcionamiento de 548 K (275 °C) o menos e. | Absorbedores planos sin pérdida magnética y elaborados a partir de material plástico de 'espuma de estructura celular abierta’ con densidad de 0,15 g/cm 3 o inferior. Nota técnica: Las 'espumas de estructura celular abierta' son materiales flexibles y porosos, que tienen una estructura interna abierta a la atmósfera. Las 'espumas de estructura celular abierta' también se denominan espumas reticuladas. Nota 2: | Ninguna de las disposiciones de la nota 1 del subartículo 1C001.a autoriza la exportación de los materiales magnéticos que permiten la absorción cuando están contenidos en pintura. b. | Materiales no transparentes a la luz visible y diseñados especialmente para absorber la radiación infrarroja de onda corta con una longitud de onda superior a 810 nm pero inferior a 2 000 nm (frecuencias superiores a 150 THz pero inferiores a 370 THz) Nota: | El subartículo 1C001.b. no somete a control los materiales especialmente diseñados o formulados para cualquiera de las siguientes aplicaciones: a. | El marcado por "láser" de polímeros, o b. | La soldadura por "láser" de polímeros. c. | Materiales polímeros intrínsecamente conductores con una 'conductividad eléctrica en volumen' superior a 10 000 S/m (siemens por metro) o una 'resistividad laminar (superficial)' inferior a 100 ohmios/cuadrado, basados en uno de los polímeros siguientes: 1. | Polianilina 2. | Polipirrol 3. | Politiofeno 4. | Polifenileno-vinileno, o 5. | Politienileno-vinileno. Nota: | El subartículo 1C001.c no somete a control los materiales en forma líquida. Nota técnica: La 'conductividad eléctrica en volumen' y la 'resistividad laminar (superficial)' se determinarán con arreglo a la norma ASTM D-257 o a otras normas nacionales equivalentes.
| 1C002 | Aleaciones metálicas, polvo de aleaciones metálicas o materiales aleados según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1C202. Nota: | El artículo 1C002 no somete a control las aleaciones metálicas, el polvo de aleaciones metálicas ni los materiales aleados obtenidos mediante una fórmula especial para fines de revestimiento. Notas técnicas: 1. | Las aleaciones metálicas incluidas en el artículo 1C002 son aquellas que contienen un porcentaje en peso más elevado del metal indicado que de cualquier otro elemento. 2. | La 'resistencia a la rotura por esfuerzos' se medirá con arreglo a la norma E-139 de la ASTM o a otras normas nacionales equivalentes. 3. | La 'resistencia a la fatiga en un número reducido de ciclos' se medirá con arreglo a la norma E-606 de la ASTM ('Método Recomendado para el Ensayo de Resistencia a la Fatiga' por un pequeño número de ciclos a amplitud constante) o a otras normas nacionales equivalentes. El ensayo será axial, con una relación media de esfuerzos igual a 1 y un coeficiente de concentración de esfuerzos (Kt) igual a 1. La relación media de esfuerzos se define como el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo dividido por el esfuerzo máximo. a. | Aluminuros, según se indica: 1. | Aluminuros de níquel que contengan un mínimo del 15 % en peso de aluminio, un máximo del 38 % en peso de aluminio y al menos un elemento de aleación adicional 2. | Aluminuros de titanio que contengan al menos el 10 % en peso de aluminio y al menos un elemento de aleación adicional b. | Aleaciones metálicas, según se indica, compuestas del polvo o material en partículas especificados en el subartículo 1C002.c: 1. | Aleaciones de níquel que reúnan cualquiera de las características siguientes: a. | Una 'resistencia a la rotura por esfuerzos' de 10 000 horas o más, a 923 K (650 °C) con un esfuerzo de 676 MPa, o b. | Una 'resistencia a la fatiga en un número reducido de ciclos' de 10 000 ciclos o más a 823 K (550 °C) con un esfuerzo máximo de 1 095 MPa 2. | Aleaciones de niobio que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Una 'resistencia a la rotura por esfuerzos' de 10 000 horas o más, a 1 073 K (800 °C) con un esfuerzo de 400 MPa, o b. | Una 'resistencia a la fatiga en un número reducido de ciclos' de 10 000 ciclos o más a 973 K (700 °C) con un esfuerzo máximo de 700 MPa 3. | Aleaciones de titanio que tengan cualquiera de las características siguientes: a. | Una 'resistencia a la rotura por esfuerzos' de 10 000 horas o más, a 723 K (450 °C) con un esfuerzo de 200 MPa, o b. | Una 'resistencia a la fatiga en un número reducido de ciclos' de 10 000 ciclos o más a 723 K (450 °C) con un esfuerzo máximo de 400 MPa 4. | Aleaciones de aluminio que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Una resistencia a la tracción igual o superior a 240 MPa a 473 K (200 °C), o b. | Una resistencia a la tracción igual o superior a 415 MPa a 298 K (25 °C) 5. | Aleaciones de magnesio que presenten todas las características siguientes: a. | Una resistencia a la tracción igual o superior a 345 MPa, y b. | Una velocidad de corrosión inferior a 1 mm/año en una solución acuosa de cloruro de sodio al 3 %, medida con arreglo a la norma G-31 de la ASTM o a normas nacionales equivalentes c. | Polvo, o material en partículas, de aleaciones metálicas para materiales, que presenten todas las características siguientes: 1. | Estar constituidos por cualquiera de los sistemas de composición siguientes: Nota técnica: En los artículos siguientes, X equivale a uno o más elementos de aleación: a. | Aleaciones de níquel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) calificadas para las piezas o componentes de motores de turbina, es decir, con menos de 3 partículas no metálicas (introducidas durante el proceso de fabricación) mayores de 100 μm en 109 partículas de aleación b. | Aleaciones de niobio (Nb-Al-X o Nb-X-Al, Nb-Si-X o Nb-X-Si, Nb-Ti-X o NbXTi) c. | Aleaciones de titanio (Ti-Al-X o Ti-X-Al) d. | Aleaciones de aluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-X-Zn, Al-Fe-X o Al-X-Fe), o e. | Aleaciones de magnesio (Mg-Al-X o Mg-X-Al) 2. | Ser obtenidos en un ambiente controlado mediante cualquiera de los procedimientos siguientes: a. | 'Atomización al vacío' b. | 'Atomización por gas' c. | 'Atomización rotatoria' d. | 'Enfriamiento brusco por colisión y rotación' e. | 'Enfriamiento brusco por impacto' y 'trituración' f. | 'Extracción en fusión' y 'trituración' g. | 'Aleación mecánica', o h. | 'Atomización por plasma', y 3. | Ser aptos para formar los materiales especificados en los subartículos 1C002.a o 1C002.b d. | Materiales en aleación que reúnan todas las características siguientes: 1. | Estar constituidos por cualquiera de los sistemas de composición especificados en el subartículo 1C002.c.1 2. | En forma de escamas, cintas o varillas no trituradas, y 3. | Ser obtenidos en un ambiente controlado por cualquiera de los siguientes métodos: a. | 'Enfriamiento brusco por colisión y rotación' b. | 'Enfriamiento brusco por impacto', o c. | 'Extracción en fusión'. Notas técnicas: 1. | 'Atomización al vacío': es un procedimiento para reducir un flujo de metal fundido a gotas de 500 μm de diámetro o menos, por la liberación rápida de un gas disuelto, mediante la exposición al vacío. 2. | 'Atomización por gas': es un procedimiento para reducir un flujo de aleación metálica fundida a gotas de 500 μm de diámetro o menos mediante una corriente de gas a alta presión. 3. | 'Atomización rotatoria': es un procedimiento destinado a reducir un flujo o un depósito de metal fundido a gotas de 500 μm de diámetro o menos mediante la fuerza centrífuga. 4. | 'Enfriamiento brusco por colisión y rotación': es un proceso destinado a 'solidificar rápidamente' un chorro de metal fundido mediante la colisión contra un bloque enfriado en rotación, para obtener un producto en forma de escamas. 5. | 'Enfriamiento brusco por impacto': es un procedimiento para 'solidificar rápidamente' un chorro de metal fundido mediante el impacto contra un bloque enfriado, de modo que se obtenga un producto en forma de escamas, cintas o varillas. 6. | 'Trituración': es el procedimiento destinado a reducir un material a partículas mediante machaqueo o amolado. 7. | 'Extracción en fusión': es un proceso utilizado para 'solidificar rápidamente' y extraer una aleación en forma de cinta mediante la inserción de un segmento corto de un bloque frío en rotación, en un baño de una aleación metálica fundida. 8. | 'Aleación mecánica': es un proceso de aleación resultante de la unión, fractura y nueva unión de polvos de aleación (polvos elementales y polvos madre) mediante choque mecánico. Se pueden incorporar a la aleación partículas no metálicas mediante la adición de los polvos apropiados. 9. | 'Atomización por plasma': es un procedimiento para reducir un flujo fundido o metal sólido a gotas de 500 μm de diámetro o menos, utilizando antorchas de plasma en un ambiente de gas inerte. 10. | 'Solidificar rápidamente' es un procedimiento que incluye la solidificación de material fundido a velocidades de enfriamiento superiores a 1 000 K/s.
| 1C003 | Metales magnéticos de todos los tipos y en todas las formas, que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Permeabilidad relativa inicial igual o superior a 120 000 y espesor igual o inferior a 0,05 mm Nota técnica: La permeabilidad relativa inicial debe medirse con materiales completamente recocidos. b. | Aleaciones magnetoestrictivas que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Una magnetoestricción de saturación superior a 5 x 10-4, o 2. | Un factor de acoplamiento magnetomecánico (k) superior a 0,8, o c. | Bandas de aleación amorfa o 'nanocristalina' que reúnan todas las características siguientes: 1. | Composición que tenga un 75 % en peso como mínimo de hierro, cobalto o níquel 2. | Inducción magnética de saturación (Bs) igual o superior a 1,6 T, y 3. | Cualquiera de las características siguientes: a. | Espesor de banda igual o inferior a 0,02 mm, o b. | Resistividad eléctrica igual o superior a 2 x 10-4 ohmios cm. Nota técnica: Los materiales 'nanocristalinos' del subartículo 1C003.c son aquellos materiales con una granulometría de cristales de 50 nm o menos, determinada por difracción con rayos X.
| 1C004 | Aleaciones de uranio titanio o aleaciones de wolframio con una "matriz" a base de hierro, níquel o cobre que reúnan todas las características siguientes: a. | Densidad superior a 17,5 g/cm3 b. | Límite de elasticidad superior a 880 MPa c. | Resistencia a la rotura por tracción superior a 1 270 MPa, y d. | Alargamiento superior al 8 %.
| 1C005 | Conductores de "materiales compuestos" (composites) que sean "superconductores" en longitudes superiores a 100 m o que tengan una masa superior a 100 g, según se indica: a. | Conductores de "materiales compuestos" (composites) "superconductores" que contengan uno o más 'filamentos' de niobio-titanio, con todo lo siguiente: 1. | Incluidos en una "matriz" que no sea de cobre ni de una mezcla a base de cobre, y 2. | Que tengan un área de sección transversal inferior a 0,28 x 10-4 mm2 (diámetro de 6 μm para los 'filamentos' circulares) b. | Conductores de "materiales compuestos" (composites) que sean "superconductores", constituidos por uno o más 'filamentos' "superconductores" que no sean de niobio-titanio y que reúnan todas las características siguientes: 1. | Una "temperatura crítica" a una inducción magnética nula superior a 9,85 K (-263,31 °C), y 2. | Que permanezcan en el estado "superconductor" a una temperatura de 4,2 K (– 268,96 °C) cuando estén expuestos a un campo magnético orientado en cualquier dirección perpendicular al eje longitudinal del conductor y correspondiente a una inducción magnética de 12 T con una densidad de corriente crítica superior a 1 750 A/mm2 en la sección transversal global del conductor c. | Conductores de "materiales compuestos" (composites) "superconductores" consistentes en uno o más 'filamentos' "superconductores" que permanezcan en el estado "superconductor" a una temperatura superior a 115 K (– 158,16 °C). Nota técnica: A efectos del artículo 1C005, los 'filamentos' podrán tener forma de hilo, cilindro, película, banda o cinta.
| 1C006 | Fluidos y sustancias lubricantes, según se indica: a. | Sin uso b. | Sustancias lubricantes que contengan como ingredientes principales cualquiera de los siguientes: 1. | Éteres o tioéteres de fenilenos o de alquilfenilenos, o bien sus mezclas, que contengan más de dos funciones éter o tioéter o bien sus mezclas, o 2. | Fluidos de siliconas fluoradas con una viscosidad cinemática inferior a 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) medida a 298 K (25 °C) c. | Fluidos de amortiguación o de flotación que presenten todas las características siguientes: 1. | Una pureza superior al 99,8 % 2. | Que contengan menos de 25 partículas de un tamaño igual o superior a 200 μm por 100 ml, y 3. | Que estén constituidos en un 85 % como mínimo por cualquiera de los compuestos o sustancias siguientes: a. | Dibromotetrafluoretano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8) b. | Policlorotrifluoretileno (solo modificaciones oleosas y céreas), o c. | Polibromotrifluoretileno d. | Fluidos de fluorocarbonos diseñados para la refrigeración electrónica y que presenten todas las características siguientes: 1. | Que contengan, como mínimo, el 85 % en peso de cualquiera de las siguientes sustancias, o mezclas de las mismas: a. | Formas monoméricas de perfluoropolialquiléter-triacinas o éteres perfluoroalifáticos b. | Perfluoroalquilaminas c. | Perfluorocicloalcanos, o d. | Perfluoroalcanos 2. | Densidad a 298 K (25 °C) de 1,5 g/ml o más 3. | En estado líquido a 273 K (0 °C), y 4. | Que contengan como mínimo el 60 % en peso de flúor. Nota: | El subartículo 1C006.d no somete a control los materiales especificados y envasados como productos médicos.
| 1C007 | Polvos cerámicos, "materiales compuestos" (composites) de "matriz" cerámica y 'materiales precursores', según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1C107. a. | Polvos cerámicos de diboruro de titanio (TiB2) (CAS 12045-63-5) que contengan un total de impurezas metálicas, excluidas las adiciones intencionales, inferior a 5 000 ppm, un tamaño medio de partícula igual o inferior a 5 μm y no más de un 10 % de partículas mayores de 10 μm b. | Sin uso c. | "Materiales compuestos" (composites) de "matriz" cerámica según se indica: 1. | "Materiales compuestos" (composites) cerámica-cerámica con "matriz" de vidrio o de óxido, y reforzados con cualquiera de los elementos siguientes: a. | Fibras de cualquiera de los siguientes materiales: 1. | Al2O3 (CAS 1344-28-1), o 2. | Si-C-N, o Nota: | El subartículo 1C007.c.1.a no somete a control los "materiales compuestos" (composites) que contengan fibras con una resistencia a la tracción inferior a 700 MPa a 1 273 K (1 000 °C) o con una resistencia a la termofluencia por tracción de más de 1 % de deformación con una carga de 100 MPa a 1 273 K (1 000 °C) durante 100 horas. b. | Fibras que reúnan todas las características siguientes: 1. | Constituidas por cualquiera de los siguientes materiales: a. | Si-N b. | Si-C c. | Si-Al-O-N, o d. | Si-O-N, y 2. | Con una "resistencia específica a la tracción" superior a 12,7 × 103m 2. | "Materiales compuestos" (composites) de “matriz” cerámica, con una "matriz" formada por carburos o nitruros de silicio, circonio o boro d. | Sin uso e. | 'Materiales precursores' especialmente diseñados para la "producción" de los materiales especificados en el subartículo 1C007.c, según se indica: 1. | Polidiorganosilanos 2. | Polisilazanos 3. | Policarbosilazanos Nota técnica: A los efectos del artículo 1C007, los 'materiales precursores' son materiales polímeros u organometálicos para fines especiales utilizados para la "producción" de carburo de silicio, nitruro de silicio o materiales cerámicos con silicio, carbono y nitrógeno. f. | Sin uso
| 1C008 | Sustancias polímeras no fluoradas, según se indica: a. | Imidas, como sigue: 1. | Bismaleimidas 2. | Poliamidas-imidas (PAI) aromáticas que tengan una 'temperatura de transición vítrea (Tg)' superior a 563 K (290 °C) 3. | Poliimidas aromáticas que tengan una 'temperatura de transición vítrea (Tg)' superior a 505 K (232 °C) 4. | Polieterimidas aromáticas que tengan una 'temperatura de transición vítrea (Tg)' superior a 563 K (290 °C). Nota: | El subartículo 1C008.a somete a control sustancias en forma "fundible" líquida o sólida, incluidas la resina, el polvo, el gránulo, la película, la hoja, la banda o la cinta. N.B. | Para las poliimidas aromáticas no "fundibles", en forma de película, hoja, banda o cinta, véase el artículo 1A003. b. | Sin uso c. | Sin uso d. | Cetonas de poliarileno e. | Sulfuros de poliarileno en los que el grupo arileno está constituido por bifenileno, trifenileno o combinaciones de ellos f. | Polibifenilenetersulfona que tenga una 'temperatura de transición vítrea (Tg)' superior a 563 K (290 °C). Notas técnicas: 1. | La 'temperatura de transición vítrea (T g )' para los materiales termoplásticos del subartículo 1C008.a.2, los materiales del subartículo 1C008.a.4 y los materiales del subartículo 1C008.f se determina mediante el método descrito en la norma ISO 11357-2:1999 o las normas nacionales equivalentes. 2. | La 'temperatura de transición vítrea (T g )' para los materiales termoendurecibles del subartículo 1C008.a.2 y los materiales del subartículo 1C008.a.3 se determina mediante el método de curvatura de tres puntos descrito en la norma ASTM D 7028-07 o las normas nacionales equivalentes. El ensayo se realizará utilizando una muestra de ensayo seca que haya alcanzado un grado mínimo de cura del 90 %, tal como especifica la norma ASTM E 2160-04 o la norma nacional equivalente, y haya sido curada utilizando la combinación de procesos estándar y posteriores a la cura que genere la mayor temperatura de transición vítrea.
| 1C009 | Compuestos fluorados no tratados, según se indica: a. | Sin uso b. | Poliimidas fluoradas que contengan el 10 % en peso o más de flúor combinado c. | Elastómeros de fosfaceno fluorado que contengan el 30 % en peso o más de flúor combinado.
| 1C010 | "Materiales fibrosos o filamentosos", según se indica: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 1C210 Y 9C110. Notas técnicas: 1. | A efectos del cálculo de la "resistencia específica a la tracción", el "módulo específico" o el peso específico de los "materiales fibrosos o filamentosos" de los subartículos 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c o 1C010.e.1.b, la resistencia a la tracción y el módulo deben determinarse utilizando el método A descrito en la norma ISO 10618:2004 o en normas nacionales equivalentes. 2. | La evaluación de la "resistencia específica a la tracción", el "módulo específico" o el peso específico de los "materiales fibrosos o filamentosos" no unidireccionales (por ejemplo, tejidos, esterillas irregulares y trenzados) del artículo 1C010 debe basarse en las propiedades mecánicas de los monofilamentos unidireccionales constituyentes (por ejemplo, monofilamentos, hilos, cables o cabos) antes de su transformación en "materiales fibrosos o filamentosos" no unidireccionales. a. | "Materiales fibrosos o filamentosos" orgánicos que cumplan todo lo siguiente: 1. | "Módulo específico" superior a 12,7 x 106 m, y 2. | "Resistencia específica a la tracción" superior a 23,5 x 104 m Nota: | El subartículo 1C010.a no somete a control el polietileno. b. | "Materiales fibrosos o filamentosos" de carbono que reúnan todas las características siguientes: 1. | "Módulo específico" superior a 14,65 x 106 m, y 2. | "Resistencia específica a la tracción" superior a 26,82 x 104 m Nota: | El subartículo 1C010.b no somete a control lo siguiente: a. | "Materiales fibrosos o filamentosos" para la reparación de estructuras o productos laminados de "aeronaves civiles" que presenten todas las características siguientes: 1. | Superficie no superior a 1 m 2 2. | Longitud no superior a 2,5 m, y 3. | Anchura superior a 15 mm b. | "Materiales fibrosos o filamentosos" de carbono picados, molidos o cortados por medios mecánicos, de longitud inferior o igual a 25,0 mm. c. | "Materiales fibrosos o filamentosos" inorgánicos que cumplan todo lo siguiente: 1. | Que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | que contengan como mínimo el 50 % en peso de dióxido de silicio y que tengan un «módulo específico» superior a 2,54 × 106 m; o b. | que no estén especificados en el artículo 1C010.c.1.a y que tengan un "módulo específico" superior a 5,6 × 106 m; y 2. | Punto de fusión, de ablandamiento, de descomposición o de sublimación superior a 1 922 K (1 649 °C) en ambiente inerte Nota: | El subartículo 1C010.c no somete a control: a. | Las fibras de alúmina policristalina multifásica discontinua en forma de fibras picadas o de esterillas irregulares, que contengan el 3 % en peso o más de sílice y tengan un "módulo específico" inferior a 10 x 10 6 m b. | Las fibras de molibdeno y de aleaciones de molibdeno c. | Las fibras de boro d. | Las fibras cerámicas discontinuas que tengan un punto de fusión, de ablandamiento, de descomposición o de sublimación inferior a 2 043 K (1 770 °C) en ambiente inerte. d. | "Materiales fibrosos o filamentosos" que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Constituidos por cualquiera de los elementos siguientes: a. | Polieterimidas especificadas en el subartículo 1C008.a, o b. | Materiales especificados en los subartículos 1C008.d a 1C008.f, o 2. | Constituidos por materiales especificados en los subartículos 1C010.d.1.a o 1C010.d.1.b y 'entremezclados' con otras fibras especificadas en los subartículos 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c Nota técnica: 'Entremezclado': es la mezcla, filamento a filamento, de fibras termoplásticas y de fibras de refuerzo a fin de producir una mezcla "matriz" de refuerzo fibroso en forma totalmente fibrosa. e. | "Materiales fibrosos o filamentosos" total o parcialmente impregnados de resina o de brea (productos preimpregnados o prepregs), "materiales fibrosos o filamentosos" revestidos de metal o de carbono (preformas) o 'preformas de fibra de carbono' que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | "Materiales fibrosos o filamentosos" inorgánicos especificados en el subartículo 1C010.c, o b. | "Materiales fibrosos o filamentosos" orgánicos que presenten todas las características siguientes: 1. | "Módulo específico" superior a 10,15 x 106 m, y 2. | "Resistencia específica a la tracción" superior a 17,7 x 104 m, y 2. | Que reúnan cualquiera de las características siguientes: a. | Resina o brea especificadas en el artículo 1C008 o en el subartículo 1C009.b b. | 'Temperatura de transición vítrea determinada mediante un análisis mecánico dinámico (DMA Tg)' igual o superior a 453 K (180 °C) y que tengan una resina fenólica, o c. | 'Temperatura de transición vítrea determinada mediante un análisis mecánico dinámico (DMA Tg)' igual o superior a 505 K (232 °C), y que tengan una resina o brea no especificada en el artículo 1C008 o en el subartículo 1C009.b que no sea una resina fenólica. Nota 1: | Los "materiales fibrosos o filamentosos" revestidos de metal o de carbono (preformas) o las 'preformas de fibra de carbono', no impregnados de resina o brea, quedan especificados por los "materiales fibrosos o filamentosos" en los subartículos 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c. Nota 2: | El subartículo 1C010.e no somete a control: a. | Los "materiales fibrosos o filamentosos" de carbono impregnados con "matriz" de resina epoxídica (productos preimpregnados o prepregs), para la reparación de estructuras o productos laminados de "aeronaves civiles", que reúnan todas las características siguientes: 1. | Superficie no superior a 1 m 2 2. | Longitud no superior a 2,5 m, y 3. | Anchura superior a 15 mm b. | Los "materiales fibrosos o filamentosos" de carbono impregnados total o parcialmente de resina o brea picados, molidos o cortados por medios mecánicos, de longitud inferior o igual a 25,0 mm, cuando se emplee una resina o brea distinta de las especificadas en el artículo 1C008 o en el subartículo 1C009.b. Notas técnicas: 1. | 'Preformas de fibra de carbono': son un conjunto ordenado de fibras revestidas o no destinadas a constituir el marco de una parte antes de que se introduzca la "matriz" para formar un "material compuesto" (composite). 2. | La 'temperatura de transición vítrea determinada mediante un análisis mecánico dinámico (DMA T g )' para los materiales especificados en el subartículo 1C010.e se determina aplicando el método descrito en la norma ASTM D 7028-07, o en la norma nacional equivalente, a una muestra de ensayo seca. En el caso de los materiales termoendurecibles, el grado de cura de una muestra de ensayo seca deberá ser como mínimo del 90 % según la definición de la norma ASTM E 2160-04 o de la norma nacional equivalente.
| 1C011 | Metales y compuestos, según se indica: N.B. | VÉANSE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA Y EL ARTÍCULO 1C111. a. | Metales en partículas de dimensiones inferiores a 60 μm, ya sean esféricas, atomizadas, esferoidales, en escamas o pulverizadas, fabricadas a partir de un material compuesto al menos en un 99 % de circonio, magnesio y aleaciones de los mismos Nota técnica: El contenido natural de hafnio en el circonio (típicamente de 2 % a 7 %) se cuenta con el circonio. Nota: | Los metales y aleaciones especificados en el subartículo 1C011.a se someten a control, estén o no encapsulados en aluminio, magnesio, circonio o berilio. b. | Boro o aleaciones de boro con un tamaño de partículas de 60 μm o menos, según se indica: 1. | Boro con un grado de pureza no inferior al 85 % en peso 2. | Aleaciones de boro con un contenido de boro no inferior al 85 % en peso Nota: | Los metales o aleaciones especificados en el subartículo 1C011.b se someten a control, estén o no encapsulados en aluminio, magnesio, circonio o berilio. c. | Nitrato de guanidina (CAS 506-93-4) d. | Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7). N.B. | Véase asimismo la Relación de Material de Defensa para los metales en polvo mezclados con otras sustancias a fin de constituir una mezcla formulada con fines militares.
| 1C012 | Materiales según se indica: Nota técnica: Estos materiales se usan típicamente para fuentes térmicas nucleares. a. | Plutonio en cualquiera de sus formas, con un ensayo isotópico de plutonio de más del 50 % en peso de plutonio-238 Nota: | El subartículo 1C012.a no somete a control: a. | Las expediciones con un contenido de plutonio igual o inferior a 1 g b. | Las expediciones con 3 "gramos efectivos" o menos, cuando estén contenidas en un componente sensor de un instrumento. b. | Neptunio-237 "previamente separado" en cualquiera de sus formas. Nota: | El subartículo 1C012.b no somete a control las expediciones con un contenido igual o inferior a 1 g de neptunio-237.
| 1C101 | Materiales y dispositivos para observaciones reducidas tales como la reflectividad al radar y las firmas ultravioletas/infrarrojas y acústicas, distintos de los especificados en el artículo 1C001, para utilización en los 'misiles', los subsistemas de "misiles" o los vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012 o en el subartículo 9A112.a. Nota 1: | El artículo 1C101 incluye: a. | Materiales estructurales y revestimientos diseñados especialmente para reducir la reflectividad al radar b. | Revestimientos, incluidas las pinturas, diseñados especialmente para reducir o ajustar la reflectividad o emisividad en la región del espectro electromagnético de microondas, infrarrojos o ultravioleta. Nota 2: | El artículo 1C101 no incluye los revestimientos cuando se utilicen especialmente para el control térmico de satélites. Nota técnica: En el artículo 1C101, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 1C102 | Materiales carbono-carbono pirolizados resaturados diseñados para las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104.
| 1C107 | Grafito y materiales cerámicos distintos de los especificados en el artículo 1C007, según se indica: a. | Grafitos de granulometría fina con una densidad aparente de 1,72 g/cm3 o superior, medida a 288 K (15 °C), y que tengan un tamaño de grano de 100 μm o menor, utilizables en toberas de cohetes y puntas de ojivas para vehículos de reentrada con los que se puedan manufacturar cualquiera de los siguientes productos: 1. | Cilindros con un diámetro igual o superior a 120 mm y una longitud igual o superior a 50 mm 2. | Tubos con un diámetro interior de 65 mm o superior y un espesor de pared de 25 mm o superior y una longitud de 50 mm o superior, o 3. | Bloques de un tamaño de 120 mm × 120 mm × 50 mm o superior N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 0C004. b. | Grafitos pirolíticos o grafitos fibrosos reforzados, utilizables en toberas de cohetes y puntas de ojivas para vehículos de reentrada, utilizables en "misiles", lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 0C004. c. | Materiales compuestos (composites) cerámicos (con constante dieléctrica menor que 6 a cualquier frecuencia desde 100 MHz a 100 GHz), para su uso en radomos utilizables en "misiles", lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 d. | Cerámica bruta reforzada de carburo de silicio, sin cocción, que admite tratamiento mecánico y es utilizable en puntas de ojiva de "misiles", lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 e. | Materiales compuestos (composites) cerámicos de carburo de silicio reforzados, para su uso en puntas de ojiva, vehículos de reentrada y toberas utilizables en "misiles", lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 f. | Materiales compuestos (composites) cerámicos brutos mecanizables consistentes en una matriz de 'cerámica de temperatura ultra alta (UHTC)' con un punto de fusión igual o superior a 3 000 °C y reforzados con fibras o filamentos, que se puedan usar en componentes de misiles (tales como puntas de ojiva, vehículos de reentrada, bordes de ataque, paletas, superficies de control o insertos de cuello de motores de cohetes) en "misiles", lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004, cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 o 'misiles'. Nota: | El subartículo 1C107.f no somete a control los materiales de 'cerámica de temperatura ultra alta (UHTC)' en forma no compuesta (non-composite). Nota técnica 1: En el subartículo 1C107.f, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km. Nota técnica 2: La 'cerámica de temperatura ultra alta (UHTC)' incluye: 1. | Diboruro de titanio (TiB 2 ) 2. | Diboruro de circonio (ZrB 2 ) 3. | Diboruro de niobio (NbB 2 ) 4. | Diboruro de hafnio (HfB 2 ) 5. | Diboruro de tántalo (TaB 2 ) 6. | Carburo de titanio (TiC) 7. | Carburo de circonio (ZrC) 8. | Carburo de niobio (NbC) 9. | Carburo de hafnio (HfC) 10. | Carburo de tantalio (TaC)
| 1C111 | Propulsantes y productos químicos constituyentes de propulsantes, distintos de los especificados en el artículo 1C011, según se indica: a. | Sustancias propulsoras: 1. | Polvo esférico o esferoidal de aluminio, distinto del especificado en la Relación de Material de Defensa, con partículas de tamaño inferior a 200 μm y un contenido en peso de aluminio del 97 % o más, si al menos el 10 % del peso total está constituido por partículas inferiores a 63 μm, de acuerdo con la norma ISO 2591-1:1988 o las normas nacionales equivalentes Nota técnica: Un tamaño de partícula de 63 μm (ISO R-565) corresponde a una trama 250 (Tyler) o una trama 230 (norma ASTM E-11). 2. | Polvo metálico, distinto del especificado en la Relación de Material de Defensa, según se indica: a. | Polvo metálico de magnesio, circonio o berilio, o bien aleaciones de estos metales, si al menos el 90 % del total de partículas por volumen o peso de partícula se componen de partículas de menos de 60 μm (determinado mediante técnicas de medición como la utilización de un tamiz, la difracción de haz láser o la lectura óptica), ya sean esféricas, atomizadas, esferoidales, en escamas o molidas, que contengan el 97 % en peso o más de cualquiera de los siguientes elementos: 1. | Circonio 2. | Berilio, o 3. | Magnesio Nota técnica: El contenido natural de hafnio en el circonio (típicamente de 2 % a 7 %) se cuenta con el circonio. b. | Polvo metálico de boro o aleaciones de boro con un contenido de boro no inferior al 85 % en peso, si al menos el 90 % del total de partículas por volumen o peso de partícula se componen de partículas de menos de 60 μm (determinado mediante técnicas de medición como la utilización de un tamiz, la difracción de haz láser o la lectura óptica), ya sean esféricas, atomizadas, esferoidales, en copos o molidas Nota: | Los subartículos 1C111a.2.a y 1C111a.2.b someten a control las mezclas de polvo con una distribución de partículas multimodal (por ejemplo, mezclas de partículas de diferentes tamaños de grano) si uno o varios modos están sometidos a control. 3. | Sustancias oxidantes utilizables en motores para cohete de propulsante líquido, según se indica: a. | Trióxido de dinitrógeno (CAS 10544-73-7) b. | Dióxido de nitrógeno (CAS 10102-44-0) / tetróxido de dinitrógeno (CAS 10544-72-6) c. | Pentóxido de dinitrógeno (CAS 10102-03-1) d. | Óxidos mixtos de nitrógeno (MON) Nota técnica: Los óxidos mixtos de nitrógeno (MON) son soluciones de óxido nítrico (NO) en tetróxido de dinitrógeno / dióxido de nitrógeno (N 2 O 4 /NO 2 ) que puedan utilizarse en sistemas de misiles. Existen diversas composiciones que pueden designarse como MONi o MONij, siendo i y j números enteros que representan el porcentaje de óxido nítrico presente en la mezcla (p.ej. el MON3 contiene un 3 % de óxido nítrico, el MON25 contiene un 25 % de óxido nítrico). El límite máximo es MON40, el 40 % en peso. e. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al ácido nítrico fumante inhibido rojo (IRFNA) f. | VÉANSE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA Y EL ARTÍCULO 1C238 PARA compuestos constituidos por flúor y cualquiera de los elementos siguientes: otros halógenos, oxígeno o nitrógeno 4. | Derivados de hidrazina, según se indica: N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. a. | Trimetilhidrazina (CAS 1741-01-1) b. | Tetrametilhidrazina (CAS 6415-12-9) c. | N,N-Dialilhidrazina (CAS 5164-11-4) d. | Alilhidracina (CAS 7422-78-8) e. | Etileno de dihidrazina (CAS 6068-98-0) f. | Dinitrato de monometilhidrazina g. | Nitrato de dimetilhidrazina asimétrica h. | Azida de hidrazinio (CAS 14546-44-2) i. | Azida de 1,1-dimetilhidrazinio (CAS 227955-52-4) / azida de 1,2-dimetilhidrazinio (CAS 299177-50-7) j. | Dinitrato de hidrazinio (CAS 13464-98-7) k. | Dihidrazida del ácido diimido-oxálico (CAS 3457-37-2) l. | Nitrato de 2-hidroxietilhidrazina (HEHN) m. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al perclorato de hidrazinio n. | Diperclorato de hidrazinio (CAS 13812-39-0) o. | Nitrato de metilhidrazina (MHN) (CAS 29674-96-2) p. | Nitrato de 1,1-dietilhidrazina (DEHN) / Nitrato de 1,2-dietilhidrazina (DEHN) (CAS 363453-17-2) q. | Nitrato de 3,6-dihidrazino-tetrazina (nitrato de 1,4-dihidrazina) (DHTN) 5. | Materiales de alta densidad de energía, distintos de los especificados en la Relación de Material de Defensa, utilizables en los 'misiles' o vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012 o en el subartículo 9A112.a a. | Combustible mezclado que contenga combustibles tanto sólidos como líquidos, como la lechada de boro, con una densidad de energía por masa igual o superior a 40 × 106 Julios/k b. | Otros combustibles y aditivos para combustibles de alta densidad energética (p. ej., cubano, soluciones iónicas, JP-10), con una densidad de energía por volumen igual o superior a 37,5 × 109 Julios/m3, medida a 20 °C y a la presión de una atmósfera (101,325 kPa) Nota: | El subartículo 1C111.a.5.b no somete a control los combustibles fósiles refinados ni los biocombustibles producidos a partir de plantas, incluidos los combustibles para motores certificados para uso en aviación civil, a menos que estén especialmente formulados para los 'misiles' o vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012 o el subartículo 9A112.a. Nota técnica: En el subartículo 1C111.a.5, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km. 6. | Combustibles de sustitución de hidrazina, según se indica: a. | 2-dimetilaminoetilazida (DMAZ) (CAS 86147-04-8) b. | Sustancias polímeras: 1. | Polibutadieno con grupos terminales carboxílicos (incluido el polibutadieno con grupos terminales carboxilos) (CTPB) 2. | Polibutadieno con grupos terminales hidroxílicos (incluido el polibutadieno con grupos terminales hidroxilos) (HTPB) (CAS 69102-90-5), excepto los especificados en la Relación de Material de Defensa 3. | Ácido polibutadieno-acrílico (PBAA) 4. | Ácido polibutadieno-acrílico acrilonitrilo (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9) 5. | Polietilenglicol de politetrahidrofurano (TPEG) Nota técnica: El polietilenglicol de politetrahidrofurano (TPEG) es un copolímero en bloque de poli-1,4-butanodiol (CAS 110-63-4) y polietilenglicol (PEG) (CAS 25322-68-3). 6. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al nitrato de poliglicidilo (PGN o poli-GLYN) (CAS 27814-48- 8) c. | Otros aditivos y agentes para propulsantes: 1. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta a los carboranos, decaboranos, pentaboranos y derivados de los mismos 2. | Trietileno glicol dinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8) 3. | 2-nitrodifenilamina (CAS 119-75-5) 4. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al difluoruro de etilfosfonilo (CAS 3032-55-1) 5. | Dinitrato de dietilenglicol (DEGDN) (CAS 693-21-0) 6. | Derivados del ferroceno, según se indica: a. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al catoceno (CAS 37206-42-1) b. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al etil-ferroceno (CAS 1273-89-8) c. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al n-propil-ferroceno (CAS 1273-92-3) y al iso-propil-ferroceno (CAS 12126-81-7) d. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al n-butil-ferroceno (CAS 31904-29-7) e. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al pentil-ferroceno (CAS 1274-00-6) f. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al diciclopentil-ferroceno (CAS 125861-17-8) g. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al diciclohexil-ferroceno h. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al dietil-ferroceno (CAS 1273-97-8) i. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al dipropil-ferroceno j. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al dibutil-ferroceno (CAS 1274-08-4) k. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al dihexil-ferroceno (CAS 93894-59-8) l. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al acetil-ferroceno (CAS 1271-55-2) y al 1,1'-diacetil-ferroceno (CAS 1273-94-5) m. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al ácido carboxílico ferroceno (CAS 1271-42-7) y al ácido carboxílico 1,1'-ferroceno (CAS 1293-87-4) n. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al butaceno (CAS 125856-62-4) o. | Otros derivados del ferroceno que pueden utilizarse como modificadores de la velocidad de combustión de los propulsantes de cohetes, distintos de los especificados en la Relación de Material de Defensa Nota: | El subartículo 1C111.c.6.o no somete a control los derivados del ferroceno que contengan un grupo funcional aromático de seis átomos de carbono unido a la molécula del ferroceno. 7. | 4,5-diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), distinto del especificado en la Relación de Material de Defensa d. | 'Propulsantes de gel', distintos de los especificados en la Relación de Material de Defensa, especialmente formulados para su uso en 'misiles'. Notas técnicas: 1. | En el subartículo 1C111.d, un 'propulsante de gel' es una formulación de combustible u oxidante que utiliza un gelificante, como por ejemplo silicatos, caolín (arcilla), carbono o cualquier gelificante polimérico. 2. | En el subartículo 1C111.d, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km. Nota: | En relación con los propulsantes y constituyentes químicos de propulsantes no especificados en el artículo 1C111, véase la Relación de Material de Defensa.
| 1C116 | Aceros martensíticos envejecidos utilizables en los 'misiles', que reúnan todas las características siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1C216. a. | Que tengan una resistencia a la rotura por tracción, medida a 293 K (20 °C), igual o superior a: 1. | 0,9 GPa en la fase de recocido de la solución, o 2. | 1,5 GPa en la fase de endurecimiento de la precipitación, y b. | Cualquiera de las formas siguientes: 1. | Hojas, láminas o tubos de grosor de las paredes o las láminas igual o inferior a 5,0 mm 2. | Formas tubulares con un espesor de paredes igual o inferior a 50 mm y con un diámetro interior igual o superior a 270 mm. Nota técnica 1: Los aceros martensíticos envejecidos son aleaciones de hierro: 1. | que se caracterizan generalmente por su alto contenido en níquel, su muy bajo contenido en carbono y el uso de elementos o precipitados de sustitución para reforzar la aleación y producir su endurecimiento por envejecimiento, y 2. | que se someten a ciclos de tratamiento térmico para facilitar el proceso de transformación martensítica (fase de recocido de la solución) y, posteriormente, endurecidos por envejecimiento (fase de endurecimiento de la precipitación). Nota técnica 2: En el artículo 1C116, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 1C117 | Materiales para la fabricación de componentes de 'misiles', según se indica: a. | Wolframio y aleaciones en forma de partículas, con un contenido de wolframio igual o superior al 97 % en peso y un tamaño de partícula de 50 x 10-6 m (50 μm) o menos b. | Molibdeno y aleaciones en forma de partículas, con un contenido de molibdeno igual o superior al 97 % en peso y un tamaño de partícula de 50 x 10-6 m (50 μm) o menos c. | Materiales de wolframio en forma sólida que reúnan todas las características siguientes: 1. | Con cualquiera de las composiciones siguientes: a. | Wolframio y aleaciones con un contenido de wolframio igual o superior al 97 % en peso b. | Wolframio infiltrado con cobre con un contenido de wolframio igual o superior al 80 % en peso, o c. | Wolframio infiltrado con plata con un contenido de wolframio igual o superior al 80 % en peso, y 2. | Con los que se puedan manufacturar cualquiera de los productos siguientes: a. | Cilindros con un diámetro igual o superior a 120 mm y una longitud igual o superior a 50 mm b. | Tubos con un diámetro interior igual o superior a 65 mm, un espesor de pared igual o superior a 25 mm y una longitud igual o superior a 50 mm, o c. | Bloques de un tamaño igual o superior a 120 mm × 120 mm × 50 mm. Nota técnica: En el artículo 1C117, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 1C118 | Acero inoxidable dúplex estabilizado al titanio (Ti-DSS) que cumpla todo lo siguiente: a. | Que reúna todas las características siguientes: 1. | Que tenga un contenido de cromo de entre el 17,0 % y el 23,0 % en peso y un contenido de níquel de entre el 4,5 % y el 7,0 % en peso 2. | Que tenga un contenido de titanio superior al 0,10 % en peso, y 3. | Que tenga una microestructura ferrítica-austenítica (también denominada microestructura en dos fases) de la cual al menos un 10 % en volumen (de acuerdo con la norma ASTM E-1181-87 o normas nacionales equivalentes) sea austenítica, y b. | Que tenga cualquiera de las siguientes formas: 1. | Lingotes o barras con un tamaño de 100 mm o más en cada dimensión 2. | Hojas con una anchura de 600 mm o más y un espesor de 3 mm o menos, o 3. | Tubos con un diámetro exterior de 600 mm o más y un espesor de la pared de 3 mm o menos.
| 1C202 | Aleaciones, distintas de las especificadas en los subartículos 1C002.b.3 o b.4, según se indica: a. | Aleaciones de aluminio que presenten las dos características siguientes: 1. | Ser 'capaces de' soportar una carga de rotura por tracción de 460 MPa o más a 293 K (20 °C), y 2. | Tener forma de tubos o piezas cilíndricas sólidas (incluidas las piezas forjadas) con un diámetro exterior superior a 75 mm b. | Aleaciones de titanio que posean las dos características siguientes: 1. | Ser 'capaces de' soportar una carga de rotura por tracción de 900 MPa o más a 293 K (20 °C), y 2. | Tener forma de tubos o piezas cilíndricas sólidas (incluidas las piezas forjadas) con un diámetro exterior superior a 75 mm. Nota técnica: La frase aleaciones 'capaces de' incluye las aleaciones antes o después del tratamiento térmico.
| 1C210 | 'Materiales fibrosos o filamentosos' o productos preimpregnados (prepregs), distintos de los especificados en los subartículos 1C010.a, 1C010.b o 1C010.e, según se indica: a. | 'Materiales fibrosos o filamentosos' de carbono o aramida que tengan una de las dos características siguientes: 1. | Un "módulo específico" de 12,7 × 106 m o superior, o 2. | Una "resistencia específica a la tracción" de 23,5 × 104 m o superior Nota: | El subartículo 1C210.a no somete a control los 'materiales fibrosos o filamentosos' de aramida que tengan un 0,25 por ciento en peso o más de un modificador de la superficie de la fibra basado en el éster. b. | 'Materiales fibrosos o filamentosos' de vidrio con las dos características siguientes: 1. | Un "módulo específico" de 3,18 × 106 m o superior, y 2. | Una "resistencia específica a la tracción" de 7,62 × 104 m o superior c. | "Hilos", "cables", "cabos" o "cintas" continuos impregnados con resinas termoendurecibles, de 15 mm o menos de espesor (productos preimpregnados o prepregs), hechos de los 'materiales fibrosos o filamentosos' de carbono o vidrio que se especifican en los subartículos 1C210.a o 1C210.b. Nota técnica: La resina forma la matriz del "material compuesto" (composite). Nota: | En el artículo 1C210, el término 'materiales fibrosos o filamentosos' se limita a los "monofilamentos", "hilos", "cables", "cabos" o "cintas" continuos.
| 1C216 | Acero martensítico envejecido distinto del especificado en el artículo 1C116, 'capaz de' soportar una carga de rotura por tracción de 1 950 MPa o más a 293 K (20 o C). Nota: | El artículo 1C216 no somete a control las piezas en las que todas las dimensiones lineales son de 75 mm o menos. Nota técnica: La frase acero martensítico envejecido 'capaz de' incluye el acero martensítico envejecido antes y después del tratamiento térmico.
| 1C225 | Boro enriquecido en el isótopo boro-10 ( 10 B) hasta más de su abundancia isotópica natural, como se indica: boro elemental y compuestos de boro, mezclas que contengan boro, y productos fabricados con estos, desechos y desbastes de los elementos mencionados. Nota: | En el artículo 1C225 las mezclas que contengan boro incluyen los materiales con añadido de boro. Nota técnica: La abundancia natural isotópica del boro-10 es de aproximadamente 18,5 por ciento del peso (20 átomos por ciento).
| 1C226 | Wolframio, carburo de wolframio y aleaciones con más del 90 % de wolframio en peso, diferentes de las especificadas en el artículo 1C117, que posean las dos características siguientes: a. | Ser piezas que tengan una simetría cilíndrica hueca (incluidos los segmentos de cilindro) con un diámetro interior entre 100 mm y 300 mm, y b. | Tener una masa superior a 20 kg. Nota: | El artículo 1C226 no somete a control los productos fabricados diseñados especialmente para emplearse como pesas o colimadores de rayos gamma.
| 1C227 | Calcio que reúna las dos características siguientes: a. | Que contenga menos de 1 000 ppm, en peso, de impurezas metálicas distintas del magnesio, y b. | Que contenga menos de 10 ppm, en peso, de boro.
| 1C228 | Magnesio que presente las dos características siguientes: a. | Que contenga menos de 200 ppm, en peso, de impurezas metálicas distintas del calcio, y b. | Que contenga menos de 10 ppm, en peso, de boro.
| 1C229 | Bismuto que posea las dos características siguientes: a. | Una pureza de 99,99 % en peso, o superior, y b. | Que contenga menos de 10 ppm, en peso, de plata.
| 1C230 | Berilio metal, aleaciones que contengan más del 50 % de berilio en peso, compuestos que contengan berilio, productos fabricados con estos y desechos o desbastes de cualquiera de los anteriores, distintos de los especificados en la Relación de Material de Defensa. N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. Nota: | El artículo 1C230 no somete a control: a. | Las ventanas metálicas para máquinas de rayos X, o para dispositivos de diagrafía de sondeos b. | Las piezas de óxido en forma fabricada o semifabricada, diseñadas especialmente como piezas de componentes electrónicos o como sustrato para circuitos electrónicos c. | El berilio (silicato de berilio y aluminio) en forma de esmeraldas y aguamarinas.
| 1C231 | Hafnio metal, aleaciones de hafnio que contengan más del 60 % de hafnio en peso, compuestos de hafnio que contengan más del 60 % de hafnio en peso, productos obtenidos de este y desechos o desbastes de cualquiera de los anteriores.
| 1C232 | Helio-3 ( 3 He), mezclas que contengan helio-3, y productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores. Nota: | El artículo 1C232 no somete a control los productos o dispositivos que contengan menos de 1 g de helio-3.
| 1C233 | Litio enriquecido con el isótopo litio-6 ( 6 Li) hasta más de su abundancia isotópica natural y productos o aparatos que contengan litio enriquecido, según se indica: litio elemental, aleaciones, compuestos, mezclas que contengan litio, productos fabricados con estos, desechos o desbastes de cualquiera de los anteriores. Nota: | El artículo 1C233 no somete a control los dosímetros termoluminiscentes. Nota técnica: La proporción natural del isótopo litio-6 es de aproximadamente 6,5 por ciento del peso (7,5 por ciento de átomos).
| 1C234 | Circonio con un contenido de hafnio inferior a 1 parte de hafnio por 500 partes de circonio en peso, como se indica: metal, aleaciones que contengan más del 50 % de circonio en peso, compuestos, productos fabricados con estos y desechos o desbastes de cualquiera de los anteriores, distintos de los especificados en el subartículo 0A001.f. Nota: | El artículo 1C234 no somete a control el circonio en forma de láminas de grosor no superior a 0,10 mm.
| 1C235 | Tritio, compuestos de tritio y mezclas que contengan tritio y en las cuales la razón entre el número de átomos de tritio y de hidrógeno sea superior a 1 parte entre 1 000, y productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores. Nota: | El artículo 1C235 no somete a control los productos o dispositivos que contengan menos de 1,48 x 10 3 GBq (40 Ci) de tritio.
| 1C236 | 'Radionucleidos' adecuados para fabricar fuentes de neutrones basadas en una reacción alfa-n, distintas de las especificadas en el artículo 0C001 y el subartículo 1C012.a, en las formas siguientes: a. | Elemental b. | Compuestos con una actividad total igual o superior a 37 GBq/kg (1 Ci/kg) c. | Mezclas con una actividad total igual o superior a 37 GBq/kg (1 Ci/kg) d. | Productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores. Nota: | El artículo 1C236 no somete a control los productos o dispositivos que contengan menos de 3,7 GBq (100 milicurios) de actividad. Nota técnica: En el artículo 1C236, los 'radionucleidos' son cualquiera de los elementos siguientes: Actinio-225 ( 225 Ac) Actinio-227 ( 227 Ac) Californio-253 ( 253 Cf) Curio-240 ( 240 Cm) Curio-241 ( 241 Cm) Curio-242 ( 242 Cm) Curio-243 ( 243 Cm) Curio-244 ( 244 Cm) Einstenio-253 ( 253 Es) Einstenio-254 ( 254 Es) Gadolinio-148 ( 148 Gd) Plutonio-236 ( 236 Pu) Plutonio-238 ( 238 Pu) Polonio-208 ( 208 Po) Polonio-209 ( 209 Po) Polonio-210 ( 210 Po) Radio-223 ( 223 Ra) Torio-227 ( 227 Th) Torio-228 ( 228 Th) Uranio-230 ( 230 U) Uranio-232 ( 232 U).
| 1C237 | Radio-226 ( 226 Ra), aleaciones de radio-226, compuestos de radio-226, mezclas que contengan radio-226, productos fabricados con estos y productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores. Nota: | El artículo 1C237 no somete a control: a. | Las cápsulas médicas b. | Los productos o dispositivos que contengan menos de 0,37 GBq (10 milicurios) de radio-226.
| 1C238 | Trifluoruro de cloro (ClF 3 ).
| 1C239 | Explosivos de gran potencia, distintos de los especificados en la Relación de Material de Defensa, o sustancias o mezclas que contengan más del 2 % en peso de los mismos, con densidad cristalina superior a 1,8 g/cm 3 y una velocidad de detonación superior a 8 000 m/s.
| 1C240 | Níquel en polvo y níquel metal poroso, distintos de los especificados en el artículo 0C005, según se indica: a. | Níquel en polvo que posea las dos características siguientes: 1. | Una pureza en níquel igual o superior al 99,0 % en peso, y 2. | Un tamaño medio de partícula inferior a 10 μm de acuerdo con la norma ASTM B330 b. | Níquel metal poroso obtenido a partir de materiales especificados en el subartículo 1C240.a. Nota: | El artículo 1C240 no somete a control: a. | Los polvos de níquel filamentosos b. | Las chapas sueltas de níquel poroso de superficie no superior a 1 000 cm 2 por chapa. Nota técnica: El subartículo 1C240.b se refiere al metal poroso obtenido mediante la compresión y sinterización de los materiales del subartículo 1C240.a para formar un material metálico con poros finos interconectados en toda la estructura.
| 1C241 | Renio y aleaciones con un contenido de renio igual o superior al 90 % en peso; y aleaciones de renio y wolframio con un contenido igual o superior al 90 % en peso de cualquier combinación de renio y wolframio, distintas de las especificadas en el artículo 1C226, que posean las dos características siguientes: a. | En formas que tengan una simetría cilíndrica hueca (incluidos los segmentos de cilindro) con un diámetro interior entre 100 mm y 300 mm, y b. | Tener una masa superior a 20 kg.
| 1C350 | Sustancias químicas que puedan emplearse como precursoras de agentes químicos tóxicos, según se indica, y "mezclas químicas" que contengan una o varias de ellas: N.B. | VÉANSE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA Y EL ARTÍCULO 1C450. 1. | Tiodiglicol (CAS 111-48-8) 2. | Oxicloruro de fósforo (CAS 10025-87-3) 3. | Metilfosfonato de dimetilo (CAS 756-79-6) 4. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al difluoruro de metilfosfonilo (CAS 676-99-3) 5. | Dicloruro de metilfosfonilo (CAS 676-97-1) 6. | Fosfito de dimetilo (DMP) (CAS 868-85-9) 7. | Tricloruro de fósforo (CAS 7719-12-2) 8. | Fosfito de trimetilo (TMP) (CAS 121-45-9) 9. | Cloruro de tionilo (CAS 7719-09-7) 10. | 3Hidroxi-1metilpiperidina (CAS 3554-743) 11. | Cloruro de N,Ndiisopropil(beta)aminoetilo (CAS 96-79-7) 12. | N,Ndiisopropil(beta)aminoetanotiol (CAS 5842-07-9) 13. | Quinuclidinol3 (CAS 1619-34-7) 14. | Fluoruro de potasio (CAS 7789-23-3) 15. | 2Cloroetanol (CAS 107-07-3) 16. | Dimetilamina (CAS 124-40-3) 17. | Etilfosfonato de dietilo (CAS 78-38-6) 18. | N,Ndimetilfosforamidato de dietilo (CAS 2404-03-7) 19. | Fosfito de dietilo (CAS 762-04-9) 20. | Hidrocloruro de dimetilamina (CAS 506-59-2) 21. | Dicloruro de etilfosfinilo (CAS 1498-40-4) 22. | Dicloruro de etilfosfonilo (CAS 1066-50-8) 23. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al difluoruro de etilfosfonilo (CAS 753-98-0) 24. | Fluoruro de hidrógeno (CAS 7664-39-3) 25. | Bencilato de metilo (CAS 76-89-1) 26. | Dicloruro de metilfosfinilo (CAS 676-83-5) 27. | N,Ndiisopropil(beta)aminoetanol (CAS 96-80-0) 28. | Alcohol pinacólico (CAS 464-07-3) 29. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al metilfosfonito de Oetil-2diisopropilaminoetilo (QL) (CAS 57856-11-8) 30. | Fosfito de trietilo (CAS 122-52-1) 31. | Tricloruro de arsénico (CAS 7784-34-1) 32. | Ácido bencílico (CAS 76-93-7) 33. | Metilfosfonito de dietilo (CAS 15715-41-0) 34. | Etilfosfonato de dimetilo (CAS 6163-75-3) 35. | Difluoruro de etilfosfinilo (CAS 430-78-4) 36. | Difluoruro de metilfosfinilo (CAS 753-59-3) 37. | Quinuclidin3-ona (CAS 3731-38-2) 38. | Pentacloruro de fósforo (CAS 10026-13-8) 39. | Pinacolona (CAS 75-97-8) 40. | Cianuro de potasio (CAS 151-50-8) 41. | Bifluoruro de potasio (CAS 7789-29-9) 42. | Bifluoruro de amonio o fluoruro ácido de amonio (CAS 1341-49-7) 43. | Fluoruro de sodio (CAS 7681-49-4) 44. | Bifluoruro de sodio (CAS 1333-83-1) 45. | Cianuro de sodio (CAS 143-33-9) 46. | Trietanolamina (CAS 102-71-6) 47. | Pentasulfuro de fósforo (CAS 1314-80-3) 48. | Diisopropilamina (CAS 108-18-9) 49. | Dietilaminoetanol (CAS 100-37-8) 50. | Sulfuro de sodio (CAS 1313-82-2) 51. | Monocloruro de azufre (CAS 10025-67-9) 52. | Dicloruro de azufre (CAS 10545-99-0) 53. | Hidrocloruro de trietanolamina (CAS 637-39-8) 54. | Hidrocloruro de N,Ndiisopropil(beta)aminoetilo cloruro (CAS 4261-68-1) 55. | Ácido metilfosfónico (CAS 993-13-5) 56. | Metilfosfonato de dietilo (CAS 683-08-9) 57. | Dicloruro N,Ndimetilaminofosforilo (CAS 677-43-0) 58. | Fosfito de triisopropilo (CAS 116-17-6) 59. | Etildietanolamina (CAS 139-87-7) 60. | Fosforotioato de O,O-dietilo (CAS 2465-65-8) 61. | Fosforoditioato de O,O-dietilo (CAS 298-06-6) 62. | Hexafluorosilicato de sodio (CAS 16893-85-9) 63. | Dicloruro metilfosfonotioico (CAS 676-98-2) 64. | Dietilamina (CAS 109-89-7) 65. | Hidrocloruro de N,N-diisopropilaminoetanetiol (CAS 41480-75-5). 66. | Diclorofosfato de metilo (CAS 677-24-7) 67. | Diclorofosfato de etilo (CAS 1498-51-7) 68. | Difluorofosfato de metilo (CAS 22382-13-4) 69. | Difluorofosfato de etilo (CAS 460-52-6) 70. | Clorofosfito de dietilo (CAS 589-57-1) 71. | Clorofluorofosfato de metilo (CAS 754-01-8) 72. | Clorofluorofosfato de etilo (CAS 762-77-6) 73. | N,N-dimetilformamidina (CAS 44205-42-7) 74. | N,N-dietilformamidina (CAS 90324-67-7) 75. | N,N-dipropilformamidina (CAS 48044-20-8). 76. | N,N-diisopropilformamidina (CAS 857522-08-8) 77. | N,N-dimetilacetamidina (CAS 2909-14-0) 78. | N,N-dietilacetamidina (CAS 14277-06-6) 79. | N,N-dipropilacetamidina (CAS 1339586-99-0) 80. | N,N-dimetilpropanamidina (CAS 56776-14-8) 81. | N,N-dietilpropanamidina (CAS 84764-73-8) 82. | N,N-dipropilpropanamidina (CAS 1341496-89-6) 83. | N,N-dimetilbutanamidina (CAS 1340437-35-5) 84. | N,N-dietilbutanamidina (CAS 53510-30-8) 85. | N,N-dipropilbutanamidina (CAS 1342422-35-8) 86. | N,N-diisopropilbutanamidina (CAS 1315467-17-4) 87. | N,N-dimetilisobutanamidina (CAS 321881-25-8) 88. | N,N-dietilisobutanamidina (CAS 1342789-47-2) 89. | N,N-dipropilisobutanamidina (CAS 1342700-45-1) Nota 1: | En cuanto a las exportaciones a los "Estados que no son Parte de la Convención sobre Armas Químicas", el artículo 1C350 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en los subartículos 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 y .65 cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 10 %, en peso, de la mezcla. Nota 2: | En cuanto a las exportaciones a los "Estados que son Parte de la Convención sobre Armas Químicas", el artículo 1C350 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en los subartículos 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 y .65 cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 30 %, en peso, de la mezcla. Nota 3: | El artículo 1C350 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en los subartículos 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62, .64, .66, .67, .68, .69, .70, .71, .72, .73, .74, .75, .76, .77, .78, .79, .80, .81, .82, .83, .84, .85, .86, .87, .88 y .89 cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 30 %, en peso, de la mezcla. Nota 4: | El artículo 1C350 no somete a control los productos definidos como productos de consumo envasados destinados a la venta al por menor para uso personal o envasados para uso individual.
| 1C351 | Patógenos para los humanos y los animales, y "toxinas", según se indica: a. | Virus, bien naturales, potenciados o modificados, o en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya materia viva que haya sido deliberadamente inoculado o contaminado con estos cultivos, según se indica: 1. | Virus de la peste equina 2. | Virus de la peste porcina africana 3. | Virus Andes 4. | Virus de la influenza aviar que: a. | No estén caracterizados, o b. | Se definan en el anexo I.2. de la Directiva 2005/94/CE (DO L 10 de 14.1.2006, p. 16) como de alta patogenicidad, según se indica: 1. | Virus del tipo A con un IPIV (índice de patogenicidad intravenosa) superior a 1,2 en pollos de seis semanas de edad, o 2. | Virus del tipo A de los subtipos H5 o H7 con una secuencia genómica, codificadora de múltiples aminoácidos básicos en el sitio de división de la molécula de la hemaglutinina, similar a la observable en otros virus de la IAAP, lo que indica que la molécula de hemaglutinina puede ser escindida por una proteasa presente de forma ubicua en el hospedador 5. | Virus de la lengua azul (fiebre catarral ovina) 6. | Virus Chapare 7. | Virus de Chikungunya 8. | Virus Choclo 9. | Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 10. | Sin uso 11. | Virus Dobrava-Belgrado 12. | Virus de la encefalitis equina del este 13. | Virus del Ébola: todos los miembros del género del virus del Ébola 14. | Virus de la fiebre aftosa 15. | Virus de la viruela caprina 16. | Virus Guanarito 17. | Virus Hantaan 18. | Virus Hendra (Morbillivirus equino) 19. | Herpesvirus porcino 1 [virus de la pseudorrabia (enfermedad de Aujeszky)] 20. | Virus de la peste porcina clásica 21. | Virus de la encefalitis japonesa 22. | Virus Junín 23. | Virus de la enfermedad de la selva de Kyasanur 24. | Virus de la Laguna Negra 25. | Virus de la fiebre de Lassa 26. | Virus del Mal de Louping 27. | Virus del Lujo 28. | Virus de la dermatosis nodular contagiosa 29. | Virus de la coriomeningitis linfocítica 30. | Virus Machupo 31. | Virus Marburgo: todos los miembros del género del virus Marburgo 32. | Virus de la viruela del mono 33. | Virus de la encefalitis del Valle Murray 34. | Virus de la enfermedad de Newcastle 35. | Virus Nipah 36. | Virus de la fiebre hemorrágica de Omsk 37. | Virus Oropouche 38. | Virus de la peste de los pequeños rumiantes 39. | Virus de la enfermedad vesicular porcina 40. | Virus Powassan 41. | Virus de la rabia y todos los demás miembros del género Lyssavirus 42. | Virus de la fiebre del valle de Rift 43. | Virus de la peste bovina 44. | Virus Rocío 45. | Virus Sabia 46. | Virus Seúl 47. | Virus de la viruela ovina 48. | Virus sin nombre 49. | Virus de la encefalitis de San Luis 50. | Teschovirus porcino 51. | Virus de la encefalitis transmitida por garrapatas (subtipo del Lejano Oriente) 52. | Virus de la viruela 53. | Virus de la encefalitis equina venezolana 54. | Virus de la estomatitis vesicular 55. | Virus de la encefalitis equina occidental 56. | Virus de la fiebre amarilla 57. | Coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo grave (coronavirus relacionado con el SRAG) 58. | Virus de la gripe de 1918 reconstruido 59. | Coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV) b. | Sin uso c. | Bacterias, bien naturales, potenciadas o modificadas, o en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya materia viva que haya sido deliberadamente inoculado o contaminado con estos cultivos, según se indica: 1. | Bacillus anthracis 2. | Brucella abortus 3. | Brucella melitensis 4. | Brucella suis 5. | Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 6. | Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 7. | Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) 8. | Clostridium argentinense (anteriormente conocida como la Clostridium botulinum de tipo G), cepas productoras de la neurotoxina botulínica 9. | Clostridium baratii, cepas productoras de la neurotoxina botulínica 10. | Clostridium botulinum 11. | Clostridium butyricum, cepas productoras de la neurotoxina botulínica 12 | Tipos de Clostridium perfringens productores de la toxina épsilon 13. | Coxiella burnetii 14. | Francisella tularensis 15. | Mycoplasma capricolum, subespecie capripneumoniae (cepa F38) 16. | Mycoplasma mycoides subespecie mycoides SC (colonias pequeñas) 17. | Rickettsia prowazekii 18. | Salmonella enterica subespecie enterica serovar Typhi (Salmonella typhi) 19. | Escherichia coli productora de toxina Shiga de los serogrupos O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145 y O157, y otros serogrupos productores de toxina Shiga Nota: La Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) incluye, entre otras, E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli productora de verotoxina (VTEC) o E. coli productora de verocitotoxina (VTEC). 20. | Shigella dysenteriae 21. | Vibrio cholerae 22. | Yersinia pestis d. | "Toxinas", según se indica, y las "subunidades de toxina" de las mismas: 1. | Toxina botulínica 2. | Clostridium perfringens, toxinas alfa, beta 1, beta 2, épsilon e iota 3. | Conotoxinas 4. | Ricina 5. | Saxitoxina 6. | Toxinas Shiga (toxinas tipo Shiga, verotoxinas y verocitotoxinas) 7. | Enterotoxinas de Staphylococcus aureus, toxina hemolisina alfa y toxina del síndrome del shock tóxico (anteriormente conocida como enterotoxina estafilocócica F) 8. | Tetrodotoxina 9. | Sin uso 10. | Microcistinas (Cianginosinas) 11. | Aflatoxinas 12. | Abrina 13. | Toxina del cólera 14. | Diacetoxiscirpenol 15. | Toxina T-2 16. | Toxina HT-2 17. | Modecina 18. | Volkensina 19. | Viscumina (Viscum Album Lectin 1) Nota: | El subartículo 1C351.d no somete a control las toxinas botulínicas o las conotoxinas en forma de productos que cumplan con todos los criterios siguientes: 1. | Ser formulaciones farmacéuticas diseñadas para su administración a seres humanos en tratamientos médicos 2. | Estar preenvasados para ser distribuidos como productos sanitarios 3. | Estar autorizada su comercialización como productos sanitarios por una autoridad pública. e. | Hongos, bien naturales, potenciados o modificados, o en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya materia viva que haya sido deliberadamente inoculado o contaminado con estos cultivos, del tipo siguiente: 1. | Coccidioides immitis 2. | Coccidioides posadasii. Nota: | El artículo 1C351 no somete a control las "vacunas" ni las "inmunotoxinas".
| 1C353 | 'Elementos genéticos' y 'organismos modificados genéticamente', según se indica: a. | Todo 'organismo modificado genéticamente' que contenga cualquiera de los elementos siguientes o todo 'elemento genético' que los codifique: 1. | Todo gen o genes específicos de cualquiera de los virus especificados en los subartículos 1C351.a o 1C354.a 2. | Todo gen o genes específicos de cualquier bacteria especificada en los subartículos 1C351.c o 1C354.b, o de los hongos especificados en los subartículos 1C351.e o 1C354.c, y que presenten cualquiera de las siguientes características: a. | que por sí solos o a través de sus productos transcritos o traducidos represente un peligro considerable para la salud humana, animal o vegetal, o b. | que puedan 'conferir o aumentar la patogenicidad', o 3. | Cualquiera de las "toxinas" especificadas en el subartículo 1C351.d o "subunidades de toxina" de las mismas. b. | Sin uso Notas técnicas: 1. | Los 'organismos modificados genéticamente' incluyen organismos en los que secuencias de ácido nucleico han sido creadas o alteradas mediante una manipulación molecular intencional. 2. | Los 'elementos genéticos' incluyen, entre otros, los cromosomas, genomas, plásmidos, transposones, vectores y organismos inactivos que contengan fragmentos recuperables de ácido nucleico, estén o no genéticamente modificados, o de síntesis química, en su totalidad o en parte. A efectos del control de los elementos genéticos, se considera que los ácidos nucleicos de un organismo inactivo, virus o muestra son recuperables si se pretende que la desactivación y preparación del material faciliten el aislamiento, la purificación, la amplificación, la detección o la identificación de los ácidos nucleicos o se sabe que lo hacen. 3. | La definición de 'conferir o aumentar la patogenicidad' describe aquellas situaciones en que es probable que la inserción o integración de la secuencia o secuencias de ácido nucleico permitan o aumenten la estabilidad del organismo receptor para ser usado con la intención de provocar una enfermedad o la muerte. Esto puede incluir alteraciones de los siguientes factores, entre otros: virulencia, transmisibilidad, estabilidad, vía de infección, espectro de huéspedes, reproducibilidad, capacidad de evadir o suprimir la inmunidad del huésped, resistencia a las contramedidas médicas o detectabilidad. Nota 1: | El artículo 1C353 no somete a control las secuencias de ácido nucleico de Escherichia coli productora de toxina Shiga de los serogrupos O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145 y O157, así como otros serogrupos productores de toxina Shiga, distintos de los elementos genéticos que codifican la toxina Shiga o sus subunidades. Nota 2: | El subartículo 1C353. no somete a control las "vacunas".
| 1C354 | Patógenos para los vegetales, según se indica: a. | Virus, bien naturales, potenciados o modificados, o en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que incluya materia viva que haya sido deliberadamente inoculado o contaminado con estos cultivos, según se indica: 1. | Timovirus latente andino de la patata 2. | Viroide del tubérculo fusiforme de la patata b. | Bacterias, bien naturales, potenciadas o modificadas, o en forma de "cultivos vivos aislados" o como material que haya sido deliberadamente inoculado o contaminado con estos cultivos, según se indica: 1. | Xanthomonas albilineans 2. | Xanthomonas axonopodis pv. Citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri] 3. | Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae) 4. | Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum o Corynebacterium sepedonicum) 5. | Ralstonia solanacearum, raza 3, biovar 2 c. | Hongos, bien naturales, potenciados o modificados, o en forma de "cultivos vivos aislados" o como material al que se hayan inoculado deliberadamente estos cultivos o que haya sido contaminado con ellos, según se indica: 1. | Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans) 2. | Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae) 3. | Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei) 4. | Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [sin. Puccinia graminis f. sp. tritici]) 5. | Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum) 6. | Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae) 7. | Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari) 8. | Sclerophthora rayssiae var. zeae 9. | Synchytrium endobioticium 10. | Tilletia indica 11. | Thecaphora solani.
| 1C450 | Sustancias químicas tóxicas y precursores de sustancias químicas tóxicas, según se indica, y "mezclas químicas" que contengan uno o varios de ellos: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1C350, EL SUBARTÍCULO 1C351.d. Y LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. a. | Sustancias químicas tóxicas, según se indica: 1. | Amitón: fosforotiolato de O,Odietilo y S[2(dietilamino)etilo] (CAS 78-53-5) y las sales alquiladas o protonadas correspondientes 2. | PFIB: 1,1,3,3,3pentafluoro-2(trifluorometil)-1propeno (CAS 382-21-8) 3. | VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA en lo que respecta al BZ: Bencilato de 3quinuclidinilo (CAS 6581-06-2) 4. | Fosgeno: Dicloruro de carbonilo (CAS 75-44-5) 5. | Cloruro de cianógeno (CAS 506-77-4) 6. | Cianuro de hidrógeno (CAS 74-90-8) 7. | Cloropicrina: Tricloronitrometano (CAS 76-06-2) Nota 1: | En cuanto a las exportaciones a los "Estados que no son Parte de la Convención sobre Armas Químicas", el artículo 1C450 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en los subartículos 1C450.a.1 y.a.2 cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 1 %, en peso, de la mezcla. Nota 2: | En cuanto a las exportaciones a los "Estados que son Parte de la Convención sobre Armas Químicas", el artículo 1C450 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en los subartículos 1C450.a.1 y .a.2 cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 30 %, en peso, de la mezcla. Nota 3: | El artículo 1C450 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en los subartículos 1C450.a.4, .a.5, .a.6 y .a.7. cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 30 %, en peso, de la mezcla. Nota 4: | El artículo 1C450 no somete a control los productos definidos como productos de consumo envasados destinados a la venta al por menor para uso personal o envasados para uso individual. b. | Precursores de sustancias químicas tóxicas, según se indica: 1. | Sustancias químicas distintas de las especificadas en la Relación de Material de Defensa o en el artículo 1C350, que contengan un átomo de fósforo en enlace con un grupo metilo, etilo, n-propilo o isopropilo, pero no con otros átomos de carbono Nota: | El subartículo 1C450.b.1. no somete a control el fonofós: etilfosfonotiolotionato de Oetilo y Sfenilo (CAS 944-22-9). 2. | N,Ndialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) dihaluros fosforamídicos, distintos del dicloruro N,N-dimetilaminofosforilo N.B.: | Véase el subartículo 1C350.57 para el dicloruro de N,N-dimetilaminofosforilo. 3. | Dialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) N,Ndialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) fosforamidatos, distintos del N,Ndimetilfosforamidato de dietilo especificado en el artículo 1C350 4. | Cloruros de N,Ndialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) cloruro de aminoetilo-2 y las sales protonadas correspondientes, distintos del cloruro de N,Ndiisopropil(beta)aminoetilo o del hidrocloruro de N,Ndiisopropil(beta)aminoetilo cloruro especificados en el artículo 1C350 5. | N,Ndialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) aminoetano-2oles y las sales protonadas correspondientes, distintas del N,Ndiisopropil(beta)aminoetanol (CAS 96-80-0) y el N,N-dietilaminoetanol (CAS 100-37-8) especificados en el artículo 1C350 Nota: | El subartículo 1C450.b.5 no somete a control las sustancias siguientes: a. | N,Ndimetilaminoetanol (CAS 108-01-0) y las sales protonadas correspondientes b. | Las sales protonadas de N,Ndietilaminoetanol (CAS 100-37-8). 6. | N,Ndialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) aminoetano-2tioles y las sales protonadas correspondientes, distintas del N,Ndiisopropil(beta)aminoetanotiol (CAS 5842-07-9) y el hidrocloruro de N,N-diisopropilaminoetanetiol (CAS 41480-75-5) especificados en el artículo 1C350 7. | Véase el artículo 1C350 para la etildietanolamina (CAS 139-87-7) 8. | Metildietanolamina (CAS 105-59-9). Nota 1: | En cuanto a las exportaciones a los "Estados que no son Parte" de la Convención sobre Armas Químicas, el artículo 1C450 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en los subartículos 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 y .b.6 cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 10 %, en peso, de la mezcla. Nota 2: | En cuanto a las exportaciones a los "Estados que son Parte de la Convención sobre Armas Químicas", el artículo 1C450 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en los subartículos 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 y .b.6 cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 30 %, en peso, de la mezcla. Nota 3: | El artículo 1C450 no somete a control las "mezclas químicas" que contengan una o varias de las sustancias químicas especificadas en el subartículo 1C450.b.8 cuando ninguna sustancia química específica constituya, por sí sola, más del 30 %, en peso, de la mezcla. Nota 4: | El artículo 1C450 no somete a control los productos definidos como productos de consumo envasados destinados a la venta al por menor para uso personal o envasados para uso individual.
1D Programas informáticos
| 1D001 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 1B001 a 1B003.
| 1D002 | "Programas informáticos" para el "desarrollo" de "materiales compuestos" (composites) o laminados que contengan una "matriz" orgánica, una "matriz" metálica o una "matriz" de carbono.
| 1D003 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para permitir que un equipo cumpla las funciones del equipo especificado en los subartículos 1A004.c o 1A004.d.
| 1D101 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la utilización o el mantenimiento de los productos especificados en los artículos 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 o 1B119.
| 1D103 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el análisis de observables reducidas tales como la reflectividad al radar, las firmas ultravioletas/infrarrojas y las firmas acústicas.
| 1D201 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la "utilización" de los productos especificados en el artículo 1B201.
1E Tecnología
| 1E001 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos o materiales especificados en los artículos 1A002 a 1A005, el subartículo 1A006.b, los artículos 1A007 o las categorías 1B o 1C.
| 1E002 | Otras "tecnologías" según se indica: a. | "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de polibenzotiazoles o de polibenzoxazoles b. | "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de compuestos de fluoroelastómeros que contengan al menos un monómero de viniléter c. | "Tecnología" para el diseño o la "producción" de los polvos cerámicos o materiales que no sean "materiales compuestos" (composite) que se indican a continuación: 1. | Polvos cerámicos que tengan todas las características siguientes: a. | Cualquiera de las composiciones siguientes: 1. | Óxidos de circonio simples o complejos y óxidos complejos de silicio o de aluminio 2. | Nitruros de boro simples (formas cristalinas cúbicas) 3. | Carburos de silicio o de boro, simples o complejos, o 4. | Nitruros de silicio, simples o complejos b. | Cualquiera de los totales de impurezas metálicas siguientes (excluidas las adiciones intencionales): 1. | Menos de 1 000 ppm para los carburos u óxidos simples, o 2. | Menos de 5 000 ppm para compuestos complejos o nitruros simples, y c. | Que sean cualquiera de los siguientes: 1. | Circonios (CAS 1314-23-4) con un tamaño medio de partículas inferior o igual a 1 μm y con no más del 10 % de las partículas mayores de 5 μm, o 2. | Otros materiales de base con un tamaño medio de partículas inferior o igual a 5 μm y con no más del 10 % de las partículas mayores de 10 μm, 2. | Materiales cerámicos que no sean "materiales compuestos" (composites) constituidos por los materiales especificados en el subartículo 1E002.c.1 Nota: | El subartículo 1E002.c.2 no somete a control la "tecnología" para abrasivos. d. | Sin uso e. | "Tecnología" para la instalación, el mantenimiento o la reparación de los materiales especificados en el artículo 1C001 f. | "Tecnología" para la reparación de las estructuras de "materiales compuestos" (composites), laminados o materiales especificados en el artículo 1A002 o en el subartículo 1C007.c Nota: | El subartículo 1E002.f no somete a control la "tecnología" de reparación de estructuras de "aeronaves civiles" con "materiales fibrosos o filamentosos" de carbono y resinas epoxídicas, descrita en los manuales de los fabricantes de "aeronaves". g. | "Bibliotecas (bases de datos técnicos paramétricos)" diseñadas especialmente o modificadas para permitir que un equipo cumpla las funciones del equipo especificado en los subartículos 1A004.c o 1A004.d.
| 1E101 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología sobre la "utilización" de los productos especificados en los artículos 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 a 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 a 1C118, 1D101 o 1D103.
| 1E102 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" de los "programas informáticos" especificados en los artículos 1D001, 1D101 o 1D103.
| 1E103 | "Tecnología" para la regulación de la temperatura, la presión o la atmósfera en autoclaves o en hidroclaves, cuando se utilicen para la "producción" de "materiales compuestos" (composites) o "materiales compuestos" (composites) parcialmente procesados.
| 1E104 | "Tecnología" para la "producción" de materiales derivados pirolíticamente formados en un molde, mandril u otro sustrato a partir de gases precursores que se descompongan entre 1 573 K (1 300 °C) y 3 173 K (2 900 °C) de temperatura a presiones de 130 Pa a 20 kPa. Nota: | El artículo 1E104 incluye la "tecnología" para la composición de gases precursores, caudales y los programas y parámetros de control de procesos.
| 1E201 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de los productos especificados en los artículos 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 a 1A227, 1B201, 1B225 a 1B234, los subartículos 1C002.b.3 o b.4 y 1C010.b, así como los artículos 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 a 1C241 o 1D201.
| 1E202 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" o la "producción" de los productos especificados en los artículos 1A007, 1A202 o 1A225 a 1A227.
| 1E203 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" de los "programas informáticos" especificados en el artículo 1D201.
PARTE IV – CATEGORÍA 2
CATEGORÍA 2 - TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES
2A Sistemas, equipos y componentes
N.B. | En relación con los rodamientos de funcionamiento silencioso, véase la Relación de Material de Defensa.
| 2A001 | Rodamientos y sistemas de rodamiento antifricción, y componentes, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2A101. a. | Rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos macizos, con todas las tolerancias especificadas por el fabricante de acuerdo con la clase de tolerancia 4 o con la clase de tolerancia 2 de la norma ISO 492 (o las normas nacionales equivalentes) o mayor, y que tengan tanto 'anillos' como 'elementos de rodadura', de monel o de berilio Nota: | El subartículo 2A001.a no somete a control los rodamientos de rodillos cónicos. Notas técnicas: 1. | 'Anillo': parte anular de un rodamiento radial que incorpora una o más pistas de rodadura (ISO 5593:1997). 2. | 'Elemento de rodadura': bola o rodillo que rueda entre las pistas de rodadura (ISO 5593:1997). b. | Sin uso c. | Sistemas de rodamientos magnéticos activos que utilicen cualquiera de los siguientes elementos, y componentes de los mismos diseñados especialmente: 1. | Materiales con densidades de flujo de 2,0 T o mayores y límites elásticos superiores a 414 MPa 2. | Diseños de polarización homopolar 3D totalmente electromagnéticos para actuadores, o 3. | Sensores de posición de alta temperatura (450 K [177 °C] y superiores).
| 2A101 | Rodamientos radiales distintos de los especificados en el artículo 2A001, con todas las tolerancias especificadas de acuerdo con la clase de tolerancia 2 de la norma ISO 492 (o ANSI/ABMA Sdt 20, clase de tolerancia ABEC-9 u otras normas nacionales equivalentes) o mayor, y que se ajusten a todas las características siguientes: a. | Diámetro del anillo interior de 12 mm a 50 mm b. | Diámetro del anillo exterior de 25 mm a 100 mm, y c. | Anchura de 10 mm a 20 mm.
| 2A225 | Crisoles hechos de materiales resistentes a los metales actínidos líquidos, según se indica: a. | Crisoles que reúnan las dos características siguientes: 1. | Un volumen comprendido entre 150 cm3 y 8 000 cm3, y 2. | Estar hechos o revestidos de cualquiera de los siguientes materiales, o una combinación de los mismos, con un nivel de impurezas global inferior o igual al 2 % en peso: a. | Fluoruro de calcio (CaF2) b. | Circonato de calcio (metacirconato) (CaZrO3) c. | Sulfuro de cerio (Ce2S3) d. | Óxido de erbio (erbia) (Er2O3) e. | Óxido de hafnio (hafnia) (HfO2) f. | Óxido de Magnesio (MgO) g. | Aleación nitrurada de niobiotitaniowolframio (aproximadamente el 50 % de Nb, el 30 % de Ti y el 20 % de W) h. | Óxido de itrio (itria) (Y2O3), o i. | Óxido de circonio (circonia) (ZrO2) b. | Crisoles que reúnan las dos características siguientes: 1. | Un volumen comprendido entre 50 cm3 y 2 000 cm3 y 2. | Estar hechos o revestidos de tántalo, de pureza igual o superior al 99, 9 % en peso, c. | Crisoles que presenten todas las características siguientes: 1. | Un volumen comprendido entre 50 cm3 y 2 000 cm3 2. | Estar hechos o revestidos de tántalo, de pureza igual o superior al 98 % en peso, y 3. | Estar revestidos con carburo, nitruro o boruro de tántalo, o cualquier combinación de estos.
| 2A226 | Válvulas que reúnan todas las características siguientes: a. | Un 'tamaño nominal' igual o superior a 5 mm b. | Disponer de un cierre de fuelle, y c. | Estar fabricadas íntegramente o revestidas de aluminio, aleaciones de aluminio, níquel o aleaciones de níquel que contengan más de un 60 % de níquel en peso. Nota técnica: Para las válvulas con diferentes diámetros de entrada y de salida, el 'tamaño nominal' en el artículo 2A226 se refiere al diámetro más pequeño.
2B Equipos de ensayo, inspección y producción
Notas técnicas:
1. | Los ejes de contorneado secundarios paralelos (por ejemplo, el eje w de las mandrinadoras horizontales o un eje de rotación secundario cuya línea central sea paralela al eje de rotación principal) no se incluyen en el número total de ejes de contorneado. Los ejes de rotación no necesitan cubrir 360°. Un eje de rotación podrá ser accionado por un dispositivo lineal (por ejemplo, un tornillo o un sistema de piñón y cremallera).
2. | A efectos de la categoría 2B, el número de ejes que pueden coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado" es el número de ejes a lo largo o alrededor de los cuales se producen, durante el trabajo con la pieza, movimientos simultáneos e interrelacionados entre la pieza y una herramienta. Esto no incluye otros ejes adicionales a lo largo o alrededor de los cuales tengan lugar otros movimientos relativos dentro de la máquina. Tales ejes incluyen: a. | sistemas de reafilado de muelas de máquinas de rectificado b. | ejes de rotación paralelos diseñados para montar piezas separadas c. | ejes rotatorios colineales diseñados para manipular la misma pieza sujetándola sobre un mandril desde distintos lados.
3. | La nomenclatura de los ejes se ajustará a la norma internacional ISO 841:2001, titulada Sistemas de automatización industrial e integración - Control numérico de máquinas - Sistema de coordenada y nomenclatura de movimiento.
4. | A efectos de los artículos 2B001 a 2B009, un "husillo basculante" se considera eje de rotación.
5. | Puede utilizarse para cada modelo de máquina herramienta la '"repetibilidad de posicionamiento unidireccional" declarada' como alternativa a los ensayos individuales de las máquinas, que se determina según se indica: a. | Seleccionar cinco máquinas del modelo que se quiere evaluar. b. | Medir la repetibilidad de los ejes lineales (R↑,R↓) con arreglo a la norma ISO 230-2:2014 y evaluar la "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" para cada eje de cada una de las cinco máquinas. c. | Determinar la media aritmética de los valores de la "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" para cada eje de las cinco máquinas juntas. Estas medias aritméticas de la "repetibilidad de posicionamiento unidireccional” ( ) se convierten en el valor declarado de cada eje para el modelo ( , , …). d. | Como la lista de la categoría 2 se refiere a cada eje lineal, habrá tantos valores de '"repetibilidad de posicionamiento unidireccional" declarada' como ejes lineales. e. | En caso de que el eje de algún modelo de máquina no especificado en los subartículos 2B001.a a 2B001.c tenga una '"repetibilidad de posicionamiento unidireccional" declarada' igual o inferior a la "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" especificada de cada modelo de máquina herramienta más 0,7 μm, se podrá pedir al fabricante que compruebe el nivel de la exactitud cada 18 meses.
6. | A efectos de los subartículos 2B001.a a 2B001.c, no se tomará en consideración la incertidumbre de medida para la "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" de las máquinas herramienta, tal y como se define en la norma internacional ISO 230-2:2014 o las normas nacionales equivalentes.
7. | A efectos de los subartículos 2B001.a a 2B001.c, la medición de los ejes se realizará de conformidad con los métodos de ensayo del punto 5.3.2 de la norma ISO 230-2:2014. Los ensayos de los ejes de más de 2 metros de longitud deberán realizarse en segmentos de más de 2 m. Deberán realizarse varios ensayos a los ejes de más de 4 m de longitud (p. ej., dos ensayos para ejes de más de 4 metros y hasta 8 metros de longitud, tres ensayos para los ejes de más de 8 metros y hasta 12 metros de longitud), cada uno en segmentos de más de 2 m y distribuidos en intervalos iguales a lo largo de la longitud del eje. Los segmentos de ensayo deberán estar equidistantes a lo largo de toda la longitud del eje, y cualquier exceso de longitud se dividirá a partes iguales al principio, en el medio y al final de los segmentos de ensayo. Deberá notificarse el valor más reducido de la "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" de todos los segmentos de ensayo.
| 2B001 | Máquinas herramienta y cualquier combinación de ellas, para el arranque (o corte) de metales, materiales cerámicos o "materiales compuestos" (composites) que, según las especificaciones técnicas del fabricante, puedan dotarse de dispositivos electrónicos para el "control numérico" según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2B201. Nota 1: | El artículo 2B001 no somete a control las máquinas herramienta para fines específicos limitadas a la fabricación de engranajes. Para esas máquinas, véase el artículo 2B003. Nota 2: | El artículo 2B001 no somete a control las máquinas herramienta para fines específicos limitadas a la fabricación de alguna de las siguientes piezas: a. | cigüeñales o árboles de levas b. | herramientas o cuchillas c. | tornillos extrusores d. | piezas de joyería grabadas o talladas en facetas, o e. | prótesis dentales. Nota 3: | La máquina herramienta que pueda realizar al menos dos de las tres funciones de torneado, fresado y rectificado (por ejemplo, una máquina de torneado que también sea fresadora) tendrá que ser evaluada respecto de cada uno de los subartículos 2B001.a, 2B001.b o 2B001.c que le sean aplicables. Nota 4: | La máquina herramienta que, además de las funciones de torneado, fresado y rectificado (por ejemplo, una máquina de torneado que también sea fresadora), tenga otra función de fabricación tendrá que ser evaluada respecto de cada uno de los subartículos 2B001.a, 2B001.b o 2B001.c que le sean aplicables. N.B. | En relación con las máquinas herramienta de acabado óptico, véase el artículo 2B002. a. | Máquinas herramienta para torneado con dos o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado", que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0,9 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o 2. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 1,1 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 1,0 m Nota 1: | El subartículo 2B001.a no somete a control las máquinas de torneado diseñadas especialmente para producir lentes de contacto que cumplan todo lo siguiente: a. | Disponer de un controlador de máquina limitado al uso de programas informáticos de oftalmología en los que se introduzcan datos para la programación de piezas, y b. | No contar con un dispositivo de vacuosujeción. Nota 2: | El subartículo 2B001.a no somete a control las máquinas de barra (Swissturn) que se limitan a trabajar las barras, si el diámetro máximo de las barras es igual o inferior a 42 mm y no es posible montar mandriles. Las máquinas pueden ser capaces de perforar o fresar piezas de un diámetro inferior a 42 mm. b. | Máquinas herramienta para fresado que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Tres ejes lineales más un eje de rotación que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado", que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0,9 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera inferior a 1,0 m, o b. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 1,1 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 1,0 m 2. | Cinco o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado", que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 0,9 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera inferior a 1,0 m, b. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 1,4 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 1 m y menor de 4 m, o c. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 6,0 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 4 m 3. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" para las mandrinadoras de coordenadas igual o inferior a (mejor que) 1,1 μm en uno o varios ejes lineales, o 4. | Fresadoras simples que reúnan todas las características siguientes: a. | «Desplazamiento axial periódico radial" y "desplazamiento axial periódico longitudinal" del husillo inferiores a (mejor que) 0,0004 mm TIR, y b. | Desviación angular del movimiento del carro (guiñada, cabeceo y balanceo) inferior a (mejor que) 2 segundos de arco, TIR de más de 300 mm de avance c. | Máquinas herramienta para rectificado que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Con todas las características siguientes: a. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 1,1 μm en uno o varios ejes lineales, y b. | Tres o cuatro ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado", o 2. | Cinco o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado", que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 1,1 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera inferior a 1 m b. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 1,4 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 1 m y menor de 4 m, o c. | Una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" igual o inferior a (mejor que) 6,0 μm en uno o varios ejes lineales con una longitud de carrera igual o superior a 4 m Nota: | El subartículo 2B001.c no somete a control las máquinas para rectificado que se indican a continuación: a. | Máquinas para rectificado cilíndrico externo, interno o externo-interno que se ajusten a todas las características siguientes: 1. | Limitarse al rectificado cilíndrico, y 2. | Limitarse a una capacidad máxima para piezas de 150 mm de diámetro exterior o longitud b. | Máquinas diseñadas específicamente como rectificadoras de coordenadas que no tengan un eje z o un eje w, con una "repetibilidad de posicionamiento unidireccional" inferior a (mejor que) 1,1 μm c. | Rectificadoras de superficies. d. | Máquinas de electroerosión (EDM) de tipo distinto al de hilo que tengan dos o más ejes de rotación que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado" e. | Máquinas herramienta para el arranque de metales, materiales cerámicos o "materiales compuestos" (composites) que presenten todas las características siguientes: 1. | Que eliminen material por alguno de los siguientes medios: a. | Chorros de agua o de otros líquidos, incluidos los que utilizan aditivos abrasivos b. | Haz electrónico, o c. | Haz "láser", y 2. | Que posean al menos dos ejes rotativos y todas las características siguientes: a. | La posibilidad de coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado", y b. | Una "exactitud" de posicionamiento inferior a (mejor que) 0,003° f. | Máquinas de perforación profunda y máquinas de tornear modificadas para perforación profunda que tengan una capacidad máxima de profundidad de perforación superior a 5 m.
| 2B002 | Máquinas herramienta de acabado óptico controladas numéricamente, equipadas para la eliminación de material de modo selectivo a fin de producir superficies ópticas no esféricas, que reúnan todas las características siguientes: a. | Acabado de la forma inferior a (mejor que) 1,0 μm b. | Acabado con una rugosidad inferior a (mejor que) 100 nm rms c. | Cuatro o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado", y d. | Que utilicen cualquiera de los siguientes procesos: 1. | Acabado magnetorreólico ('MRF') 2. | Acabado electrorreológico ('ERF') 3. | 'Acabado por haz de partículas energéticas' 4. | 'Acabado mediante herramienta con membrana hinchable', o 5. | 'Acabado por chorro de fluido'. Notas técnicas: A efectos del artículo 2B002: 1. | 'MRF' es un proceso de eliminación de material mediante un fluido abrasivo magnético cuya viscosidad se controla por medio de un campo magnético. 2. | 'ERF' es un proceso de eliminación de material mediante un fluido abrasivo cuya viscosidad se controla por medio de un campo eléctrico. 3. | El 'acabado por haz de partículas energéticas' utiliza plasmas de átomos reactivos (RAP) o haces de iones para eliminar material de modo selectivo. 4. | El 'acabado mediante herramienta con membrana hinchable' es un procedimiento en el que se emplea una membrana presurizada que se deforma para entrar en contacto con una pequeña superficie de la pieza. 5. | El 'acabado por chorro de fluido' utiliza un chorro de líquido para la eliminación de material.
| 2B003 | Máquinas herramienta "controladas numéricamente" diseñadas especialmente para el rasurado, acabado, rectificado o bruñido de engranajes rectos, de dentado helicoidal y de doble dentado helicoidal, endurecidos (Rc = 40 o superior), que reúnan todas las características siguientes: a. | Círculo primitivo de diámetro superior a 1 250 mm b. | Anchura de diente del 15 % o superior del diámetro del círculo primitivo, y c. | Acabados con calidad igual o superior a 14 según la norma AGMA (American Gear Manufacturers Asociation) (equivalente a la clase 3 de la norma ISO 1328).
| 2B004 | "Prensas isostáticas" en caliente que presenten todas las características siguientes, y los componentes y accesorios diseñados especialmente para ellas: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 2B104 y 2B204. a. | Un ambiente térmico controlado dentro de la cavidad cerrada y una cámara con un diámetro interior igual o superior a 406 mm, y b. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Capacidad para desarrollar una presión de trabajo máxima superior a 207 MPa 2. | Ambiente térmico controlado superior a 1 773 K (1 500 °C), o 3. | Capacidad para impregnar con hidrocarburos y eliminar las sustancias gaseosas de descomposición resultantes. Nota técnica: La dimensión interior de la cámara es la de la cavidad de trabajo en la que se generan la temperatura y la presión de trabajo y no incluye el utillaje de sujeción. Dicha dimensión será bien la del diámetro interior de la cámara de presión o bien la del diámetro interior de la cámara aislada del horno, y concretamente la menor de ambas, en función de cuál de las cámaras esté situada en el interior de la otra. N.B.: | Para matrices, moldes y herramientas diseñados especialmente, véanse los artículos 1B003 y 9B009, y la Relación de Material de Defensa.
| 2B005 | Equipos diseñados especialmente para el depósito, el procesado y el control durante el proceso, de revestimientos, recubrimientos y modificaciones de superficies inorgánicas, según se indica, para los sustratos especificados en la columna 2, por los procedimientos que se muestran en la columna 1 de la tabla que figura a continuación del subartículo 2E003.f, y los componentes automatizados de manejo, posicionamiento, manipulación y control diseñados especialmente para ellos: a. | Equipos de producción para el depósito químico en fase de vapor (CVD) que cumplan todo lo siguiente: N.B.: | VÉASE TAMBIEN EL ARTÍCULO 2B105. 1. | Un proceso modificado para uno de los tipos de depósito siguientes: a. | CVD pulsante b. | Deposición nuclearia térmica controlada (CNTD), o c. | CVD intensificado por plasma o asistido por plasma, y 2. | Que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Juntas rotatorias de alto vacío (igual o inferior a 0,01 Pa), o b. | Control del espesor del revestimiento in situ b. | Equipos de producción para la implantación iónica que tengan corrientes de haz iguales o superiores a 5 mA c. | Equipos de producción para el depósito en fase de vapor por método físico de haz de electrones (EB-PVD), que incorporen sistemas de alimentación tasados a más de 80 kW y que posean alguna de las características siguientes: 1. | Sistema de control "láser" del nivel del baño líquido que regule con precisión la velocidad de avance de los lingotes, o 2. | Dispositivo de vigilancia de la velocidad controlado por ordenador, que funcione de acuerdo con el principio de la fotoluminiscencia de los átomos ionizados en la corriente en evaporación, para controlar la velocidad de depósito de un revestimiento que contenga dos o más elementos d. | Equipos de producción para la pulverización de plasma que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Funcionamiento en atmósfera controlada a baja presión (igual o inferior a 10 kPa, medida por encima de la salida de la boquilla de la pistola y a una distancia máxima de 300 mm de esta) en una cámara de vacío capaz de evacuar hasta 0,01 Pa antes del proceso de pulverización, o 2. | Control del espesor del revestimiento in situ e. | Equipos de producción para el depósito por pulverización catódica capaces de producir densidades de corriente iguales o superiores a 0,1 mA/mm2 a una velocidad de depósito igual o superior a 15 μm/h f. | Equipos de producción para el depósito por arco catódico, dotados de una retícula de electroimanes para el control de la dirección del punto de arco en el cátodo g. | Equipos de producción para la implantación iónica capaces de medir in situ alguna de las características siguientes: 1. | Espesor del revestimiento sobre el sustrato y control de la velocidad, o 2. | Características ópticas. Nota: | El artículo 2B005 no somete a control los equipos para depósito químico en fase de vapor, de arco catódico, depósito por pulverización catódica, sedimentación iónica o implantación iónica, diseñados especialmente para herramientas de corte o de mecanizado.
| 2B006 | Sistemas, equipos, unidades de realimentación de posición y "conjuntos electrónicos" de control dimensional o de medida, según se indica: a. | Máquinas de medida de coordenadas (CMM) controladas por ordenador, o bien por "control numérico", que tengan un error máximo tolerado tridimensional (volumétrico) de medida de la longitud (E 0,EMT) en cualquier punto dentro del régimen de funcionamiento de la máquina (es decir, dentro de la longitud de los ejes) igual o inferior a (mejor que) (1,7 + L/1 000) μm (donde L es la longitud medida expresada en mm), según la norma ISO 10360-2:2009 Nota técnica: Se comparará, con el umbral de 1,7 + L/1 000 μm, el E 0,EMT de la configuración más precisa de la máquina de medida de coordenadas según la especificación del fabricante (p. ej., el mejor de los elementos siguientes: sonda, longitud de la aguja, parámetros de movimiento o entorno), y con "todas las compensaciones disponibles". N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2B206. b. | Sistemas o instrumentos de medida del desplazamiento lineal, unidades de realimentación de posición lineal y "conjuntos electrónicos" de control dimensional o de medida, según se indica: Nota: | Los interferómetros y los sistemas que midan los codificadores ópticos y contengan un "láser" solo están especificados en los subartículos 2B006.b.3 y 2B206.c. 1. | 'Sistemas de medida del tipo sin contacto' que tengan una "resolución" igual o inferior a (mejor que) 0,2 μm dentro del intervalo de 0 a 0,2 mm de la 'gama de medida' Notas técnicas: A efectos del subartículo 2B006.b.1: 1. | los 'sistemas de medida del tipo sin contacto' están diseñados para medir la distancia entre la sonda y el objeto medido a lo largo de un único vector cuando la sonda o el objeto medido están en movimiento. 2. | 'gama de medida' es la separación entre la distancia mínima de trabajo y la distancia máxima de trabajo. 2. | Unidades de realimentación de posición lineal, diseñadas especialmente para máquinas herramienta y que tengan una "exactitud" global inferior a (mejor que) (800 + [600 × L/1 000]) nm (siendo L la longitud efectiva en mm) 3. | Sistemas de medida que reúnan todas las características siguientes: a. | Que contengan un "láser", b. | Una "resolución", en toda la escala, igual o inferior a (mejor que) 0,200 nm, y c. | Capaces de alcanzar una "incertidumbre de medida" igual o inferior a (mejor que) (1,6 + L/2 000) nm (donde L es la longitud medida expresada en mm), en cualquier punto dentro de un intervalo de medida, una vez compensado el índice de refracción del aire y medida a lo largo de un periodo de 30 segundos a una temperatura de 20 ± 0,01 °C, o 4. | "Conjuntos electrónicos" diseñados especialmente para proporcionar capacidad de realimentación en los sistemas especificados en el subartículo 2B006.b.3 c. | Unidades de realimentación de posición rotatoria, diseñadas especialmente para máquinas herramienta o instrumentos de medida del desplazamiento angular y que tengan una "exactitud" de posición angular igual o inferior a (mejor que) 0,9 segundos de arco Nota: | El subartículo 2B006.c no somete a control los instrumentos ópticos, como los autocolimadores, que utilicen luz colimada (por ejemplo, luz "láser") para detectar el desplazamiento angular de un espejo. d. | Equipos destinados a medir irregularidades de superficie (incluidos los defectos de superficie) midiendo la dispersión óptica, con una sensibilidad de 0,5 nm o inferior (mejor). Nota: | El artículo 2B006 incluye las máquinas herramienta distintas de las especificadas en el artículo 2B001 que puedan utilizarse como máquinas de medida, si cumplen o sobrepasan los criterios establecidos para la función de máquinas de medida.
| 2B007 | "Robots" que tengan cualquiera de las características siguientes y controladores y "efectores terminales" diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2B207. a. | Sin uso b. | Estar diseñados especialmente para satisfacer las normas nacionales de seguridad relativas a entornos de armamento potencialmente explosivo Nota: | El subartículo 2B007.b no somete a control los "robots" diseñados especialmente para cabinas de pintura. c. | Estar diseñados especialmente o tener las características necesarias para resistir una dosis de radiación absorbida total superior a 5 x 103 Gy (silicio) sin degradación operativa, o Nota técnica: El término Gy (silicio) se refiere a la energía en julios por kilo absorbida por una muestra de silicio sin protección expuesta a radiaciones ionizantes. d. | Estar diseñados especialmente para trabajar a alturas superiores a 30 000 m.
| 2B008 | 'Mesas rotativas compuestas' y "husillos basculantes" diseñados especialmente para máquinas herramienta, según se indica: a. | Sin uso b. | Sin uso c. | 'Mesas rotativas compuestas' que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñadas para máquinas herramienta para torneado, fresado o rectificado, y 2. | Dos ejes de rotación diseñados para coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado" Nota técnica: Una 'mesa rotativa compuesta' es una mesa que permite a la pieza girar e inclinarse alrededor de dos ejes no paralelos. d. | "Husillos basculantes" que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñados para máquinas herramienta para torneado, fresado o rectificado, y 2. | Diseñados para coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado".
| 2B009 | Máquinas de conformación por rotación y máquinas de conformación por estirado que, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, puedan ser equipadas con unidades de "control numérico" o controladas por ordenador y que reúnan todas las características siguientes: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 2B109 Y 2B209. a. | Tres o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado", y b. | Una fuerza en rodillo superior a 60 kN. Nota técnica: A efectos del artículo 2B009, las máquinas que combinen las funciones de conformación por rotación y por estirado se consideran como máquinas de conformación por estirado.
| 2B104 | "Prensas isostáticas", distintas de las especificadas en el artículo 2B004, que reúnan todas las características siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2B204. a. | Presión de trabajo máxima de 69 MPa o superior b. | Estar diseñadas para conseguir y mantener un ambiente termal controlado de 873 K (600 °C) o superior, y c. | Poseer una cavidad de la cámara con un diámetro interior de 254 mm o superior.
| 2B105 | Hornos de depósito químico en fase de vapor (CVD), distintos de los especificados en el subartículo 2B005.a, diseñados o modificados para la densificación de "materiales compuestos" (composites) carbono-carbono.
| 2B109 | Máquinas de conformación por estirado distintas de las especificadas en el artículo 2B009, utilizables en la "producción" de componentes y equipos de propulsión (por ejemplo, carcasas de motores e interetapas) para "misiles", y componentes diseñados especialmente, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2B209. a. | Máquinas de conformación por estirado que reúnan todo lo siguiente: 1. | Que estén equipadas o, de acuerdo con la especificación técnica del fabricante, puedan ser equipadas con unidades de "control numérico" o control por ordenador, y 2. | Más de dos ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado". b. | Componentes diseñados especialmente para máquinas de conformación por estirado (flow forming) especificadas en los artículos 2B009 o 2B109.a. Nota técnica: Las máquinas que combinen las funciones de conformación por rotación y por estirado se consideran, a efectos del artículo 2B109, como de conformación por estirado.
| 2B116 | Sistemas para ensayo de vibraciones, equipos y componentes para ellos, según se indica: a. | Sistemas para ensayo de vibraciones que empleen técnicas de realimentación o de bucle cerrado y que incorporen un controlador digital, capaces de someter a un sistema a vibraciones con una aceleración igual o superior a 10 g RMS entre los 20 Hz y los 2 kHz al tiempo que ejercen fuerzas iguales o superiores a 50 kN, medidas a 'mesa vacía' (bare table) b. | Controladores digitales, combinados con programas informáticos concebidos especialmente para ensayos de vibraciones, con un 'ancho de banda de control en tiempo real' superior a 5 kHz, diseñados para su uso en los sistemas para ensayos de vibraciones especificados en el subartículo 2B116.a Nota técnica: En el subartículo 2B116.b, el 'ancho de banda de control en tiempo real' se refiere a la velocidad máxima a la que un controlador puede ejecutar ciclos completos de muestreo, procesamiento de datos y transmisión de señales de control. c. | Impulsores para vibración (unidades agitadoras), con o sin los amplificadores asociados, capaces de impartir una fuerza igual o superior a 50 kN, medida a 'mesa vacía' (bare table), y utilizables en los sistemas para ensayos de vibraciones especificados en el subartículo 2B116.a d. | Estructuras de soporte de la pieza que va a someterse a ensayo y unidades electrónicas diseñadas para combinar unidades agitadoras múltiples en un sistema capaz de impartir una fuerza efectiva combinada igual o superior a 50 kN, medida a 'mesa vacía' (bare table), y utilizables en los sistemas para ensayos de vibraciones especificados en el subartículo 2B116.a. Nota técnica: En el artículo 2B116, 'mesa vacía' (bare table) significa una mesa o una superficie plana, sin guarniciones ni accesorios.
| 2B117 | Equipo y controles de proceso, distintos de los especificados en los artículos 2B004, 2B104 o 2B105, o en el subartículo 2B005.a, diseñados o modificados para la densificación y pirólisis de las estructuras de toberas de cohetes y ojivas de vehículos de reentrada, fabricadas con "materiales compuestos" (composites).
| 2B119 | Máquinas de equilibrado (balancing machines) y equipo relacionado, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIEN EL ARTÍCULO 2B219. a. | Máquinas de equilibrado que posean todas las características siguientes: 1. | Que no puedan equilibrar rotores/conjuntos con una masa superior a 3 kg 2. | Que sean capaces de equilibrar rotores/conjuntos a velocidades superiores a 12 500 rpm 3. | Que sean capaces de corregir el equilibrado en dos planos o más, y 4. | Que sean capaces de equilibrar hasta un desequilibrio residual específico de 0,2 g mm por kg de la masa del rotor Nota: | El subartículo 2B119.a no somete a control las máquinas de equilibrado diseñadas o modificadas para equipos dentales u otros fines médicos. b. | Cabezas indicadoras (indicator heads) diseñadas o modificadas para uso con las máquinas especificadas en el subartículo 2B119.a. Nota técnica: Las cabezas indicadoras son a veces conocidas como instrumentación de equilibrado.
| 2B120 | Simuladores de movimientos o mesas de velocidad (rate tables) que presenten todas las características siguientes: a. | Dos o más ejes b. | Que hayan sido diseñados o modificados para incorporar anillos deslizantes o dispositivos integrados sin contacto capaces de transferir corriente eléctrica, señal de información o ambas cosas, y c. | Que posean cualquiera de las siguientes características: 1. | Para cualquier eje único, que se ajusten a todo lo siguiente: a. | Capaz de alcanzar velocidades de 400 °/s o más, o 30 °/s o menos, y b. | Una resolución de velocidad igual o menor que 6 °/s y una exactitud igual o menor a 0,6 °/s 2. | Que tengan en las peores condiciones una estabilidad de velocidad igual o mejor que (inferior a) más o menos 0,05 % como valor medio sobre 10 grados o más, o 3. | Una "exactitud" de posicionamiento igual o inferior a (mejor que) 5″. Nota 1: | El artículo 2B120 no somete a control las mesas rotativas diseñadas o modificadas como máquina herramienta o para equipo médico. Para el control de las mesas rotativas de máquinas herramienta, véase el artículo 2B008. Nota 2: | Los simuladores de movimientos o mesas de velocidad (rate tables) especificados en el artículo 2B120 están sometidos a control con independencia de que, en el momento de la exportación, lleven incorporados o no anillos deslizantes o dispositivos integrados sin contacto.
| 2B121 | Mesas de posicionado (positioning tables) —equipo capaz de un posicionado rotatorio preciso en cualquier eje—, distinto del especificado en el artículo 2B120, que posean todas las características siguientes: a. | Dos o más ejes, y b. | Una "exactitud" de posicionamiento igual o inferior a (mejor que) 5″. Nota: | El artículo 2B121 no somete a control las mesas rotativas diseñadas o modificadas como máquina herramienta o para equipo médico. Para el control de las mesas rotativas de máquinas herramienta, véase el artículo 2B008.
| 2B122 | Centrífugas capaces de impartir aceleraciones superiores a 100 g y que hayan sido diseñadas o modificadas para incorporar anillos deslizantes o dispositivos integrados sin contacto capaces de transferir corriente eléctrica, señal de información o ambas cosas. Nota: | Las centrífugas especificadas en el artículo 2B122 están sometidas a control con independencia de que, en el momento de la exportación, lleven incorporados anillos deslizantes o dispositivos integrados sin contacto.
| 2B201 | Máquinas herramienta, y cualquier combinación de ellas distintas de las especificadas en el artículo 2B001, según se indica, para el arranque o corte de metales, materiales cerámicos o "materiales compuestos" (composites), que, según las especificaciones técnicas del fabricante, puedan dotarse de dispositivos electrónicos para el "control de contorneado" simultáneo en dos o más ejes: Nota técnica: Pueden utilizarse para cada modelo de máquina herramienta los niveles de exactitud de posicionamiento declarados que se obtengan, mediante los métodos siguientes, a partir de mediciones efectuadas de acuerdo con la norma ISO 230-2:1988 (6) o las normas nacionales equivalentes, si así lo prevén y aceptan las autoridades nacionales, en lugar de someter las máquinas a ensayos individuales. Determinación de la exactitud de posicionamiento declarada: a. | Seleccionar cinco máquinas del modelo que se quiere evaluar. b. | Medir las precisiones de los ejes lineales según la norma ISO 230-2:19881. c. | Establecer los valores de la exactitud (A) de cada eje de cada máquina. El método de cálculo del valor de la exactitud se describe en la norma ISO 230-2:19881. d. | Determinar la media de la exactitud de cada eje. Este valor medio será la exactitud de posicionamiento declarada de cada eje para el modelo (Âx Ây...). e. | Como el artículo 2B201 se refiere a cada eje lineal, habrá tantos valores de exactitud de posicionamiento declarada como ejes lineales. f. | En caso de que el eje de alguna máquina herramienta no especificada en los subartículos 2B201.a, 2B201.b o 2B201.c tenga una exactitud de posicionamiento declarada de 6 μm o mejor (inferior) para las máquinas de rectificado, y 8 μm o mejor (inferior) para máquinas para fresado y torneado, en ambos casos con arreglo a la norma ISO 230-2:19881, se podrá pedir al fabricante que compruebe el nivel de la exactitud cada dieciocho meses. a. | Máquinas herramienta para fresado que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Exactitud de posicionamiento con "todas las compensaciones disponibles", iguales o inferiores a (mejores que) 6 μm, de conformidad con la norma ISO 230-2:19881 o las normas nacionales equivalentes en cualquiera de los ejes lineales 2. | Dos o más ejes de rotación de contorneado, o 3. | Cinco o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado" Nota: | El subartículo 2B201.a no somete a control las máquinas para fresado que reúnan las características siguientes: a. | Desplazamiento en el eje x superior a 2 m, y b. | Exactitud de posicionamiento global en el eje x superior a (peor que) 30 μm. b. | Máquinas herramienta para rectificado que reúnan cualquiera de las características siguientes: 1. | Exactitud de posicionamiento con "todas las compensaciones disponibles", iguales o inferiores a (mejores que) 4 μm, de conformidad con la norma ISO 230-2:19881 o las normas nacionales equivalentes en cualquiera de los ejes lineales 2. | Dos o más ejes de rotación de contorneado, o 3. | Cinco o más ejes que puedan coordinarse simultáneamente para el "control de contorneado" Nota: | El subartículo 2B201.b no somete a control las máquinas para rectificado que se indican a continuación: a. | Máquinas de rectificado cilíndrico externo, interno o externo-interno que posean todas las características siguientes: 1. | Limitarse a una capacidad máxima para piezas de 150 mm de diámetro exterior o longitud, y 2. | Ejes limitados a x, z y c b. | Rectificadores de coordenadas que no dispongan del eje z o del eje w, con una exactitud de posicionamiento global inferior a (mejor que) 4 μm, de conformidad con la norma ISO 230-2:19881 o las normas nacionales equivalentes. c. | Máquinas herramienta para torneado que tengan unas exactitudes de posicionamiento con "todas las compensaciones disponibles" mejores que (inferiores a) 6 μm, de conformidad con la norma ISO 230-2:19881 en cualquiera de los ejes lineales (posicionamiento global) para máquinas capaces de mecanizar diámetros superiores a 35 mm. Nota: | El subartículo 2B201.c no somete a control las máquinas de barra (Swissturn) que se limitan a trabajar las barras, si el diámetro máximo de las barras es igual o inferior a 42 mm y no es posible montar mandriles. Las máquinas pueden ser capaces de perforar y/o fresar piezas de un diámetro inferior a 42 mm. Nota 1: | El artículo 2B201 no somete a control las máquinas herramienta para fines específicos limitadas a la fabricación de cualquiera de las siguientes piezas: a. | engranajes b. | cigüeñales o árboles de levas c. | herramientas o cuchillas d. | tornillos extrusores. Nota 2: | La máquina herramienta que pueda realizar al menos dos de las tres funciones de torneado, fresado y rectificado (por ejemplo, una máquina de torneado que también sea fresadora) tendrá que ser evaluada respecto de cada uno de los subartículos 2B201.a., .b. o .c. que le sean aplicables. Nota 3: | Los subartículos 2B201.a.3 y 2B201.b.3 incluyen las máquinas basadas en un diseño lineal paralelo cinemático (por ejemplo, los hexápodos) que tienen cinco o más ejes, ninguno de los cuales es un eje de rotación.
| 2B204 | "Prensas isostáticas" distintas de las especificadas en los artículos 2B004 o 2B104 y equipos correspondientes, según se indica: a. | "Prensas isostáticas" que reúnan las dos características siguientes: 1. | Ser capaces de desarrollar una presión de funcionamiento máxima de 69 MPa o superior, y 2. | Tener una cámara de diámetro interior superior a 152 mm b. | Matrices, moldes o controles, diseñados especialmente para "prensas isostáticas" especificadas en el subartículo 2B204.a. Nota técnica: En el artículo 2B204, la dimensión de la cámara interior es la de la cámara en la que se alcanzan tanto la temperatura de funcionamiento como la presión de funcionamiento, excluidos los accesorios. Dicha dimensión será bien la del diámetro interior de la cámara de presión o bien la del diámetro interior de la cámara aislada del horno, y concretamente la menor de ambas, en función de cuál de las cámaras esté situada en el interior de la otra.
| 2B206 | Máquinas, instrumentos o sistemas de control dimensional, distintos de los especificados en el artículo 2B006, según se indica: a. | Máquinas de medida de coordenadas (CMM) controladas por ordenador o numéricamente que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Que tengan solo dos ejes y un error máximo tolerado de medida de la longitud a lo largo de cualquier eje (unidimensional), identificado como cualquier combinación E 0x,MPE, E 0y,MPE, o E 0z,MPE, igual o inferior a (mejor que) (1,25 + L/1 000) μm (donde L es la longitud medida expresada en mm), en cualquier punto dentro del régimen de funcionamiento de la máquina (es decir, dentro de la longitud de los ejes), según la norma ISO 10360-2:2009, o 2. | Que tengan tres o más ejes y un error máximo tolerado tridimensional (volumétrico) de medida de la longitud (E 0,EMT), igual o inferior a (mejor que) (1,7 + L/800) μm (donde L es la longitud medida expresada en mm), en cualquier punto dentro del régimen de funcionamiento de la máquina (es decir, dentro de la longitud de los ejes), según la norma ISO 10360-2:2009. Nota técnica: Se comparará, con el umbral de (1,7 + L/800) μm, el E 0,EMT de la configuración más precisa de la máquina de medida de coordenadas según la especificación del fabricante con arreglo a la norma ISO 10360-2:2009 (p. ej., el mejor de los elementos siguientes: sonda, longitud de la aguja, parámetros de movimiento o entorno) y con todas las compensaciones disponibles. b. | Sistemas de control simultáneo lineal y angular de semicascos que posean las dos características siguientes: 1. | "Incertidumbre de medida" en cualquier eje lineal igual o inferior a (mejor que) 3,5 μm en 5 mm, y 2. | "Desviación de posición angular" igual o inferior a 0,02 c. | Sistemas de medida de 'desplazamiento lineal' que reúnan todas las características siguientes: Nota técnica: A efectos del subartículo 2B206.c, un 'desplazamiento lineal' es el cambio de distancia entre la sonda de medición y el objeto medido. 1. | Que contengan un "láser", y 2. | Capaces de mantener durante 12 horas como mínimo, a una temperatura de ± 1 K (± 1 oC) en torno a una temperatura normalizada y una presión normalizada, todas las características siguientes: a. | Una "resolución", en toda la escala, igual a 0,1 μm o mejor, y b. | Con una "incertidumbre de medida" igual o mejor que (inferior a) (0,2 + L/2 000) μm (donde L es la longitud medida expresada en mm). Nota: | El subartículo 2B206.c no somete a control los sistemas de medida con interferómetros, sin bucle de realimentación abierto o cerrado, que contengan un láser para medir los errores de movimiento del carro de las máquinas herramienta, de las máquinas de control dimensional o de equipos similares. d. | Sistemas de transformador diferencial de variación lineal (LVDT) que tengan las dos características siguientes: Nota técnica: A efectos del subartículo 2B206.d, un 'desplazamiento lineal' es el cambio de distancia entre la sonda de medición y el objeto medido. 1. | Que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Una "linealidad" igual o inferior a (mejor que) un 0,1 % medida desde 0 hasta el régimen de funcionamiento completo, para los LVDT con un régimen de funcionamiento de hasta 5 mm, o b. | Una "linealidad" igual o inferior a (mejor que) un 0,1 % medida desde 0 hasta 5 mm, para los LVDT con un régimen de funcionamiento superior a 5 mm, y 2. | Una variación igual o inferior a (mejor que) un 0,1 % por día a la temperatura ambiente estándar de las salas de ensayo ± 1 K (± 1 oC). Nota 1: | Las máquinas herramienta que puedan utilizarse como máquinas de medida quedan sometidas a control si cumplen o sobrepasan los criterios especificados para la función de máquinas herramienta o para la función de máquinas de medida. Nota 2: | Toda máquina especificada en el artículo 2B206 queda sometida a control si sobrepasa el límite de control en cualquier punto de su régimen de funcionamiento. Notas técnicas: Todos los parámetros de valores de medida en el artículo 2B206 representan más/menos, es decir, no toda la banda.
| 2B207 | "Robots", "efectores terminales" y unidades de control, distintos de los especificados en el artículo 2B007, según se indica: a. | "Robots" o "efectores terminales" diseñados especialmente para cumplir las normas nacionales de seguridad aplicables a la manipulación de explosivos de gran potencia (por ejemplo, satisfacer las especificaciones del código eléctrico para explosivos de gran potencia) b. | Unidades de control diseñadas especialmente para cualquiera de los "robots" o "efectores terminales" especificados en el subartículo 2B207.a.
| 2B209 | Máquinas de conformación por estirado, máquinas de conformación por rotación, capaces de desempeñar funciones de conformación por estirado, distintas de las especificadas en los artículos 2B009 o 2B109, y mandriles, según se indica: a. | Máquinas que posean todas las características siguientes: 1. | Tres o más rodillos (activos o de guía), y 2. | Que, de acuerdo con la especificación técnica del fabricante, puedan ser equipadas con unidades de "control numérico" o con control por ordenador b. | Mandriles para la conformación de rotores diseñados para formar rotores cilíndricos de diámetro interior entre 75 mm y 400 mm. Nota: | El subartículo 2B209.a incluye las máquinas que tengan solo un rodillo único diseñado para deformar el metal más dos rodillos auxiliares que sirvan de apoyo al mandril, pero que no participen directamente en el proceso de deformación.
| 2B219 | Máquinas de equilibrado multiplano de centrífugas, fijas o móviles, horizontales o verticales, según se indica: a. | Máquinas de equilibrado de centrífugas diseñadas para equilibrar rotores flexibles, que tengan una longitud igual o superior a 600 mm y todas las características siguientes: 1. | Un diámetro nominal, o un diámetro máximo con oscilación, de más de 75 mm 2. | Capacidad para masas de entre 0,9 y 23 kg y 3. | Capacidad de equilibrar velocidades de revolución superiores a 5 000 r.p.m. b. | Máquinas de equilibrado de centrífugas diseñadas para equilibrar componentes de rotor cilíndricos huecos y que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diámetro nominal igual o superior a 75 mm 2. | Capacidad para masas de entre 0,9 y 23 kg 3. | Desequilibrio residual específico mínimo realizable igual o inferior a 10 g × mm/kg por plano, y 4. | Del tipo accionado por correa.
| 2B225 | Manipuladores a distancia que puedan usarse para efectuar acciones a distancia en las operaciones de separación radioquímica o en celdas calientes que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Capacidad para atravesar una pared de celda caliente de 0,6 m o más (operación a través de la pared), o b. | Capacidad para pasar por encima de una pared de celda caliente de 0,6 m o más de grosor (operación por encima de la pared). Nota técnica: Los manipuladores a distancia traducen las acciones de un operador humano a un brazo operativo y una sujeción terminal a distancia. Los manipuladores pueden ser del tipo 'maestro/esclavo' o estar accionados por palanca universal o teclado numérico.
| 2B226 | Hornos de inducción en atmósfera controlada (al vacío o gas inerte), excepto los especificados en los artículos 9B001 y 3B001, y las fuentes de alimentación correspondientes, según se indica: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 3B001 y 9B001. a. | Hornos que reúnan todas las características siguientes: 1. | Ser capaces de funcionar a más de 1 123 K (850 °C) 2. | Estar equipados con bobinas de inducción de 600 mm o menos de diámetro, y 3. | Estar diseñados para potencias de entrada de 5 kW o más Nota: | El subartículo 2B226.a no somete a control los hornos diseñados para la transformación de obleas de semiconductores. b. | Fuentes de alimentación diseñadas especialmente para los hornos especificados en el subartículo 2B226.a, con una potencia de salida de 5 kW o más.
| 2B227 | Hornos metalúrgicos de fusión y de fundición, de vacío u otras formas de atmósfera controlada, y los equipos correspondientes, según se indica: a. | Hornos de refusión de arco, hornos de fusión de arco y hornos de fundición y fusión de arco que presenten las dos características siguientes: 1. | Electrodos consumibles de capacidad comprendida entre 1 000 cm3 y 20 000 cm3, y 2. | Capacidad de funcionar a temperaturas de fusión superiores a 1 973 K (1 700oC) b. | Hornos de fusión de haz de electrones, hornos de atomización por plasma y hornos de fusión por plasma, que posean las dos características siguientes: 1. | Potencia igual o superior a 50 kW, y 2. | Capacidad de funcionar a temperaturas de fusión superiores a 1 473 K (1 200oC) c. | Control por ordenador y sistemas de supervisión configurados especialmente para cualquiera de los hornos especificados en los subartículos 2B227.a o 2B227.b d. | Antorchas de plasma diseñadas especialmente para hornos especificados en el subartículo 2B227.b y que tengan las dos características siguientes: 1. | Poder funcionar a una potencia superior a 50 kW, y 2. | Capacidad de funcionar a temperaturas superiores a 1 473 K (1 200 oC) e. | Cañones de haz de electrones especialmente diseñados para los hornos especificados en el subartículo 2B227.b que funcionen a una potencia superior a 50 kW.
| 2B228 | Equipos de fabricación o ensamblado de rotores, equipos de enderezamiento de rotores y mandriles y matrices para la conformación de fuelles, según se indica: a. | Equipos de ensamblado de rotores para ensamblar secciones de tubos de rotor, pantallas y cofias de centrífugas gaseosas Nota: | El subartículo 2B228.a incluye los mandriles de precisión, las abrazaderas y las máquinas de ajuste por contracción asociados. b. | Equipos de enderezamiento de rotores para alinear las secciones de los tubos de los rotores de las centrífugas gaseosas a un eje común Nota técnica: En el subartículo 2B228.b, estos equipos consisten normalmente en probetas de medida de precisión conectadas con un ordenador que, subsiguientemente, controla la acción de, por ejemplo, arietes neumáticos utilizados para alinear las secciones del tubo del rotor. c. | Mandriles para la conformación de fuelles y matrices para la producción de fuelles de forma convolutiva simple. Nota técnica: En el subartículo 2B228.c, los fuelles presentan todas las características siguientes: 1. | Diámetro interior comprendido entre 75 mm y 400 mm 2. | Longitud igual o superior a 12,7 mm 3. | Paso superior a 2 mm, y 4. | Estar hechos con aleaciones de aluminio de gran tenacidad, acero martensítico envejecido o "materiales fibrosos o filamentosos" de gran tenacidad.
| 2B230 | Todos los tipos de 'transductores de presión' capaces de medir la presión absoluta y que se ajusten a todas las características siguientes: a. | Elementos sensores de la presión fabricados o protegidos con aluminio, aleaciones de aluminio, óxido de aluminio (alúmina o zafiro), níquel, aleaciones de níquel con más del 60 % de níquel en peso o polímeros de hidrocarburos totalmente fluorados b. | Juntas, en caso de existir, esenciales para sellar el elemento sensor de la presión, y en contacto directo con el medio que está siendo procesado, fabricadas o protegidas con aluminio, aleaciones de aluminio, óxido de aluminio (alúmina o zafiro), níquel, aleaciones de níquel con más del 60 % de níquel en peso o polímeros de hidrocarburos totalmente fluorados, y c. | Que posean alguna de las características siguientes: 1. | Una escala total de menos de 13 kPa y una 'exactitud' superior al 1 % de la escala total, o 2. | Una escala total de 13 kPa o más y una 'exactitud' superior a 130 Pa cuando se mide a 13 kPa. Notas técnicas: 1. | En el artículo 2B230, el 'transductor de presión' es un dispositivo que convierte una medida de presión en una señal. 2. | A efectos del artículo 2B230, la 'exactitud' incluye la falta de linealidad, la histéresis y la repetibilidad a temperatura ambiente.
| 2B231 | Bombas de vacío que reúnan todas las características siguientes: a. | Tamaño del orificio de entrada igual o superior a 380 mm b. | Velocidad de bombeo igual o superior a 15 m3 por segundo, y c. | Capacidad de producir un vacío final mejor que 13 mPa. Notas técnicas: 1. | La velocidad de bombeo se determina en el punto de medición con nitrógeno gaseoso o aire. 2. | El vacío final se determina en la entrada de la bomba, con la entrada de la bomba bloqueada.
| 2B232 | Sistemas de cañón de alta velocidad (propulsantes, de gas, de bobina, electromagnéticos, de tipo electrotérmico y otros sistemas avanzados), capaces de acelerar proyectiles a una velocidad de 1,5 km/s o más.
| N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA.
| 2B233 | Compresores de desplazamiento (scroll) herméticos de fuelle y bombas de vacío de desplazamiento (scroll) herméticas de fuelle que posean todas las características siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL SUBARTÍCULO 2B350.i. a. | Capaces de una velocidad de flujo de volumen de admisión de 50 m3/h o superior b. | Capaces de funcionar a relaciones de presión de 2:1 o superiores, y c. | Que tengan todas las superficies que entran en contacto con el gas del proceso hechas de cualquiera de los siguientes materiales: 1. | Aluminio o aleación de aluminio 2. | Óxido de aluminio 3. | Acero inoxidable 4. | Níquel o aleaciones de níquel 5. | Malla de bronce, o 6. | Fluoropolímeros.
| 2B350 | Instalaciones, equipos y componentes químicos de fabricación, según se indica: a. | Cubas de reacción o reactores, con o sin agitadores, con un volumen interno total (geométrico) superior a 0,1 m3 (100 litros) e inferior a 20 m3 (20 000 litros), en las que todas las superficies que entran en contacto directo con el componente o componentes químicos contenidos, o que están siendo transformados, estén hechas de cualquiera de los siguientes materiales: N.B. | En relación con los conjuntos de reparación prefabricados, véase el subartículo 2B350.k. 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso 2. | Fluoropolímeros (polímeros o elastómeros con más del 35 % de flúor en peso) 3. | Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio) 4. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso 5. | Tántalo o 'aleaciones' de tántalo 6. | Titanio o 'aleaciones' de titanio 7. | Circonio o 'aleaciones' de circonio, o 8. | Niobio (columbio) o 'aleaciones' de niobio b. | Agitadores concebidos para su uso en las cubas de reacción o los reactores especificados en el subartículo 2B350.a., e impulsadores, paletas o ejes diseñados para esos agitadores, donde todas las superficies del agitador que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos contenidos, o que estén siendo procesados, estén hechas de cualquiera de los siguientes materiales: 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso 2. | Fluoropolímeros (polímeros o elastómeros con más del 35 % de flúor en peso) 3. | Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio) 4. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso 5. | Tántalo o 'aleaciones' de tántalo 6. | Titanio o 'aleaciones' de titanio 7. | Circonio o 'aleaciones' de circonio, o 8. | Niobio (columbio) o 'aleaciones' de niobio c. | Tanques de almacenaje, contenedores o receptores con un volumen interno total (geométrico) superior a 0,1 m3 (100 litros), en los que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos contenidos, o que estén siendo transformados, estén hechas de cualquiera de los siguientes materiales: N.B. | En relación con los conjuntos de reparación prefabricados, véase el subartículo 2B350.k. 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso 2. | Fluoropolímeros (polímeros o elastómeros con más del 35 % de flúor en peso) 3. | Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio) 4. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso 5. | Tántalo o 'aleaciones' de tántalo 6. | Titanio o 'aleaciones' de titanio 7. | Circonio o 'aleaciones' de circonio, o 8. | Niobio (columbio) o 'aleaciones' de niobio d. | Intercambiadores de calor o condensadores con una superficie de transferencia de calor de más de 0,15 m2 y menos de 20 m2; y tubos, placas, bobinas o bloques (núcleos) diseñados para esos intercambiadores de calor o condensadores, en los que todas las superficies que entran en contacto directo con el componente o componentes químicos que estén siendo transformados, estén hechas de cualquiera de los siguientes materiales: 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso 2. | Fluoropolímeros (polímeros o elastómeros con más del 35 % de flúor en peso) 3. | Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio) 4. | Grafito o 'grafito de carbono' 5. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso 6. | Tántalo o 'aleaciones' de tántalo 7. | Titanio o 'aleaciones' de titanio 8. | Circonio o 'aleaciones' de circonio 9. | Carburo de silicio 10. | Carburo de titanio, o 11. | Niobio (columbio) o 'aleaciones' de niobio e. | Columnas de destilación o de absorción con un diámetro interior superior a 0,1 m; y distribuidores de líquido, distribuidores de vapor o colectores de líquido diseñados para esas columnas de destilación o de absorción, en las que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos que estén siendo transformados, estén hechas de cualquiera de los siguientes materiales: 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso 2. | Fluoropolímeros (polímeros o elastómeros con más del 35 % de flúor en peso) 3. | Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio) 4. | Grafito o 'grafito de carbono' 5. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso 6. | Tántalo o 'aleaciones' de tántalo 7. | Titanio o 'aleaciones' de titanio 8. | Circonio o 'aleaciones' de circonio, o 9. | Niobio (columbio) o 'aleaciones' de niobio f. | Equipos de llenado, manejados por control remoto, en los que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos que estén siendo transformados estén hechas de cualquiera de los siguientes materiales: 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso, o 2. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso g. | Válvulas y componentes según se indica: 1. | Válvulas que posean todas las características siguientes: a. | 'Tamaño nominal' de más de DN 10 o NPS 3/8, y b. | Que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos que estén siendo elaborados, transformados o contenidos estén hechas con 'materiales resistentes a la corrosión' 2. | Válvulas, distintas de las especificadas en el subartículo 2B350.g.1, que reúnan todas las características siguientes: a. | Un 'tamaño nominal' igual o superior a DN 25 o NPS 1 e igual o inferior a DN 100 o NPS 4, b. | Camisas (cuerpos de válvula) o forros de camisas preformados c. | Un elemento de cierre concebido para ser intercambiable, y d. | Que todas las superficies de la camisa (cuerpo de la válvula) o forro de camisas preformado que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos que estén siendo elaborados, transformados o contenidos estén hechas con 'materiales resistentes a la corrosión' 3. | Componentes concebidos para las válvulas especificadas en los subartículos 2B350.g.1 o 2B350.g.2, en los que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos que estén siendo elaborados, transformados o contenidos estén hechas con 'materiales resistentes a la corrosión', según se indica: a. | Camisas (cuerpos de válvula) b. | Forros de camisas preformados Notas técnicas: 1. | A efectos del subartículo 2B350.g, los 'materiales resistentes a la corrosión' son cualquiera de los siguientes materiales: a. | Níquel o aleaciones con más del 40 % de níquel en peso b. | Aleaciones con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso c. | Fluoropolímeros (polímeros o elastómeros con más del 35 % de flúor en peso) d. | Vidrio o revestimiento de vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados) e. | Tantalio o aleaciones de tantalio f. | Titanio o aleaciones de titanio g. | Circonio o aleaciones de circonio h. | Niobio (columbio) o 'aleaciones' de niobio, o i. | Materiales cerámicos, según se indica: 1. | Carburo de silicio de pureza superior o igual al 80 % en peso 2. | Óxido de aluminio (alúmina) de pureza superior o igual al 99,9 % en peso 3. | Óxido de circonio (circonia) 2. | El 'tamaño nominal' se define como el menor de entre los diámetros de entrada y de salida. 3. | Los tamaños nominales (DN) de las válvulas se ajustan a la norma internacional ISO 6708:1995. Los tamaños nominales de tuberías (NPS) se ajustan a las normas ASME B36.10 o B36.19 o a las normas nacionales equivalentes. h. | Sistemas de tuberías multipared que incorporen un puerto de detección de fugas, en los que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos contenidos, o que estén siendo transformados, estén hechas de cualquiera de los siguientes materiales: 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso 2. | Fluoropolímeros (polímeros o elastómeros con más del 35 % de flúor en peso) 3. | Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio) 4. | Grafito o 'grafito de carbono' 5. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso 6. | Tántalo o 'aleaciones' de tántalo 7. | Titanio o 'aleaciones' de titanio 8. | Circonio o 'aleaciones' de circonio o 9. | Niobio (columbio) o 'aleaciones' de niobio i. | Bombas de sellado múltiple y bombas sin precinto, con una tasa de flujo máxima especificada por el fabricante superior a 0,6 m3/hora, o bombas de vacío con una tasa de flujo máxima especificada por el fabricante superior a 5 m3/hora, bajo condiciones normales de temperatura (273 K [0oC]) y presión (101,3 kPa) distintas de las especificadas en el artículo 2B233; y camisas (cuerpos de bomba), forros de camisas preformados, impulsadores, rotores o toberas de bombas de chorro diseñados para esas bombas, en los que todas las superficies que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos que estén siendo transformados, estén hechas de cualquiera de los siguientes materiales: 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso 2. | Cerámicos 3. | Ferrosilicio (aleaciones de hierro con una proporción importante de silicio) 4. | Fluoropolímeros (polímeros o elastómeros con más del 35 % de flúor en peso) 5. | Vidrio (incluidos los recubrimientos vitrificados o esmaltados, o los forrados de vidrio) 6. | Grafito o 'grafito de carbono' 7. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso 8. | Tántalo o 'aleaciones' de tántalo 9. | Titanio o 'aleaciones' de titanio 10. | Circonio o 'aleaciones' de circonio, o 11. | Niobio (columbio) o 'aleaciones' de niobio Nota técnica: En el subartículo 2B350.i, el término precinto se refiere exclusivamente a los precintos que entren en contacto directo con el componente o componentes químicos que estén siendo transformados (o para los que hayan sido concebidos), y ofrezcan una función de sellado en la que un eje motor rotatorio o alternativo pase a través de un cuerpo de bomba. j. | Incineradoras proyectadas para la destrucción de las sustancias químicas especificadas en el artículo 1C350, que tengan un sistema de aprovisionamiento de residuos diseñado especialmente, con un sistema de manipulación particular y con una temperatura media de la cámara de combustión superior a 1 273 K (1 000oC), en las cuales, todas las superficies del sistema de aprovisionamiento de residuos que entren en contacto directo con los residuos estén hechas o revestidas con cualquiera de los siguientes materiales: 1. | 'Aleaciones' con más del 25 % de níquel y del 20 % de cromo, en peso 2. | Cerámicos o 3. | Níquel o 'aleaciones' con más del 40 % de níquel en peso k. | Conjuntos de reparación prefabricados con superficies metálicas que entren en contacto directo con la o las sustancias químicas procesadas, fabricados con tántalo o aleaciones de tántalo, según se indica, y los componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | Diseñados para ser fijados mecánicamente a las cubas de reacción o reactores con revestimiento de vidrio especificados en el subartículo 2B350.a, o 2. | Diseñados para ser fijados mecánicamente a los tanques de almacenaje, contenedores o receptores con revestimiento de vidrio especificados en el subartículo 2B350.c. Nota: | A efectos del artículo 2B350, los materiales utilizados para juntas, embalajes, precintos, tornillos, arandelas u otros componentes que desempeñen una función de estanqueidad no determinan el estatus de control, siempre que dichos componentes estén concebidos para ser intercambiables. Notas técnicas: 1. | El 'grafito de carbono' es un compuesto de carbono amorfo y grafito, que contiene más del 8 % de grafito en peso. 2. | Para los materiales enumerados en las entradas anteriores, el término 'aleación', cuando no va acompañado de una indicación de concentraciones específicas de ningún elemento, designa aquellas aleaciones en las que el metal identificado está presente en mayor porcentaje en peso que ningún otro elemento.
| 2B351 | Monitores y sistemas de supervisión de gases tóxicos y sus sistemas de detección específicos, distintos de los especificados en el artículo 1A004, según se indica a continuación; y detectores, dispositivos sensores y cartuchos desechables de sensores para ellos: a. | Diseñados para funcionar continuamente y ser utilizables en la detección de agentes para la guerra química o de las sustancias químicas especificadas en el artículo 1C350, en concentraciones inferiores a 0,3 mg/m3, o b. | Diseñados para la detección de la actividad inhibidora de la colinesterasa.
| 2B352 | Equipos de fabricación y manipulación de materiales biológicos, según se indica: a. | Instalaciones de confinamiento y equipos relacionados con ellas tal como se indica: 1. | Instalaciones completas de confinamiento que reúnan los criterios para los niveles de confinamiento P3 o P4 (BL3, BL4, L3 o L4) especificados en el Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS (3.a edición, Ginebra, 2004) 2. | Equipos diseñados para elementos fijos en las instalaciones de confinamiento especificadas en el subartículo 2B352.a, según se indica: a. | Autoclaves de descontaminación intercomunicados de puerta doble b. | Duchas de descontaminación para personas que lleven un traje con equipo de respiración c. | Puertas de tránsito con juntas de estanqueidad mecánicas o hinchables b. | Fermentadores y componentes según se indica: 1. | Fermentadores capaces de cultivar "microorganismos" o células vivas para la producción de virus o toxinas, sin propagación de aerosoles, que tengan un volumen interior total mínimo de 20 litros 2. | Componentes diseñados para los fermentadores especificados en el subartículo 2B352.b.1, según se indica: a. | Cámaras de cultivo concebidas para ser esterilizadas o desinfectadas in situ b. | Dispositivos de sujeción de las cámaras de cultivo c. | Unidades de control de procesos capaces de llevar un seguimiento y control simultáneo de dos o más parámetros del sistema de fermentación (por ejemplo, temperatura, pH, nutrientes, agitación, oxígeno disuelto, caudal de aire o control de espuma) Notas técnicas: 1. | A efectos del subartículo 2B352.b, los fermentadores incluyen los biorreactores, los biorreactores de un solo uso (desechables), los quimiostatos y los sistemas de flujo continuo. 2. | Los dispositivos de sujeción de las cámaras de cultivo incluyen las cámaras de cultivo de un solo uso con paredes rígidas. c. | Separadores centrífugos, aptos para una separación continua sin propagación de aerosoles, que posean todas las características siguientes: 1. | Velocidad de flujo superior a 100 litros por hora 2. | Componentes de acero inoxidable pulido o titanio 3. | Una o varias juntas de estanqueidad dentro de la zona de confinamiento del vapor, y 4. | Capacidad de esterilización por vapor in situ estando cerrados Nota técnica: Los separadores centrífugos incluyen los decantadores. d. | Equipos de filtración de flujo cruzado (tangencial) y sus componentes, según se indica: 1. | Equipos de filtración de flujo cruzado (tangencial) capaces de separar "microorganismos", virus, toxinas o cultivos de células, que reúnan todas las características siguientes: a. | Una superficie de filtración total igual o superior a 1 m2, y b. | Que posean cualquiera de las siguientes características: 1. | Que ofrezcan la posibilidad de esterilización o desinfección in situ, o 2. | Que utilicen componentes de filtración desechables o de un solo uso Nota técnica: A los efectos del subartículo 2B352.d.1.b, la esterilización se refiere a la eliminación de todos los microbios viables presentes en el equipo mediante el uso de agentes físicos (por ejemplo, vapor) o químicos. Por desinfección se designa la eliminación de la infectividad microbiana potencial en el equipo mediante el empleo de agentes químicos de efecto germicida. La desinfección y la esterilización se diferencian del saneamiento en que este último se refiere a los procedimientos de limpieza destinados a reducir el contenido microbiano en el equipo sin tener que llegar necesariamente a una eliminación total de la infectividad o viabilidad microbiana. Nota: | El subartículo 2B352.d no somete a control los equipos de ósmosis inversa y de hemodiálisis, según las especificaciones del fabricante. 2. | Componentes de equipos de filtración de flujo cruzado (tangencial) (por ejemplo, módulos, elementos, carcasas, cartuchos, unidades o placas) con una superficie de filtración igual o superior a 0,2 m2 por componente, que estén diseñados para ser empleados en los equipos de filtración de flujo cruzado (tangencial) especificados en el subartículo 2B352.d e. | Equipos de liofilización esterilizables por vapor o por gas, con una capacidad del condensador igual o superior a 10 kg de hielo en 24 horas e inferior a 1 000 kg de hielo en 24 horas f. | Equipo protector y de confinamiento, según se indica: 1. | Trajes de protección, totales o parciales, o con capuchas dependientes de un suministro de aire externo unido al traje y que funcionen bajo una presión positiva Nota: | El subartículo 2B352.f.1 no somete a control los trajes diseñados para usarse con un aparato de respiración contenido en el propio traje. 2. | Cámaras de contención biológica, aislantes o cámaras de seguridad biológica que reúnan todas las características siguientes en funcionamiento normal: a. | Espacio de trabajo completamente cerrado en el que el operador esté separado del trabajo por una barrera física b. | Capacidad de funcionar con presión negativa c. | Posibilidad de manipular productos con seguridad en el espacio de trabajo d. | Aire de entrada y salida del espacio de trabajo filtrado mediante un filtro HEPA Nota 1: | El subartículo 2B352.f.2 incluye las cámaras de seguridad biológica de Clase III, tal como se describen en la última edición del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS o construidas con arreglo a normas, regulaciones u orientaciones nacionales. Nota 2: | El subartículo 2B352.f.2 no incluye aislantes diseñados específicamente para técnicas de barrera en enfermería o para transportar pacientes con enfermedades contagiosas. g. | Equipo de inhalación de aerosoles diseñados para ensayos de ataque de aerosoles con "microorganismos", virus o "toxinas", que reúnan las siguientes características: 1. | Cámaras de exposición de cuerpo entero con una capacidad igual o superior a 1 m3 2. | Dispositivo de exposición solo por la nariz mediante flujo de aerosol dirigido y con capacidad de exposición suficiente para cualquiera de los casos siguientes: a. | doce o más roedores, o b. | dos o más animales que no sean roedores 3. | Tubos cerrados de sujeción de animales diseñados para ser usados con dispositivos de exposición solo por la nariz mediante flujo de aerosol dirigido h. | Equipos de secado por pulverización capaces de secar toxinas o "microorganismos" patógenos, que posean todas las características siguientes: 1. | Una capacidad de evaporación del agua ≥ 0,4 kg/hora y ≤ 400 kg/hora 2. | La capacidad de generar partículas de producto de un tamaño medio ≤ 10 μm con los equipos existentes o con una modificación mínima del secador por pulverización mediante unas toberas de atomización que permitan la generación del tamaño de partículas requerido, y 3. | Con posibilidad de esterilización o desinfección in situ i. | Ensambladores y sintetizadores de ácido nucleico, parcial o enteramente automatizados y diseñados para generar ácidos nucleicos continuos de longitud superior a 1,5 kilobases con tasas de error inferiores al 5 % en un único desplazamiento.
2C Materiales
Ninguno.
2D Programas informáticos
| 2D001 | "Programas informáticos" distintos de los especificados en el artículo 2D002, según se indica: a. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos especificados en los artículos 2A001 o 2B001 b. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la "utilización" de los equipos incluidos en el subartículo 2A001.c o los artículos 2B001 o 2B003 a 2B009. Nota: | El artículo 2D001 no somete a control los "programas informáticos" de programación de piezas que generen códigos de "control numérico" para mecanizar distintas piezas.
| 2D002 | "Programas informáticos" destinados a dispositivos electrónicos, incluido el contenido en un dispositivo o en un sistema electrónico, que permitan a estos dispositivos o sistemas funcionar como una unidad de "control numérico" capaz de coordinar simultáneamente más de cuatro ejes para el "control de contorneado". Nota 1: | El artículo 2D002 no somete a control los "programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el funcionamiento de productos no especificados en la categoría 2. Nota 2: | El artículo 2D002 no somete a control los "programas informáticos" destinados a los productos especificados en el artículo 2B002. Para los "programas informáticos" destinados a los productos especificados en el artículo 2B002, véanse los artículos 2D001 y 2D003. Nota 3: | El artículo 2D002 no somete a control los "programas informáticos" que se exportan con (así como el mínimo necesario para el funcionamiento de) productos no especificados en la categoría 2.
| 2D003 | "Programas informáticos" diseñados o modificados para el funcionamiento de los equipos especificados en el artículo 2B002, que convierten las funciones de eliminación de material, medición de las piezas de trabajo y diseño óptico en comandos de "control numérico" para conseguir la forma deseada para las piezas de trabajo.
| 2D101 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 o 2B119 a 2B122. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9D004.
| 2D201 | "Programas informáticos" especialmente diseñados para la "utilización" del equipo especificado en los artículos 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 o 2B227.
| 2D202 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos especificados en el artículo 2B201. Nota: | El artículo 2D202 no somete a control los "programas informáticos" de programación capaces de generar códigos de mando de "control numérico", pero que no permiten el uso directo de equipos para mecanizar distintas piezas.
| 2D351 | "Programas informáticos", distintos de los especificados en el artículo 1D003, que han sido diseñados especialmente para la "utilización" de los equipos especificados en el artículo 2B351.
2E Tecnología
| 2E001 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" del equipo o los "programas informáticos" especificados en las categorías 2A, 2B o 2D. Nota: | El artículo 2E001 incluye la "tecnología" para la integración de sistemas de sonda en máquinas de medida de coordenadas que se especifican en el subartículo 2B006.a.
| 2E002 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de los equipos especificados en las categorías 2 A o 2 B.
| 2E003 | Otras "tecnologías" según se indica: a. | Sin uso b. | "Tecnología" de los procesos industriales relativos al trabajo de los metales, según se indica: 1. | "Tecnología" de diseño de herramientas, moldes o montajes diseñados especialmente para los procedimientos siguientes: a. | "Conformación superplástica" b. | "Unión por difusión", o c. | 'Prensado hidráulico por acción directa' 2. | Datos técnicos consistentes en métodos o parámetros de los procesos que se relacionan a continuación y que sirvan para controlar: a. | La "conformación superplástica" de las aleaciones de aluminio, las aleaciones de titanio o las "superaleaciones": 1. | Preparación de superficies 2. | Grado de deformación 3. | Temperatura 4. | Presión b. | La "unión por difusión" de las "superaleaciones" o las aleaciones de titanio: 1. | Preparación de superficies 2. | Temperatura 3. | Presión c. | El 'prensado hidráulico por acción directa' de las aleaciones de aluminio o las aleaciones de titanio: 1. | Presión 2. | Duración del ciclo d. | La 'densificación isostática en caliente' de las aleaciones de titanio, las aleaciones de aluminio o las "superaleaciones": 1. | Temperatura 2. | Presión 3. | Duración del ciclo Notas técnicas: 1. | 'Prensado hidráulico por acción directa': es un procedimiento de deformación mediante una vejiga flexible llena de líquido que se pone en contacto directo con la pieza que está previsto prensar. 2. | ‘Densificación isostática en caliente': es un procedimiento en el que se somete a presión una pieza de fundición a temperatura superior a 375 K (102 °C) en un recinto cerrado, por diferentes medios (gas, líquido, partículas sólidas, etc.), para generar una fuerza de igual intensidad en todas las direcciones encaminada a reducir o eliminar los rechupes (cavidades) de la pieza de fundición. c. | "Tecnología" encaminada al "desarrollo" o la "producción" de máquinas de conformación hidráulica por estirado y de moldes para ellas, a fin de fabricar estructuras de fuselajes de aeronaves d. | Sin uso e. | "Tecnología" para el "desarrollo" de "programas informáticos" de integración con vistas a la incorporación, en unidades de "control numérico", de sistemas expertos destinados a servir de soporte de decisiones de alto nivel en relación con operaciones a nivel de la producción f. | "Tecnología" para la aplicación de los revestimientos inorgánicos por recubrimiento o los revestimientos inorgánicos por modificación de superficie (especificados en la columna 3 de la tabla siguiente) sobre sustratos no electrónicos (especificados en la columna 2 de dicha tabla) mediante los procedimientos que se especifican en la columna 1 de la tabla y se definen en la nota técnica. Nota: | La tabla y la nota técnica figuran tras el artículo 2E301. N.B. | Esta tabla debe entenderse en el sentido de que especifica la "tecnología" para un proceso de revestimiento específico únicamente cuando el revestimiento resultante (que figura en la columna 3) aparece en el apartado, colocado a la misma altura, del sustrato correspondiente (que figura en la columna 2). Por ejemplo, los datos técnicos del proceso de revestimiento mediante el depósito químico en fase de vapor (CVD) están incluidos para la aplicación de siliciuros a sustratos de los "materiales compuestos" (composites) carbono-carbono, cerámicos y de "matriz" metálica, pero no están incluidos para la aplicación de siliciuros a sustratos de 'carburo de wolframio cementado' (16) o de 'carburo de silicio' (18). En el segundo caso, el revestimiento resultante no aparece en la columna 3 en el apartado colocado a la altura del apartado de la columna 2 que se refiere al 'carburo de wolframio cementado' (16) y al 'carburo de silicio' (18).
| 2E101 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de los equipos o "programas informáticos" especificados en los artículos 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 a 2B122 o 2D101.
| 2E201 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de los equipos o "programas informáticos" especificados en los artículos 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, los subartículos 2B007.b y 2B007.c, y los artículos 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 a 2B233, 2D201 o 2D202.
| 2E301 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de productos especificados en los artículos 2B350 a 2B352. TABLA – MÉTODOS DE DEPÓSITO 1. | Proceso de revestimiento (7) | 2. | Sustrato | 3. | Revestimiento resultante A. | Depósito químico en fase de vapor (CVD) | "Superaleaciones" | Aluminuros para superficies internas | Cerámicas (19) y vidrios de baja dilatación (14) | Siliciuros Carburos Capas dieléctricas (15) Diamante Carbono diamante (17) | "Materiales compuestos" (composites) carbono-carbono, cerámicos y de "matriz" metálica | Siliciuros Carburos Metales refractarios y de "matriz" metálica Mezclas de ellos (4) Capas dieléctricas (15) Aluminuros Aluminuros aleados (2) Nitruro de boro | Carburo cementado (16), Carburo de silicio (18) | Carburos Wolframio Mezclas de ellos (4) Capas dieléctricas (15) | Molibdeno y aleaciones de molibdeno | Capas dieléctricas (15) | Berilio y aleaciones de berilio | Capas dieléctricas (15) Diamante Carbono diamante (17) | Materiales para ventanas de sensores (9) | Capas dieléctricas (15) Diamante Carbono diamante (17) B. | Depósito en fase de vapor por método físico de evaporación térmica (TE-PVD) | | B.1. | Depósito en fase de vapor por método físico (PVD) de haz de electrones (EB-PVD) | "Superaleaciones" | Siliciuros aleados Aluminuros aleados (2) MCrAlX (5) Circonia modificada (12) Siliciuros Aluminuros Mezclas de ellos (4) | Cerámicas (19) y vidrios de baja dilatación (14) | Capas dieléctricas (15) | Acero resistente a la corrosión (7) | MCrAlX (5) Circonia modificada (12) Mezclas de ellos (4) | "Materiales compuestos" (composites) carbono-carbono, cerámicos y de "matriz" metálica | Siliciuros Carburos Metales refractarios y de "matriz" metálica Mezclas de ellos (4) Capas dieléctricas (15) Nitruro de boro | Carburo cementado (16), Carburo de silicio (18) | Carburos Wolframio Mezclas de ellos (4) Capas dieléctricas (15) | Molibdeno y aleaciones de molibdeno | Capas dieléctricas (15) | Berilio y aleaciones de berilio | Capas dieléctricas (15) Boruros Berilio | Materiales para ventanas de sensores (9) | Capas dieléctricas (15) | Aleaciones de titanio (13) | Boruros Nitruros B.2. | Depósito en fase de vapor por método físico (PVD) de calentamiento por resistencia asistido por haz de iones (metalizado iónico) | Cerámicas (19) y vidrios de baja dilatación (14) | Capas dieléctricas (15) Carbono diamante (17) | "Materiales compuestos" (composites) carbono-carbono, cerámicos y de "matriz" metálica | Capas dieléctricas (15) | Carburo de wolframio cementado (16), Carburo de silicio | Capas dieléctricas (15) | Molibdeno y aleaciones de molibdeno | Capas dieléctricas (15) | Berilio y aleaciones de berilio | Capas dieléctricas (15) | Materiales para ventanas de sensores (9) | Capas dieléctricas (15) Carbono diamante (17) B.3. | Depósito en fase de vapor por método físico (PVD) de evaporación por "láser" | Cerámicas (19) y vidrios de baja dilatación (14) | Siliciuros Capas dieléctricas (15) Carbono diamante (17) | "Materiales compuestos" (composites) carbono-carbono, cerámicos y de "matriz" metálica | Capas dieléctricas (15) | Carburo de wolframio cementado (16), Carburo de silicio | Capas dieléctricas (15) | Molibdeno y aleaciones de molibdeno | Capas dieléctricas (15) | Berilio y aleaciones de berilio | Capas dieléctricas (15) | Materiales para ventanas de sensores (9) | Capas dieléctricas (15) Carbono diamante (17) B.4. | Depósito en fase de vapor por método físico (PVD) de arco catódico | "Superaleaciones" | Siliciuros aleados Aluminuros aleados (2) MCrAlX (5) | Polímeros (11) y "materiales compuestos" (composites) de "matriz" orgánica | Boruros Carburos Nitruros Carbono diamante (17) C. | Cementación en paquete (véase también el párrafo A anterior para cementación fuera de paquete) (10) | "Materiales compuestos" (composites) carbono-carbono, cerámicos y de "matriz" metálica | Siliciuros Carburos Mezclas de ellos (4) | Aleaciones de titanio (13) | Siliciuros Aluminuros Aluminuros aleados (2) | Metales y aleaciones refractarios (8) | Siliciuros Óxidos D. | Atomización de plasma | "Superaleaciones" | MCrAlX (5) Circonia modificada (12) Mezclas de ellos (4) Níquel-grafito sujeto a abrasión Materiales que contienen Ni-Cr-Al sujetos a abrasión Al-Si-poliéster sujeto a abrasión Aluminuros aleados (2) | Aleaciones de aluminio (6) | MCrAlX (5) Circonia modificada (12) Siliciuros Mezclas de ellos (4) | Metales y aleaciones refractarios (8) | Aluminuros Siliciuros Carburos | Acero resistente a la corrosión (7) | MCrAlX (5) Circonia modificada (12) Mezclas de ellos (4) | Aleaciones de titanio (13) | Carburos Aluminuros Siliciuros Aluminuros aleados (2) Níquel-grafito sujeto a abrasión Materiales que contienen Ni-Cr-Al sujetos a abrasión Al-Si-poliéster sujeto a abrasión E. | Depósito de barbotina | Metales y aleaciones refractarios (8) | Siliciuros fundidos Aluminuros fundidos excepto elementos de caldeo por resistencia | "Materiales compuestos" (composites) carbono-carbono, cerámicos y de "matriz" metálica | Siliciuros Carburos Mezclas de ellos (4) F. | Deposición catódica | "Superaleaciones" | Siliciuros aleados Aluminuros aleados (2) Aluminuros modificados con metal noble (3) MCrAlX (5) Circonia modificada (12) Platino Mezclas de ellos (4) | Cerámicas y vidrios de baja dilatación (14) | Siliciuros Platino Mezclas de ellos (4) Capas dieléctricas (15) Carbono diamante (17) | Aleaciones de titanio (13) | Boruros Nitruros Óxidos Siliciuros Aluminuros Aluminuros aleados (2) Carburos | "Materiales compuestos" (composites) carbono-carbono, cerámicos y de "matriz" metálica | Siliciuros Carburos Metales refractarios y de "matriz" metálica Mezclas de ellos (4) Capas dieléctricas (15) Nitruro de boro | Carburo cementado (16), Carburo de silicio (18) | Carburos Wolframio Mezclas de ellos (4) Capas dieléctricas (15) Nitruro de boro | Molibdeno y aleaciones de molibdeno | Capas dieléctricas (15) | Berilio y aleaciones de berilio | Boruros Capas dieléctricas (15) Berilio | Materiales para ventanas de sensores (9) | Capas dieléctricas (15) Carbono diamante (17) | Metales y aleaciones refractarios (8) | Aluminuros Siliciuros Óxidos Carburos G. | Implantación iónica | Aceros para rodamientos de alta temperatura | Adiciones de Cromo, Tántalo o Niobio (columbio) | Aleaciones de titanio (13) | Boruros Nitruros | Berilio y aleaciones de berilio | Boruros | Carburo de wolframio cementado (16) | Carburos Nitruros TABLA – MÉTODOS DE DEPÓSITO – NOTAS 1. | El 'proceso de revestimiento' se refiere tanto a la reparación y restauración del revestimiento como al revestimiento original. 2. | La expresión 'revestimiento de aluminuro aleado' designa los revestimientos realizados en una o varias fases en los que uno o varios elementos se depositan antes o durante la aplicación del revestimiento de aluminuro, aun cuando estos elementos se depositen mediante otro proceso de revestimiento. No obstante, no comprende el uso múltiple de procesos de cementación en paquete en una sola fase para conseguir aluminuros aleados. 3. | El concepto de 'revestimiento de aluminuro modificado con metal noble' hace referencia a todo revestimiento en varias fases en el que se depositen el metal o los metales nobles mediante algún otro proceso de revestimiento antes de la aplicación del revestimiento de aluminuro. 4. | Las 'mezclas de ellos' designan los materiales infiltrados, las composiciones graduadas, los depósitos simultáneos y los depósitos de varias capas que se obtengan mediante uno o varios de los procesos de revestimiento especificados en esta tabla. 5. | 'McrAlX' hace referencia a una aleación de revestimiento en la que M representa cobalto, hierro, níquel (o combinaciones de los mismos) y X representa hafnio, itrio, silicio o tántalo en cualquier cantidad u otras adiciones menores deliberadas de más de 0,01 % en peso, en proporciones y combinaciones diversas, excepto: a. | Los revestimientos de CoCrAlY que contengan menos del 22 % en peso de cromo, menos del 7 % en peso de aluminio y menos del 2 % en peso de itrio b. | Los revestimientos de CoCrAlY que contengan del 22 al 24 % en peso de cromo, del 10 al 12 % en peso de aluminio y del 0,5 al 0,7 % en peso de itrio, o c. | Los revestimientos de NiCrAlY que contengan del 21 al 23 % en peso de cromo, del 10 al 12 % en peso de aluminio y del 0,9 al 1,1 % en peso de itrio. 6. | Las 'aleaciones de aluminio' designan las aleaciones que tengan una resistencia a la rotura por tracción igual o superior a 190 MPa medida a 293 K (20 °C). 7. | El 'acero resistente a la corrosión' se refiere al acero de la serie AISI 300 (American Iron and Steel Institute) o que sea acorde con normas nacionales equivalentes. 8. | Los 'metales y aleaciones refractarios' son los metales siguientes y sus aleaciones: niobio (columbio), molibdeno, wolframio y tántalo. 9. | Los 'materiales para ventanas de sensores' son los siguientes: alúmina, silicio, germanio, sulfuro de zinc, seleniuro de zinc, arseniuro de galio, diamante, fosfuro de galio, zafiro y los haluros metálicos siguientes: materiales para ventanas de sensores de más de 40 mm de diámetro para el fluoruro de circonio y el fluoruro de hafnio. 10. | La categoría 2 no incluye la "tecnología" para la cementación en paquete en una sola fase de superficies aerodinámicas. 11. | 'Polímeros' según se indica: poliimida, poliéster, polisulfuro, policarbonatos y poliuretanos. 12. | La 'circonia modificada' designa la que haya recibido adiciones de otros óxidos metálicos, como por ejemplo óxidos de calcio, de magnesio, de itrio, de hafnio, de tierras raras, etc., con el fin de estabilizar ciertas fases cristalográficas y composiciones de las mismas. No se someten a control los revestimientos destinados a servir de barrera térmica constituidos por circonia modificada con óxido de calcio o de magnesio mediante mezcla o fusión. 13. | Las 'aleaciones de titanio' hacen referencia únicamente a las aleaciones de uso aeroespacial que tengan una resistencia a la rotura por tracción igual o superior a 900 MPa medida a 293 K (20 °C). 14. | Los 'vidrios de baja dilatación' designan los que tengan un coeficiente de dilatación térmica igual o inferior a 1 × 10-7 K-1 medido a 293 K (20 °C). 15. | Las 'capas dieléctricas' son revestimientos formados por varias capas de materiales aislantes en las que se utilizan las propiedades de interferencia de un conjunto de materiales con índices de refracción diferentes para reflejar, transmitir o absorber diferentes bandas de longitudes de onda. Las capas dieléctricas hacen referencia a más de cuatro capas dieléctricas o a capas de "materiales compuestos" (composites) dieléctrico-metal. 16. | El 'carburo de wolframio cementado' no incluye los materiales para herramientas de corte y de conformación consistentes en carburo de wolframio / (cobalto, níquel), carburo de titanio / (cobalto, níquel), carburo de cromo / cromo-níquel y carburo de cromo / níquel. 17. | No estará sometida a control la "tecnología" para depositar carbono diamante en ninguno de los productos siguientes: controladores y cabezales de discos magnéticos, equipos para fabricación de productos desechables, válvulas para grifos, membranas acústicas para altavoces, repuestos de motores de automóvil, herramientas para corte, troqueles para perforar y embutir, equipos de ofimática, micrófonos o instrumental sanitario, o bien moldes para el vaciado o moldeado de plásticos, fabricados a partir de aleaciones que contienen menos de 5 % de berilio. 18. | El 'carburo de silicio' no incluye los materiales para herramientas de corte y de conformación. 19. | Los sustratos cerámicos a los que se refiere este punto no incluyen los materiales cerámicos con un contenido igual o superior al 5 % en peso de arcilla o cemento como constituyentes separados o combinados. TABLA - MÉTODOS DE DEPÓSITO - NOTA TÉCNICA Las definiciones de los procesos especificados en la columna 1 de la tabla son las siguientes: a. | El depósito químico en fase de vapor (CVD) es un proceso de revestimiento por recubrimiento o de revestimiento por modificación de superficie en el que un metal, aleación, "material compuesto" (composite), material dieléctrico o material cerámico se deposita sobre un sustrato calentado. Los gases reactivos se reducen o combinan en las proximidades del sustrato, lo que origina el depósito del material elemental, de la aleación o del material compuesto sobre el sustrato. La energía necesaria para este proceso de descomposición o reacción química se obtiene del calor del sustrato, de un plasma de descarga luminiscente o de una irradiación "láser". N.B. 1: | El CVD incluye los procesos siguientes: procesos de CVD de depósito fuera de paquete con flujo de gas dirigido, de CVD pulsante, de deposición nuclearia térmica controlada (CNTD) o procesos intensificados por plasma o asistidos por plasma. N.B. 2: | Se entiende por paquete un sustrato sumergido en una mezcla de polvos. N.B. 3: | El material gaseoso utilizado en el proceso fuera de paquete se produce empleando las mismas reacciones y parámetros básicos del proceso de cementación en paquetes, con la diferencia de que el sustrato que va a revestirse no está en contacto con la mezcla de polvos. b. | El depósito en fase de vapor por método físico de evaporación térmica (TE-PVD) es un proceso de revestimiento por recubrimiento que se lleva a cabo en una cámara de vacío a una presión inferior a 0,1 Pa, en el que se utiliza una fuente de energía térmica para vaporizar el material de revestimiento. Este proceso origina la condensación o el depósito de los vapores producidos sobre sustratos situados convenientemente. La adición de gases a la cámara de vacío durante el proceso de revestimiento para sintetizar los revestimientos compuestos es una modificación normal del proceso. La utilización de haces de iones o de electrones, o bien de plasma, para activar o asistir el depósito del revestimiento es también una modificación normal de este método. Se pueden utilizar monitores para medir durante el proceso las características ópticas y el espesor de los revestimientos. Los procesos TE-PVD específicos son los siguientes: 1. | En el depósito en fase de vapor por método físico (PVD) mediante haz de electrones se utiliza un haz de electrones para calentar y vaporizar el material que constituye el revestimiento 2. | En el depósito en fase de vapor por método físico (PVD) mediante calentamiento por resistencia asistido por haz de iones se utilizan fuentes de calentamiento por resistencia eléctrica combinadas con haces de iones incidentes para producir un flujo controlado y uniforme de material de revestimiento vaporizado 3. | En la vaporización por "láser" se utilizan haces "láser" pulsados o en ondas continuas para vaporizar el material que constituye el revestimiento 4. | En el depósito por arco catódico, se utiliza un cátodo consumible del material que constituye el revestimiento y que emite una descarga de arco en la superficie por el contacto momentáneo de un disparador puesto a masa. El movimiento controlado del arco erosiona la superficie del cátodo creando un plasma fuertemente ionizado. El ánodo puede ser un cono fijado a la periferia del cátodo por medio de un aislante o a la cámara. La polarización del sustrato permite el depósito fuera del alcance visual. N.B. | Esta definición no incluye el depósito por arco catódico aleatorio con sustratos no polarizados. 5. | El metalizado iónico es una modificación especial de un proceso general TE-PVD en el que se utiliza un plasma o una fuente de iones para ionizar el material que debe depositarse y se aplica una polarización negativa al sustrato para facilitar la operación consistente en extraer del plasma el material. La introducción de materiales reactivos, la evaporación de sólidos en el interior de la cámara de proceso y la utilización de monitores para medir durante el proceso las características ópticas y el espesor de los revestimientos son modificaciones normales del proceso. c. | La cementación en paquete es un proceso de revestimiento por modificación de superficie o de revestimiento por recubrimiento en el que un sustrato se sumerge en una mezcla de polvos denominada paquete, formada por: 1. | Los polvos metálicos que han de depositarse (por lo general aluminio, cromo, silicio o combinaciones de ellos) 2. | Un activador (normalmente una sal haloidea), y 3. | Un polvo inerte, casi siempre alúmina. El sustrato y la mezcla de polvo se introducen en una retorta que se calienta a una temperatura comprendida entre 1 030 K (757 °C) y 1 375 K (1 102 °C) durante un tiempo suficiente para que se deposite el revestimiento. d. | La pulverización de plasma es un proceso de revestimiento por recubrimiento en el que una pistola soplete de pulverización que produce y controla un plasma recibe los materiales de revestimiento en forma de polvo o de alambre, los funde y los proyecta hacia un sustrato en el que se forma así un revestimiento aglutinado integralmente. La pulverización de plasma puede ser una pulverización a baja presión o una pulverización a gran velocidad. N.B. 1: | Se entiende por baja presión la inferior a la presión atmosférica ambiente. N.B. 2: | Se entiende por gran velocidad una velocidad del gas a la salida de la tobera de más de 750 m/s calculada a 293 K (20 °C) a 0,1 MPa. e. | El depósito de barbotina es un proceso de revestimiento por modificación de superficie o de revestimiento por recubrimiento en el que un polvo metálico o cerámico con un aglutinante orgánico se suspende en un líquido y se aplica a un sustrato por pulverización, inmersión o pintura; a continuación, se seca al aire o en horno, y se trata térmicamente para obtener el revestimiento deseado. f. | La deposición catódica es un proceso de revestimiento por recubrimiento basado en un fenómeno de transferencia de energía cinética, en el que un campo eléctrico acelera iones positivos hacia la superficie de un blanco (material de revestimiento). La energía cinética desprendida por el choque de los iones es suficiente para que se liberen átomos de la superficie del blanco y se depositen sobre un sustrato situado convenientemente. N.B. 1: | La tabla hace referencia únicamente a la deposición por triodo, magnetrón o reactiva, que se utiliza para aumentar la adhesión del revestimiento y la velocidad del depósito, y a la deposición catódica aumentada por radiofrecuencia (RF), que se emplea para permitir la vaporización de materiales de revestimiento no metálicos. N.B. 2: | Se pueden utilizar haces de iones de baja energía (inferior a 5 keV) para activar la deposición. g. | La implantación iónica es un proceso de revestimiento por modificación de superficie en el que el elemento que se pretende alear es ionizado, acelerado mediante un gradiente de potencial e implantado en la zona superficial del sustrato. La definición incluye procesos en los que la implantación iónica se realiza simultáneamente con el depósito en fase de vapor por método físico de haz de electrones o la deposición catódica.
PARTE V – Categoría 3
CATEGORÍA 3 — ELECTRÓNICA
3A Sistemas, equipos y componentes
Nota 1: | El régimen de control de los equipos y componentes descritos en los artículos 3A001 o 3A002, excepto los que se describen en los subartículos 3A001.a.3 a 3A001.a.10 o 3A001.a.12 a 3A001.a.14, que estén diseñados especialmente o tengan las mismas características funcionales que otros equipos, vendrá determinado por el régimen de control de los otros equipos.
Nota 2: | El régimen de control de los circuitos integrados descritos en los subartículos 3A001.a.3 a 3A001.a.9 o 3A001.a.12 a 3A001.a.14, que estén programados o diseñados de manera inalterable para una función específica destinada a otros equipos, vendrá determinado por el régimen de control de los otros equipos. N.B. | Cuando el fabricante o el solicitante no puedan determinar el régimen de control de los otros equipos, el régimen de control de los circuitos integrados será el que determinen los subartículos 3A001.a.3 a 3A001.a.9 y 3A001.a.12 a 3A001.a.14.
Nota 3: | El régimen de las obleas (terminadas o no) cuya función esté determinada se evaluará en función de los parámetros establecidos en los subartículos 3A001.a., 3A001.b., 3A001.d., 3A001.e.4., 3A001.g., 3A001.h. o 3A001.i.
| 3A001 | Productos electrónicos, según se indica: a. | Circuitos integrados de uso general, según se indica: Nota: | Los circuitos integrados incluyen los tipos siguientes: — | "Circuitos integrados monolíticos" — | "Circuitos integrados híbridos" — | "Circuitos integrados multipastilla" — | "Circuitos integrados peliculares", incluidos los circuitos integrados silicio sobre zafiro — | "Circuitos integrados ópticos" — | "Circuitos integrados tridimensionales" — | "Circuitos integrados monolíticos de microondas" ("MMIC"). 1. | Circuitos integrados diseñados o tasados como resistentes a la radiación para resistir cualquiera de las siguientes dosis: a. | Una dosis total igual o superior a 5 x 103 Gy (silicio) b. | Una tasa de dosis igual o superior a 5 x 106 Gy (silicio)/s, o c. | Una fluencia (flujo integrado) de neutrones (equivalente 1 MeV) de 5 x 1013 n/cm2 o superior sobre silicio, o su equivalente para otros materiales Nota: | El subartículo 3A001.a.1.c no somete a control los semiconductores de aislador metálico (MIS). 2. | "Microcircuitos de microprocesador", "microcircuitos de microordenador", microcircuitos de microcontrolador, circuitos integrados para almacenamiento fabricados en un semiconductor compuesto, convertidores analógico-digital, circuitos integrados que contienen convertidores analógico-digital y almacenan o procesan los datos digitalizados, convertidores digital-analógico, "circuitos integrados ópticos" o electroópticos diseñados para el "proceso de señales", dispositivos lógicos programables por el usuario, circuitos integrados para el usuario en los que la función es desconocida o en los que el estado de control del equipo en el que se vaya a usar el circuito integrado es desconocido, procesadores de transformada rápida de Fourier (FFT), memorias estáticas de acceso aleatorio (SRAM) o 'memorias no volátiles', que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Preparados para operar a una temperatura ambiente superior a 398 K (125 °C) b. | Preparados para operar a una temperatura ambiente inferior a 218 K (-55 °C), o c. | Preparados para operar en todo el intervalo de temperatura ambiente entre 218 K (-55 °C) y 398 K (125 °C) Nota: | El subartículo 3A001.a.2 no somete a control los circuitos integrados diseñados para aplicaciones civiles destinadas a automóviles o ferrocarriles. Nota técnica: Las 'memorias no volátiles' son memorias que retienen los datos durante un período de tiempo después de producirse un corte de energía. 3. | "Microcircuitos de microprocesador", "microcircuitos de microordenador" y microcircuitos de microcontrolador fabricados a partir de un semiconductor compuesto y que funcionen a una frecuencia de reloj superior a 40 MHz Nota: | El subartículo 3A001.a.3 incluye los procesadores de señales digitales, los conjuntos de procesadores digitales y los coprocesadores digitales. 4. | Sin uso 5. | Circuitos integrados convertidores analógico-digital (ADC) y digital-analógico (DAC), según se indica: a. | Convertidores analógico-digital (ADC) que posean cualquiera de las características siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 3A101. 1. | Resolución igual o superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 1,3 gigamuestras por segundo (Giga Samples Per Second, GSPS) 2. | Resolución igual o superior a 10 bits, pero inferior a 12 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 600 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS) 3. | Resolución igual o superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 400 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS) 4. | Resolución igual o superior a 14 bits, pero inferior a 16 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 250 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS), o 5. | Resolución igual o superior a 16 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 65 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS) N.B. | Para los circuitos integrados que contienen convertidores analógico-digital y almacenan o procesan los datos digitalizados, véase el subartículo 3A001.a.14. Notas técnicas: 1. | Una resolución de n bits corresponde a una cuantificación de 2 n niveles. 2. | La resolución del ADC es el número de bits de la salida digital que representa la entrada analógica medida. Para determinar la resolución del ADC no se usa el número efectivo de bits (ENOB). 3. | En el caso de los "ADC multicanal", las "velocidades de muestras" no se acumulan y la "velocidad de muestras" es la velocidad máxima de cualquier canal considerado individualmente. 4. | En el caso de los "ADC entrelazados" o de los "ADC multicanal" de los que se especifica que tienen un modo de operación entrelazado, se acumulan las "velocidades de muestras" y la "velocidad de muestras" es la velocidad total combinada máxima de todos los canales entrelazados. b. | Convertidores digital-analógico (DAC) que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Resolución igual o superior a 10 bits, pero inferior a 12 bits, con una 'tasa de actualización ajustada' superior a 3 500 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS), o 2. | Resolución igual o superior a 12 bits y que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | 'Tasa de actualización ajustada' superior a 1 250 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS), pero no superior a 3 500 MSPS, y que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Tiempo de estabilización inferior a 9 ns hasta llegar a un 0,024 %, o dentro de este porcentaje, de la escala completa a partir de un intervalo de escala completa, o 2. | 'Rango dinámico libre de espurios' (SFDR) superior a 68 dBc (portador) cuando se sintetiza una señal analógica de escala completa de 100 MHz, o la máxima frecuencia de señal analógica de escala completa especificada inferior a 100 MHz, o b. | 'Tasa de actualización ajustada' superior a 3 500 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS) Notas técnicas: 1. | Por 'rango dinámico libre de espurios' (SFDR) se entiende el coeficiente entre el valor medio cuadrático de la frecuencia portadora (máximo componente de señal) en la entrada del DAC y el valor medio cuadrático del siguiente componente de ruido o distorsión armónica más potente en su salida. 2. | El SFDR se determina directamente a partir del cuadro de especificaciones o de los gráficos de caracterización de la relación entre SFDR y frecuencia. 3. | Se define que una señal es de escala completa cuando su amplitud es superior a -3 dBfs (escala completa). 4. | 'Tasa de actualización ajustada' de los DAC: a. | Para los DAC convencionales (sin interpolación), la 'tasa de actualización ajustada' es la velocidad con que la señal digital se convierte en señal analógica y el DAC cambia los valores analógicos de salida. Para los DAC en los que es posible soslayar el modo de interpolación (factor de interpolación igual a uno), debe considerarse que el DAC es un DAC convencional (sin interpolación). b. | Para los DAC con interpolación (DAC de muestreo sobredimensionado), se define la 'tasa de actualización ajustada' como la tasa de actualización del DAC dividida por el factor de interpolación menor. Para los DAC con interpolación, puede hacerse referencia a la 'tasa de actualización ajustada' con distintas expresiones, entre las que se cuentan: — | velocidad de datos de entrada — | velocidad de palabras de entrada — | velocidad de muestras de entrada — | velocidad máxima de bus de entrada total — | velocidad máxima de reloj de DAC para entrada de reloj de DAC. 6. | Circuitos integrados electroópticos o "circuitos integrados ópticos", diseñados para el "proceso de señales" y que posean todas las características siguientes: a. | Uno o más diodos "láser" internos b. | Uno o más elementos fotodetectores internos, y c. | Guiaondas ópticos 7. | Dispositivos lógicos programables por el usuario que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Un número máximo de entradas/salidas digitales de terminación única superior a 700, o b. | Una 'velocidad pico unidireccional agregada de transcepción de datos de serie' de 500 Gb/s o superior Nota: | El subartículo 3A001.a.7 incluye: | Dispositivos Lógicos Programables Complejos (Complex Programmables Logic Devices, CPLD) | Matrices de Puertas Programables in situ (Field Programmable Gate Arrays, FPGA) | Matrices Lógicas Programables in situ (Field Programmable Logic Arrays, FPLA) | Interconexiones Programables in situ (Field Programmable Interconnects, FPIC). N.B. | Para los circuitos integrados que tienen dispositivos lógicos programables por el usuario que están combinados con un convertidor analógico-digital, véase el subartículo 3A001.a.14. Notas técnicas: 1. | El número máximo de entradas/salidas digitales del subartículo 3A001.a.7.a se denomina también número máximo de entradas/salidas de usuario o número máximo de entradas/salidas disponible, con independencia de que el circuito integrado esté encapsulado o sin encapsular. 2. | 'Velocidad pico unidireccional agregada de transcepción de datos de serie' es el producto de la máxima velocidad pico unidireccional de transcepción de datos de serie multiplicada por el número de transceptores de la FPGA. 8. | Sin uso 9. | Circuitos integrados para redes neuronales 10. | Circuitos integrados para el usuario de los que la función es desconocida o en los que el estado de control del equipo en el que se vaya a usar el circuito integrado es desconocido para el fabricante y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Más de 1 500 terminales b. | Un "retardo por propagación en la puerta básica" típico inferior a 0,02 ns, o c. | Una frecuencia de funcionamiento superior a 3 GHz 11. | Circuitos integrados digitales distintos de los que se describen en los subartículos 3A001.a.3 a 3A001.a.10 o 3A001.a.12, fabricados a partir de un semiconductor compuesto cualquiera y que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Un número de puertas equivalente superior a 3 000 (puertas de 2 entradas), o b. | Una frecuencia de conmutación superior a 1,2 GHz 12. | Procesadores de transformada rápida de Fourier (FFT) que tengan un tiempo de ejecución tasado para una FFT compleja de N puntos de menos de (N log2 N)/20 480 ms, siendo N el número de puntos Nota técnica: Si N es igual a 1 024 puntos, la fórmula que aparece en el subartículo 3A001.a.12 arroja un tiempo de ejecución de 500 μs. 13. | Circuitos integrados de sintetizador digital directo (DDS) que reúnan cualquiera de las características siguientes: a. | Un convertidor digital-analógico (DAC) con una frecuencia de reloj de 3,5 GHz o superior y una resolución DAC igual o superior a 10 bits, pero inferior a 12 bits, o b. | Una frecuencia de reloj de 1,25 GHz o superior y una resolución DAC igual o superior a 12 bits Nota técnica: La frecuencia de reloj del DAC podrá especificarse como la frecuencia de reloj maestro o la frecuencia de entrada del reloj. 14. | Circuitos integrados que realizan todas las operaciones siguientes o se pueden programar para realizarlas: a. | Conversiones analógico-digital que reúnan cualquiera de las características siguientes: 1. | Resolución igual o superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 1,3 gigamuestras por segundo (Giga Samples Per Second, GSPS) 2. | Resolución igual o superior a 10 bits, pero inferior a 12 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 1,0 gigamuestras por segundo (Giga Samples Per Second, GSPS) 3. | Resolución igual o superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 1,0 gigamuestras por segundo (Giga Samples Per Second, GSPS) 4. | Resolución igual o superior a 14 bits, pero inferior a 16 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 400 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS), o 5. | Resolución igual o superior a 16 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 180 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS), y b. | Cualquiera de las operaciones siguientes: 1. | Almacenamiento de datos digitalizados, o 2. | Proceso de datos digitalizados N.B. 1. | Para los circuitos integrados con convertidores analógico-digital véase el subartículo 3A001.a.5.a. N.B. 2. | Para los dispositivos lógicos programables por el usuario véase el subartículo 3A001.a.7. Notas técnicas: 1. | Una resolución de n bits corresponde a una cuantificación de 2 n niveles. 2. | La resolución del ADC es el número de bits de la salida digital del ADC que representa la entrada analógica medida. Para determinar la resolución del ADC no se usa el número efectivo de bits (ENOB). 3. | En el caso de los circuitos integrados con "ADC multicanal" no entrelazados, las "velocidades de muestras" no se acumulan y la "velocidad de muestras" es la velocidad máxima de cualquier canal considerado individualmente. 4. | En el caso de los circuitos integrados con "ADC entrelazados" o con "ADC multicanal" de los que se especifica que tienen un modo de operación entrelazado, se acumulan las "velocidades de muestras" y la "velocidad de muestras" es la velocidad total combinada máxima de todos los canales entrelazados. b. | Productos de microondas o de ondas milimétricas, según se indica: Nota técnica: A efectos del subartículo 3A001.b, en las hojas de datos del producto podrá también hacerse referencia al parámetro de la potencia de pico de salida en estado de saturación como potencia de salida, potencia de salida en estado de saturación, potencia de salida máxima, potencia de pico de salida o potencia pico de la envolvente a la salida. 1. | "Dispositivos electrónicos de vacío" y cátodos, según se indica: Nota 1: | El subartículo 3A001.b.1 no somete a control los "dispositivos electrónicos de vacío" diseñados o tasados para funcionar en cualquier banda de frecuencia y que cumplan todo lo siguiente: a. | No superar los 31,8 GHz, y b. | Estar "asignados por la UIT" para servicios de radiocomunicación, pero no para la radiodeterminación. Nota 2: | El subartículo 3A001.b.1 no somete a control los "dispositivos electrónicos de vacío" no "calificados para uso espacial" que se ajusten a todo lo siguiente: a. | Una potencia de salida media igual o menor a 50 W, y b. | Estar diseñados o tasados para operar en cualquier banda de frecuencia y que cumplan todo lo siguiente: 1. | Superar los 31,8 GHz, pero sin estar por encima de los 43,5 GHz, y 2. | Estar "asignados por la UIT" para servicios de radiocomunicación, pero no para radiodeterminación. a. | "Dispositivos electrónicos de vacío" de ondas progresivas, de impulsos o continuas, según se indica: 1. | Dispositivos que funcionen en frecuencias superiores a 31,8 GHz 2. | Dispositivos dotados de un calefactor de cátodo con un tiempo de subida hasta la potencia de radiofrecuencia nominal inferior a 3 segundos 3. | Dispositivos de cavidades acopladas, o los derivados de ellos, con un "ancho de banda fraccional" superior al 7 % o una potencia de pico que exceda los 2,5 kW 4. | Dispositivos basados en circuitos en hélice, de guiaondas plegados o de guiaondas de serpentina, o los derivados de ellos, que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Un "ancho de banda instantáneo" superior a una octava, y un producto de la potencia media (expresada en kW) por la frecuencia (expresada en GHz) superior a 0,5 b. | Un "ancho de banda instantáneo" igual o inferior a una octava, y un producto de la potencia media (expresada en kW) por la frecuencia (expresada en GHz) superior a 1 c. | Ser "calificados para uso espacial", o d. | Tener un cañón de electrones con reja 5. | Dispositivos con un "ancho de banda fraccional" igual o superior al 10 %, y que reúnan cualquiera de los elementos siguientes: a. | Un haz anular de electrones b. | Un haz de electrones no axisimétrico, o c. | Haces múltiples de electrones b. | "Dispositivos electrónicos de vacío" amplificadores de campos cruzados con ganancia superior a 17 dB c. | Cátodos termiónicos diseñados para "dispositivos electrónicos de vacío" que produzcan una densidad de corriente de emisiones en las condiciones de funcionamiento nominales superior a 5 A/cm2 o una densidad de corriente (no continua) de impulsos en las condiciones de funcionamiento nominales superior a 10 A/cm2 d. | "Dispositivos electrónicos de vacío" con capacidad para funcionar en un 'modo dual' Nota técnica: 'Modo dual' significa que la corriente de haz del "dispositivo electrónico de vacío" puede cambiarse de manera intencional entre la onda continua y el funcionamiento pulsado utilizando una reja y se produce una potencia de pico de salida de impulsos superior a la potencia de salida de la onda continua. 2. | Amplificadores de "circuitos integrados monolíticos de microondas" ("MMIC") que reúnan cualquiera de las características siguientes: N.B. | Para los amplificadores de "MMIC" que tienen un convertidor de fase integrado véase el subartículo 3A001.b.12. a. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 2,7 GHz e inferiores o iguales a 6,8 GHz, con un "ancho de banda fraccional" superior al 15 %, y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 75 W (48,75 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o igual a 2,9 GHz 2. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 55 W (47,4 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior o igual a 3,2 GHz 3. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 40 W (46 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior o igual a 3,7 GHz, o 4. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 20 W (43 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e inferior o igual a 6,8 GHz b. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 6,8 GHz e inferiores o iguales a 16 GHz, con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 %, y que reúnan cualquiera de las características siguientes: 1. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 10 W (40 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz e inferior o igual a 8,5 GHz, o 2. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 5 W (37 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o igual a 16 GHz c. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 3 W (34,77 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o igual a 31,8 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 % d. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 31,8 GHz e inferior o igual a 37 GHz e. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 1 W (30 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e inferior o igual a 43,5 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 % f. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 31,62 mW (15 dBm) en cualquier frecuencia superior a 43,5 GHz e inferior o igual a 75 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 % g. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 10 mW (10 dBm) en cualquier frecuencia superior a 75 GHz e inferior o igual a 90 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 5 %, o h. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90 GHz Nota 1: | Sin uso Nota 2: | El régimen de control de los "MMIC" cuya frecuencia tasada de funcionamiento incluya frecuencias recogidas en más de una gama de frecuencias, con arreglo a las definiciones de los subartículos 3A001.b.2.a a 3A001.b.2.h, vendrá determinado por el umbral de control correspondiente al umbral inferior de la potencia de pico de salida en estado de saturación. Nota 3: | Las notas 1 y 2 en la categoría 3A implican que el subartículo 3A001.b.2 no somete a control los "MMIC" que hayan sido diseñados especialmente para otras aplicaciones, por ejemplo, las telecomunicaciones, el radar o el automóvil. 3. | Transistores discretos de microondas que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 2,7 GHz e inferiores o iguales a 6,8 GHz, y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 400 W (56 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o igual a 2,9 GHz 2. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 205 W (53,12 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior o igual a 3,2 GHz 3. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 115 W (50,61 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior o igual a 3,7 GHz, o 4. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 60 W (47,78 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e inferior o igual a 6,8 GHz b. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 6,8 GHz e inferiores o iguales a 31,8 GHz, y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 50 W (47 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz e inferior o igual a 8,5 GHz 2. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 15 W (41,76 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o igual a 12 GHz 3. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 40 W (46 dBm) en cualquier frecuencia superior a 12 GHz e inferior o igual a 16 GHz, o 4. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 7 W (38,45 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o igual a 31,8 GHz c. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,5 W (27 dBm) en cualquier frecuencia superior a 31,8 GHz e inferior o igual a 37 GHz d. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 1 W (30 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e inferior o igual a 43,5 GHz e. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 43,5 GHz o f. | Distintos de los especificados en los subartículos 3A001.b.3.a. a 3A001.b.3.e y tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 5 W (37,0 dBm) en todas las frecuencias superiores a 8,5 GHz e inferiores o iguales a 31,8 GHz Nota 1: | El régimen de control de un transistor de los especificados en los subartículos 3A001.b.3.a. a 3A001.b.3.e cuya frecuencia tasada de funcionamiento incluya frecuencias recogidas en más de una gama de frecuencias, con arreglo a las definiciones de los subartículos 3A001.b.3.a a 3A001.b.3.e, vendrá determinado por el umbral de control correspondiente al umbral inferior de la potencia de pico de salida en estado de saturación. Nota 2: | El subartículo 3A001.b.3 incluye los dados sueltos, los dados montados en portadores o los dados montados en envases. Algunos transistores discretos pueden denominarse también amplificadores de potencia, pero el estatus de los transistores discretos está determinado por el subartículo 3A001.b.3. 4. | Amplificadores de microondas de estado sólido y conjuntos/módulos que contengan amplificadores de microondas de estado sólido, que sean cualquiera de los siguientes: a. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 2,7 GHz e inferiores o iguales a 6,8 GHz, con un "ancho de banda fraccional" superior al 15 %, y que reúnan cualquiera de las características siguientes: 1. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 500 W (57 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o igual a 2,9 GHz 2. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 270 W (54,3 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior o igual a 3,2 GHz 3. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 200 W (53 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior o igual a 3,7 GHz, o 4. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 90 W (49,54 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e inferior o igual a 6,8 GHz b. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 6,8 GHz e inferiores o iguales a 31,8 GHz, con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 %, y que reúnan cualquiera de las características siguientes: 1. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 70 W (48,54 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz e inferior o igual a 8,5 GHz 2. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 50 W (47 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o igual a 12 GHz 3. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 30 W (44,77 dBm) en cualquier frecuencia superior a 12 GHz e inferior o igual a 16 GHz, o 4. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 20 W (43 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o igual a 31,8 GHz c. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,5 W (27 dBm) en cualquier frecuencia superior a 31,8 GHz e inferior o igual a 37 GHz d. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 2 W (33 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e inferior o igual a 43,5 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 % e. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 43,5 GHz y que posean alguna de las características siguientes: 1. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,2 W (23 dBm) en cualquier frecuencia superior a 43,5 GHz e inferior o igual a 75 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 % 2. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 20 mW (13 dBm) en cualquier frecuencia superior a 75 GHz e inferior o igual a 90 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 5 %, o 3. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90 GHz, o f. | Sin uso N.B. 1. | Para amplificadores de "MMIC", véase el subartículo 3A001.b.2. N.B. 2. | Para 'módulos de transmisión/recepción' y 'módulos de transmisión', véase el subartículo 3A001.b.12. N.B. 3. | Para los convertidores y mezcladores armónicos diseñados para ampliar el régimen de funcionamiento o la gama de frecuencias de los analizadores de señales, generadores de señales, analizadores de redes o receptores de prueba de microondas, véase el subartículo 3A001.b.7. Nota 1: | Sin uso Nota 2: | El régimen de control de un producto cuya frecuencia tasada de funcionamiento incluya frecuencias recogidas en más de una gama de frecuencias, con arreglo a las definiciones de los subartículos 3A001.b.4.a a 3A001.b.4.e, vendrá determinado por el umbral de control correspondiente al umbral inferior de la potencia de pico de salida en estado de saturación. 5. | Filtros pasabanda o filtros supresores de banda sintonizables electrónica o magnéticamente, dotados de más de 5 resonadores sintonizables capaces de sintonizar en una banda de frecuencias de 1,5:1 (fmáx./fmín.) en menos de 10 microsegundos que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Banda de paso de más de 0,5 % de la frecuencia central, o b. | Banda de atenuación infinita de menos de 0,5 % de la frecuencia central 6. | Sin uso 7. | Convertidores y mezcladores armónicos que sean cualquiera de los siguientes: a. | Diseñados para extender la gama de frecuencia de los "analizadores de señales" más allá de 90 GHz b. | Diseñados para extender el régimen de funcionamiento de los generadores de señales según se indica: 1. | Más allá de 90 GHz 2. | Hasta una potencia de salida superior a 100 mW (20 dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia que exceda los 43,5 GHz, pero sin sobrepasar los 90 GHz c. | Diseñados para extender el régimen de funcionamiento de los analizadores de redes según se indica: 1. | Más allá de 110 GHz 2. | Hasta una potencia de salida superior a 31,62 mW (15 dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia que exceda los 43,5 GHz, pero sin sobrepasar los 90 GHz 3. | Hasta una potencia de salida superior a 1 mW (0 dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia que exceda los 90 GHz, pero sin sobrepasar los 110 GHz, o d. | Diseñados para extender la gama de frecuencia de los receptores de prueba de microondas más allá de 110 GHz 8. | Amplificadores de potencia de microondas que contengan los "dispositivos electrónicos de vacío" especificados en el subartículo 3A001.b.1 y que presenten todas las características siguientes: a. | Frecuencias de funcionamiento superiores a 3 GHz b. | Un coeficiente de potencia de salida media por masa superior a 80 W/kg, y c. | Un volumen menor que 400 cm3 Nota: | El subartículo 3A001.b.8 no somete a control los equipos diseñados o tasados para funcionar en bandas de frecuencia que estén "asignados por la UIT" para servicios de radiocomunicación, pero no para radiodeterminación. 9. | Módulos de alimentación de microondas (MPM) consistentes en, al menos, un "dispositivo electrónico de vacío" de ondas progresivas, un "circuito integrado monolítico de microondas" ("MMIC") y un acondicionador electrónico integrado de potencia, y que posean todas las características siguientes: a. | Un 'tiempo de activación' que vaya de apagado a plenamente operativo en menos de 10 segundos b. | Un volumen inferior a la potencia nominal máxima en vatios multiplicado por 10 cm3/W, y c. | Un "ancho de banda instantáneo" mayor que 1 octava (fmáx. > 2fmín.) y cualquiera de las siguientes características: 1. | Para frecuencias iguales o inferiores a 18 GHz, una potencia de salida de radiofrecuencia superior a 100 W, o 2. | Una frecuencia superior a 18 GHz Notas técnicas: 1. | Para calcular el volumen en el subartículo 3A001.b.9.b, se proporciona el siguiente ejemplo: para una potencia nominal máxima de 20 W, el volumen sería: 20 W x 10 cm 3 /W = 200 cm 3 . 2. | El 'tiempo de activación' del subartículo 3A001.b.9.a se refiere al tiempo que tarda en pasar de totalmente apagado a plenamente operativo, es decir, incluye el tiempo de calentamiento del MPM. 10. | Osciladores, o conjuntos de osciladores, especificados para funcionar con un ruido de fase en banda lateral única (SSB), expresado en dBc/Hz, inferior a (mejor que) -(126 + 20log10F – 20log10f) en cualquier punto de la gama de 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz Nota técnica: En el subartículo 3A001.b.10, F es el desfase con respecto a la frecuencia de funcionamiento en Hz y f es la frecuencia de funcionamiento en MHz. 11. | "Conjuntos electrónicos" de 'sintetizadores de frecuencias' cuyo "tiempo de conmutación de frecuencia" esté especificado por cualquiera de los parámetros siguientes: a. | Inferior a 143 picosegundos b. | Inferior a 100 microsegundos para todo cambio de frecuencia que exceda de 2,2 GHz dentro de la gama de frecuencias sintetizadas superior a 4,8 GHz, pero sin sobrepasar los 31,8 GHz c. | Sin uso d. | Inferior a 500 microsegundos para todo cambio de frecuencia que exceda de 550 MHz dentro de la gama de frecuencias sintetizadas superior a 31,8 GHz, pero sin sobrepasar los 37 GHz e. | Inferior a 100 microsegundos para todo cambio de frecuencia que exceda de 2,2 GHz dentro de la gama de frecuencias sintetizadas superior a 37 GHz, pero sin sobrepasar los 90 GHz, o f. | Sin uso g. | Inferior a 1 ms dentro de la gama de frecuencias sintetizadas superior a 90 GHz Nota técnica: 'Sintetizador de frecuencia': es cualquier tipo de generador de frecuencias, con independencia de la técnica utilizada, que proporcione múltiples frecuencias de salida, simultánea o alternativamente, en una o más salidas, controladas por, derivadas de o gobernadas por un número inferior de frecuencias patrón (o maestras). N.B. | Para los "analizadores de señales", los generadores de señales, los analizadores de redes y los receptores de prueba de microondas de uso general, véanse los subartículos 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e y 3A002.f, respectivamente. 12. | 'Módulos de transmisión/recepción', 'MMIC de transmisión/recepción', 'módulos de transmisión' y 'MMIC de transmisión', tasados para funcionar a frecuencias superiores a 2,7 GHz y que presenten todas las características siguientes: a. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación (en watios), Psat, mayor que 505,62 dividido por el cuadrado de la frecuencia máxima de funcionamiento (en GHz) [Psat>505,62 W*GHz2/f GHz 2] para cualquier canal b. | Un "ancho de banda fraccional" mayor o igual que el 5 % para cualquier canal c. | Cualquier lado planar con longitud d (en cm) igual o inferior a 15 dividido por la frecuencia mínima de funcionamiento en GHz [d ≤ 15 cm*GHz*N/f GHz], siendo N el número de canales de transmisión o de transmisión/recepción, y d. | Un convertidor de fase variable electrónicamente por canal Notas técnicas: 1. | Un 'módulo de transmisión/recepción': es un "conjunto electrónico" multifuncional que proporciona amplitud bidireccional y control de fase para la transmisión y la recepción de señales. 2. | Un 'módulo de transmisión': es un "conjunto electrónico" que proporciona amplitud y control de fase para la transmisión de señales. 3. | Un 'MMIC de transmisión/recepción': es un "MMIC" multifuncional que proporciona amplitud bidireccional y control de fase para la transmisión y la recepción de señales. 4. | Un 'MMIC de transmisión': es un "MMIC" que proporciona amplitud y control de fase para la transmisión de señales. 5. | El valor 2,7 GHz debe utilizarse como frecuencia mínima de funcionamiento (f GHz ) en la fórmula del subartículo 3A001.b.12.c para módulos de transmisión/recepción o de transmisión con un régimen tasado de funcionamiento que descienda hasta 2,7 GHz y por debajo [d ≤ 15 cm*GHz*N/2,7 GHz]. 6. | El subartículo 3A001.b.12 se aplica a los 'módulos de transmisión/recepción' o a los 'módulos de transmisión' con o sin disipador de calor. El valor de d en el subartículo 3A001.b.12. no incluye ninguna porción del 'módulo de transmisión/recepción' o del 'módulo de transmisión' que funcione como un disipador de calor. 7. | Los 'módulos de transmisión/recepción' o los 'módulos de transmisión', o los 'MMIC de transmisión/recepción' o los 'MMIC de transmisión' pueden o no tener N elementos de antena radiantes integrados, siendo N el número de canales de transmisión o de transmisión/recepción. c. | Dispositivos de ondas acústicas según se indica y componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | Dispositivos de ondas acústicas de superficie y de ondas acústicas rasantes (poco profundas) y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Frecuencia portadora superior a 6 GHz b. | Frecuencia portadora superior a 1 GHz, pero sin sobrepasar los 6 GHz, y que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | 'Rechazo de lóbulos laterales' superior a 65 dB 2. | Producto del retardo máximo (expresado en microsegundos) por el ancho de banda (expresado en MHz) superior a 100 3. | Ancho de banda superior a 250 MHz, o 4. | Retardo de dispersión superior a 10 microsegundos, o c. | Frecuencia portadora igual o inferior a 1 GHz y que posea cualquiera de las características siguientes: 1. | Producto del retardo máximo (expresado en microsegundos) por el ancho de banda (expresado en MHz) superior a 100 2. | Retardo de dispersión superior a 10 microsegundos, o 3. | 'Rechazo de lóbulos laterales' superior a 65 dB y ancho de banda superior a 100 MHz Nota técnica: El 'rechazo de lóbulos laterales' es el valor máximo de rechazo especificado en la ficha técnica. 2. | Dispositivos de ondas acústicas de volumen que permitan el procesado directo de señales a frecuencias superiores a 6 GHz 3. | Dispositivos optoacústicos de "proceso de señales" en los que se utilice una interacción entre ondas acústicas (de volumen o de superficie) y ondas luminosas que permita el procesado directo de señales o de imágenes, incluidos el análisis espectral, la correlación o la convolución Nota: | El subartículo 3A001.c no somete a control los dispositivos de ondas acústicas que están limitados a una sola función de filtrado paso banda, paso bajo, paso alto o supresor de banda, o a una función de resonancia. d. | Dispositivos y circuitos electrónicos que contengan componentes fabricados a partir de materiales "superconductores", diseñados especialmente para funcionar a temperaturas inferiores a la "temperatura crítica" de al menos uno de los constituyentes "superconductores", y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Conmutación de corriente para circuitos digitales utilizando puertas "superconductoras" con un producto del tiempo de retardo por puerta (expresado en segundos) por la disipación de energía por puerta (expresada en vatios) inferior a 10-14 J, o 2. | Selección de frecuencia a todas las frecuencias utilizando circuitos resonantes con valores de Q superiores a 10 000 e. | Dispositivos de alta energía según se indica: 1. | 'Células', según se indica: a. | 'Células primarias' con alguna de las siguientes características a 20 °C: 1. | 'Densidad de energía' superior a 550 Wh/kg y 'densidad de potencia continua' superior a 50 W/kg, o 2. | 'Densidad de energía' superior a 50 Wh/kg y 'densidad de potencia continua' superior a 350 W/kg, o b. | 'Células secundarias' que tengan una 'densidad de energía' superior a 350 Wh/kg a 20 °C Notas técnicas: 1. | A efectos del subartículo 3A001.e.1, la 'densidad de energía' (Wh/kg) se calcula a partir de la tensión nominal multiplicada por la capacidad nominal en amperios-horas (Ah) dividida por la masa expresada en kilogramos. Si no figura la capacidad nominal, la densidad de energía se calcula a partir de la tensión nominal al cuadrado y luego multiplicada por la duración de la descarga, expresada en horas, dividida por la intensidad de la descarga expresada en ohmios y la masa en kilogramos. 2. | A efectos del subartículo 3A001.e.1, una 'célula' se define como un dispositivo electromecánico con electrodos positivos y negativos, un electrolito, y constituye una fuente de energía eléctrica. Es el elemento básico que compone una batería. 3. | A efectos del subartículo 3A001.e.1.a, una 'célula primaria' es una 'célula' que no se ha diseñado para ser cargada por otra fuente. 4. | A efectos del subartículo 3A001.e.1.b, una 'célula secundaria' es una 'célula' diseñada para ser cargada por una fuente eléctrica externa. 5. | A efectos del subartículo 3A001.e.1.a, la 'densidad de potencia continua' (Wh/kg) se calcula a partir de la tensión nominal multiplicada por la corriente de descarga continua máxima especificada expresada en amperios (A) dividida por la masa expresada en kilogramos. La 'densidad de potencia continua' también se conoce como potencia específica. Nota: | El subartículo 3A001.e.1 no somete a control las baterías, incluidas las de célula única. 2. | Condensadores de alta capacidad de almacenamiento de energía según se indica: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN EL SUBARTÍCULO 3A201.a y la Relación de Material de Defensa. a. | Condensadores con una frecuencia de repetición inferior a 10 Hz (condensadores monopulsos) y que reúnan todas las características siguientes: 1. | Tensión nominal igual o superior a 5 kV 2. | Densidad de energía igual o superior a 250 J/kg, y 3. | Energía total igual o superior a 25 kJ b. | Condensadores con una frecuencia de repetición igual o superior a 10 Hz (condensadores de descargas sucesivas) y que reúnan todas las características siguientes: 1. | Tensión nominal igual o superior a 5 kV 2. | Densidad de energía igual o superior a 50 J/kg 3. | Energía total igual o superior a 100 J, y 4. | Vida útil igual o superior a 10 000 ciclos de carga/descarga 3. | Electroimanes o solenoides "superconductores", diseñados especialmente para un tiempo de carga o descarga completa inferior a un segundo y que reúnan todas las características siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL SUBARTÍCULO 3A201.b. Nota: | El subartículo 3A001.e.3 no somete a control los electroimanes o solenoides "superconductores" diseñados especialmente para los equipos médicos de formación de imágenes por resonancia magnética (MRI). a. | Energía suministrada durante la descarga superior a 10 kJ en el primer segundo b. | Diámetro interior de las bobinas portadoras de corriente superior a 250 mm, y c. | Estar previstos para una inducción magnética superior a 8 T o una "densidad de corriente global" en las bobinas superior a 300 A/mm2 4. | Células fotovoltaicas, conjuntos de recubrimientos de vidrio para interconexiones de células (CIC), paneles solares y generadores fotoeléctricos que sean "calificados para uso espacial" y que tengan una eficiencia media mínima superior al 20 % a una temperatura de funcionamiento de 301 K (28 °C) bajo una iluminación simulada 'AM0' con una irradiación de 1 367 watios por metro cuadrado (W/m2) Nota técnica: 'AM0' o 'masa de aire cero' se refiere a la irradiación espectral de luz solar en la atmósfera más exterior de la Tierra, cuando la distancia entre esta y el sol es de una unidad astronómica (AU). f. | Codificadores de posición absoluta del tipo de entrada rotativa que tengan una "exactitud" inferior o igual a (mejor que) 1,0 segundos de arco, y anillos, discos o escalas de codificador diseñados especialmente para ello g. | Dispositivos tiristor y 'módulos tiristor' de conmutación de potencia pulsada de estado sólido que utilicen métodos de conmutación controlados eléctricamente, ópticamente o por radiación de electrones y que presenten alguna de las características siguientes: 1. | Una velocidad máxima de crecimiento de la corriente de activación (di/dt) superior a 30 000 A/microsegundo, y una tensión en estado bloqueado superior a 1 100 V, o 2. | Una velocidad máxima de crecimiento de la corriente de activación (di/dt) superior a 2 000 A/microsegundo y que reúnan todas las características siguientes: a. | Una tensión nominal máxima en estado bloqueado igual o superior a 3 000 V, y b. | Una corriente máxima (sobreintensidad) igual o superior a 3 000 A Nota 1: | El subartículo 3A001.g incluye los productos siguientes: | Rectificadores de silicio controlados (SCR) | Tiristores de activación eléctrica (ETT) | Tiristores de activación lumínica (LTT) | Tiristores conmutados por puerta integrada (IGCT) | Tiristores desactivables por puerta (GTO) | Tiristores controlados por transistor MOS (MCT) | Solidtrons. Nota 2: | El subartículo 3A001.g no somete a control los mecanismos tiristor y 'módulos tiristor' que se hayan incorporado a equipos diseñados para aplicaciones en líneas férreas civiles o "aeronaves civiles". Nota técnica: A efectos del subartículo 3A001.g, un 'módulo tiristor' contiene uno o más mecanismos tiristor. h. | Conmutadores, diodos o 'módulos' de semiconductores de potencia de estado sólido, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Tasados para una temperatura máxima de funcionamiento en el empalme superior a 488 K (215 °C) 2. | Tensión de pico repetitiva con el elemento desactivador (tensión de bloqueo) superior a 300 V, y 3. | Corriente continua superior a 1 A Nota 1: | En el subartículo 3A001.h, la tensión de pico repetitiva con el elemento desactivador incluye la tensión del drenaje a la fuente, la tensión del colector al emisor, la tensión inversa de pico repetitiva y la tensión de pico repetitiva de bloqueo con el elemento desactivador. Nota 2: | El subartículo 3A001.h incluye lo siguiente: | Transistores de efecto campo de unión (JFET) | Transistores verticales de efecto campo de unión (VJFET) | Transistores de efecto campo de unión con semiconductor de óxido metálico (MOSFET) | Transistores de doble difusión de efecto campo de unión con semiconductor de óxido metálico (DMOSFET) | Transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) | Transistores de alta movilidad de electrones (HEMT) | Transistores de unión bipolar (BJT) | Tiristores y rectificadores de silicio controlados (SCR) | Tiristores desactivables por puerta (GTO) | Tiristores desactivables por emisor (ETO) | Diodos PiN | Diodos Schottky. Nota 3: | El subartículo 3A001.h no somete a control los conmutadores, diodos o 'módulos' incorporados a equipos que se hayan diseñado para aplicaciones de automóviles civiles, ferrocarriles civiles o "aeronaves civiles". Nota técnica: A efectos del subartículo 3A001.h, un 'módulo' contiene uno o más conmutadores o diodos de semiconductores de potencia de estado sólido. i. | Moduladores electroópticos de intensidad, amplitud o fase, diseñados para señales análogas y con cualquiera de las características siguientes: 1. | Frecuencia máxima de funcionamiento superior a 10 GHz pero inferior a 20 GHz, pérdida óptica por inserción igual o inferior a 3 dB y con cualquiera de las características siguientes: a. | 'Tensión de media onda' ('Vπ') inferior a 2,7 V medida a una frecuencia igual o inferior a 1 GHz, o b. | 'Vπ' inferior a 4 V medida a una frecuencia superior a 1 GHz, o 2. | Frecuencia máxima de funcionamiento igual o superior a 20 GHz, pérdida óptica por inserción igual o inferior a 3 dB y con cualquiera de las características siguientes: a. | 'Vπ' inferior a 3,3 V medida a una frecuencia igual o inferior a 1 GHz, o b. | 'Vπ' inferior a 5 V medida a una frecuencia superior a 1 GHz. Nota: | El subartículo 3A001.i incluye los moduladores electroópticos que tienen conectores ópticos de entrada y salida (por ejemplo, latiguillos de fibra óptica). Nota técnica: A los efectos del subartículo 3A001.i, la 'tensión de media onda' ('Vπ') es la tensión aplicada necesaria para hacer un cambio de fase de 180 grados en la longitud de onda de la luz que se propaga a través del modulador óptico.
| 3A002 | "Conjuntos electrónicos", módulos y equipos de uso general, según se indica: a. | Equipos de grabación y osciloscopios, según se indica: 1. | Sin uso 2. | Sin uso 3. | Sin uso 4. | Sin uso 5. | Sin uso 6. | Grabadores de datos digitales que reúnan todas las características siguientes: a. | Un 'tránsito continuo' sostenido superior a 6,4 Gbits/s en disco o unidad de memoria de estado sólido, y b. | "Proceso de señales" de los datos de señales de radiofrecuencia mientras se está grabando Notas técnicas: 1. | Para los grabadores con arquitectura de bus paralelo, la tasa de 'tránsito continuo' es la tasa más alta de palabras multiplicada por el número de bits por palabra. 2. | 'Tránsito continuo' es la tasa de datos más rápida que puede grabar el instrumento en disco o unidad de memoria de estado sólido sin pérdida de ninguna información, manteniendo la velocidad de entrada de datos digitales o la tasa de conversión del digitalizador. 7. | Osciloscopios en tiempo real con una media cuadrática (rms) vertical de tensión de ruido inferior al 2 % de la escala total en la escala vertical que proporciona el valor más bajo de ruido para cualquier entrada de 3 dB de ancho de banda de 60 GHz o más por canal Nota: | El subartículo 3A002.a.7 no somete a control los osciloscopios de muestreo de tiempo equivalente. b. | Sin uso c. | "Analizadores de señales" de radiofrecuencia, según se indica: 1. | "Analizadores de señales" con un ancho de banda (RBW) a 3 dB superior a 40 MHz en cualquier punto dentro de la gama de frecuencias superiores a 31,8 GHz pero sin sobrepasar los 37 GHz 2. | "Analizadores de señales" con un nivel de ruido medio visualizado (DANL) inferior (mejor) a -150 dBm/Hz en cualquier punto dentro de la gama de frecuencias superiores a 43,5 GHz pero sin sobrepasar los 90 GHz 3. | "Analizadores de señales" con una frecuencia superior a 90 GHz 4. | "Analizadores de señales" que reúnan todas las características siguientes: a. | 'Ancho de banda a tiempo real' superior a 170 MHz, y b. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Un 100 % de probabilidad de detección con una reducción de la amplitud completa inferior a 3 dB, debido a las lagunas o efectos ventana de las señales y con una duración de 15 microsegundos o menos, o 2. | Una función de 'activador de la máscara de frecuencia' con un 100 % de probabilidad de activación (captura) de señales y una duración de 15 μs o menos Notas técnicas: 1. | 'Ancho de banda en tiempo real': es la gama de frecuencia más ancha para la que el analizador puede transformar totalmente y de forma continua datos del dominio temporal en resultados de frecuencia, utilizando una transformada de Fourier u otra transfromada temporal discreta que procese cada punto temporal entrante, sin una reducción de la amplitud medida de más de 3 dB por debajo de la amplitud real de la señal provocada por lagunas o efectos ventana y que, al mismo tiempo, envíe o muestre los datos transformados. 2. | La probabilidad de detección contemplada en el subartículo 3A002.c.4.b.1 se conoce asimismo como probabilidad de interceptación o probabilidad de captura. 3. | A los efectos del subartículo 3A002.c.4.b.1, la duración de un 100 % de probabilidad de detección es equivalente a la duración de señal mínima necesaria para el nivel especificado de incertidumbre de medida. 4. | 'Activador de la máscara de frecuencia': es un mecanismo mediante el cual la función de activación puede seleccionar una gama de frecuencias que se activará como un subconjunto del ancho de banda adquirido a la vez que se ignoran otras señales que también puedan estar presentes en el mismo ancho de banda de adquisición. Un 'activador de la máscara de frecuencia' puede contener más de una serie de límites independientes. Nota: | El subartículo 3A002.c.4 no somete a control los "analizadores de señales" que utilicen únicamente filtros de ancho de banda de porcentaje constante (también llamados filtros de octavas o filtros de octavas parciales). 5. | Sin uso d. | Generadores de señales que reúnan cualquiera de las características siguientes: 1. | Estar especificados para generar señales moduladas por impulsos que reúnan todas las características siguientes, en cualquier punto de la gama de frecuencia superior a 31,8 GHz pero sin sobrepasar los 37 GHz: a. | 'Duración del impulso' inferior a 25 ns, y b. | Relación de encendido/apagado igual o superior a 65 dB 2. | Potencia de salida superior a 100 mW (20 dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia superior a 43,5 GHz, pero sin sobrepasar los 90 GHz 3. | "Tiempo de conmutación de frecuencia" especificado por alguna de las características siguientes: a. | Sin uso b. | Inferior a 100 microsegundos para todo cambio de frecuencia que exceda de 2,2 GHz dentro de la gama de frecuencias superior a 4,8 GHz, pero sin sobrepasar los 31,8 GHz c. | Sin uso d. | Inferior a 500 microsegundos para todo cambio de frecuencia que exceda de 550 MHz dentro de la gama de frecuencias superior a 31,8 GHz, pero sin sobrepasar los 37 GHz, o e. | Inferior a 100 microsegundos para todo cambio de frecuencia que exceda de 2,2 GHz dentro de la gama de frecuencias superior a 37 GHz, pero sin sobrepasar los 90 GHz, f. | Sin uso 4. | Un ruido de fase en banda lateral única (SSB), medido en dBc/Hz, y que se haya especificado con cualquiera de las características siguientes: a. | Inferior a (mejor que) -(126 + 20log10F - 20log10f) en cualquier punto de la gama de 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz en cualquier punto de la gama de frecuencia superior a 3,2 GHz, pero no superior a 90 GHz, o b. | Inferior a (mejor que) -(206 - 20log10f) en cualquier punto de la gama de 10 kHz< F≤ 100 kHz en cualquier punto de la gama de frecuencia superior a 3,2 GHz, pero no superior a 90 GHz Nota técnica: En el subartículo 3A002.d.4, F es el desfase con respecto a la frecuencia de funcionamiento en Hz y f es la frecuencia de funcionamiento en MHz. 5. | Un 'ancho de banda de modulación de RF' de señales digitales de banda de base, especificado por cualquiera de las características siguientes: a. | Superior a 2,2 GHz en cualquier punto de la gama de frecuencia superior a 4,8 GHz, pero no superior a 31,8 GHz b. | Superior a 550 MHz en cualquier punto de la gama de frecuencia superior a 31,8 GHz, pero no superior a 37 GHz, o c. | Superior a 2,2 GHz en cualquier punto de la gama de frecuencia superior a 37 GHz, pero no superior a 90 GHz, o Nota técnica: 'Ancho de banda de modulación de RF' es el ancho de banda de radiofrecuencia (RF) ocupado por una señal de banda de base codificada digitalmente modulada en una señal de RF. También se denomina ancho de banda de información o ancho de banda de modulación vectorial. La modulación digital I/Q es el método técnico para producir una señal de salida de RF de modulación vectorial, y dicha señal de salida se especifica normalmente con un 'ancho de banda de modulación de RF'. 6. | Frecuencia sintetizada máxima superior a 90 GHz. Nota 1: | A los efectos del subartículo 3A002.d, los generadores de señales de frecuencia sintetizada incluyen los generadores de función y de forma de onda arbitraria. Nota 2: | El subartículo 3A002.d no somete a control los equipos en los que la frecuencia de salida se produce mediante la adición o la sustracción de dos o más frecuencias obtenidas mediante osciladores de cristal, o por una adición o sustracción seguida por una multiplicación del resultado. Notas técnicas: 1. | La frecuencia máxima sintetizada de un generador de función u onda arbitraria se calcula dividiendo la velocidad de muestreo, en muestras/segundo, por un factor de 2,5. 2. | A los efectos del subartículo 3A002.d.1.a, la 'duración del impulso' se define como el intervalo de tiempo comprendido entre el punto situado en el borde principal, que corresponde al 50 % de la amplitud del impulso, hasta el punto del flanco, que corresponde al 50 % de la amplitud del impulso. e. | Analizadores de redes con cualquiera de las características siguientes: 1. | Potencia de salida superior a 31,62 mW (15 dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia de funcionamiento superior a 43,5 GHz, pero sin sobrepasar los 90 GHz 2. | Potencia de salida superior a 1 mW (0 dBm) en cualquier punto de la gama de frecuencia de funcionamiento superior a 90 GHz, pero sin sobrepasar los 110 GHz 3. | 'Funcionalidad de medición del vector no lineal' con una frecuencia superior a 50 GHz, pero sin sobrepasar los 110 GHz, o Nota técnica: La 'funcionalidad de medición del vector no lineal' es la capacidad de un instrumento de analizar los resultados del ensayo en relación con los dispositivos accionados en el dominio de la señal amplia o la gama de distorsión no lineal. 4. | Frecuencia máxima de funcionamiento superior a 110 GHz f. | Receptores de prueba de microondas que reúnan todas las características siguientes: 1. | Frecuencia máxima de funcionamiento superior a 110 GHz, y 2. | Capacidad para medir simultáneamente la amplitud y la fase g. | Patrones de frecuencia atómicos que sean cualquiera de los siguientes: 1. | "Calificados para uso espacial" 2. | Que no sean patrones de rubidio y tengan una estabilidad a largo plazo inferior a (mejor que) 1 x 10-11/mes, o 3. | No "calificados para uso espacial" y que posean todas las características siguientes: a. | Que sea un patrón de rubidio b. | Estabilidad a largo plazo inferior a (mejor que) 1 x 10-11/mes, y c. | Consumo de potencia total inferior a 1 W h. | "Conjuntos electrónicos", módulos o equipos, especificados para realizar todas las operaciones siguientes: 1. | Conversiones analógico-digital que reúnan cualquiera de las características siguientes: a. | Resolución igual o superior a 8 bits, pero inferior a 10 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 1,3 gigamuestras por segundo (Giga Samples Per Second, GSPS) b. | Resolución igual o superior a 10 bits, pero inferior a 12 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 1,0 gigamuestras por segundo (Giga Samples Per Second, GSPS) c. | Resolución igual o superior a 12 bits, pero inferior a 14 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 1,0 gigamuestras por segundo (Giga Samples Per Second, GSPS) d. | Resolución igual o superior a 14 bits, pero inferior a 16 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 400 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS), o e. | Resolución igual o superior a 16 bits, con una "velocidad de muestras" superior a 180 megamuestras por segundo (Mega Samples Per Second, MSPS), y 2. | Cualquiera de las características siguientes: a. | Salida de datos digitalizados b. | Almacenamiento de datos digitalizados, o c. | Proceso de datos digitalizados. N.B. | Los grabadores de datos digitales, los osciloscopios, los "analizadores de señales", los generadores de señales, los analizadores de redes y los receptores de prueba de microondas están especificados en los subartículos 3A002.a.6, 3A002.a.7, 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e y 3A002.f, respectivamente. Notas técnicas: 1. | Una resolución de n bits corresponde a una cuantificación de 2 n niveles. 2. | La resolución del ADC es el número de bits de la salida digital del ADC que representa la entrada analógica medida. Para determinar la resolución del ADC no se usa el número efectivo de bits (ENOB). 3. | En el caso de los "conjuntos electrónicos", módulos o equipos multicanal no entrelazados, las "velocidades de muestras" no se acumulan y la "velocidad de muestras" es la velocidad máxima de cualquier canal considerado individualmente. 4. | En el caso de los canales entrelazados de "conjuntos electrónicos", módulos o equipos multicanal, se acumulan las "velocidades de muestras" y la "velocidad de muestras" es la velocidad total combinada máxima de todos los canales entrelazados. Nota: | El subartículo 3A002.h incluye tarjetas ADC, digitalizadores de formas de onda, tarjetas de adquisición de datos, tableros de adquisición de señales y grabadores de transitorios.
| 3A003 | Sistemas de control térmico mediante enfriamiento por pulverización (spray cooling) que utilicen equipos de tratamiento y reacondicionamiento del fluido en circuito cerrado, en el interior de una cámara estanca en la que se pulveriza un fluido dieléctrico sobre los componentes electrónicos mediante boquillas aspersoras diseñadas especialmente con el fin de mantener dichos componentes electrónicos dentro de su gama de temperaturas de funcionamiento, así como los componentes que han sido proyectados específicamente para ellos.
| 3A101 | Equipos, dispositivos y componentes electrónicos, distintos de los especificados en el artículo 3A001, según se indica: a. | Convertidores analógico-digital que puedan utilizarse en "misiles", diseñados para las especificaciones militares destinadas a equipos robustos (ruggedized) b. | Aceleradores capaces de suministrar radiaciones electromagnéticas producidas por radiación de frenado (Bremsstrahlung) a partir de electrones acelerados de 2 MeV o más, y sistemas que contengan dichos aceleradores. Nota: | El subartículo 3A101.b no incluye los equipos diseñados especialmente para uso médico.
| 3A102 | 'Baterías térmicas' diseñadas o modificadas para 'misiles'. Notas técnicas: 1. | En el artículo 3A102, las 'baterías térmicas' son baterías desechables que contienen una sal inorgánica sólida no conductora como electrolito. Dichas baterías incorporan un material pirolítico que, al encenderse, funde el electrolito y activa la batería. 2. | En el artículo 3A102, los 'misiles' hacen referencia a los sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 3A201 | Componentes electrónicos, distintos de los especificados en el artículo 3A001, según se indica: a. | Condensadores que posean cualquiera de los siguientes conjuntos de características: 1. | a. | Voltaje nominal superior a 1,4 kV b. | Almacenamiento de energía superior a 10 J c. | Capacitancia superior a 0,5 μF, e d. | Inductancia en serie inferior a 50 nH, o 2. | a. | Voltaje nominal superior a 750 V b. | Capacitancia superior a 0,25 μF, e c. | Inductancia en serie inferior a 10 nH b. | Electroimanes solenoidales superconductores que presenten todas las características siguientes: 1. | Capacidad de crear campos magnéticos de más de 2 T 2. | Relación de longitud a diámetro interior superior a 2 3. | Diámetro interior superior a 300 mm, y 4. | Campo magnético con un grado de uniformidad superior al 1 % en el 50 %, centrado, del volumen interior Nota: | El subartículo 3A201.b no somete a control los imanes diseñados especialmente para —y exportados como— 'piezas de' sistemas médicos de formación de imágenes por resonancia magnética nuclear (NMR). La expresión 'como piezas de' no significa necesariamente que se trate de una pieza física incluida en la misma expedición. Se permiten expediciones por separado, de orígenes distintos, siempre que los documentos de exportación correspondientes especifiquen claramente que los envíos se despachan como 'piezas de' los sistemas de formación de imágenes. c. | Generadores de rayos X de descarga por destello o aceleradores por impulso de electrones que posean alguno de los siguientes conjuntos de características: 1. | a. | Pico de energía de electrones, del acelerador, igual o superior a 500 keV pero inferior a 25 MeV, y b. | 'Factor de mérito' (K) igual o superior a 0,25, o 2. | a. | Pico de energía de electrones, del acelerador, igual o superior a 25 MeV, y b. | 'Pico de potencia' superior a 50 MW. Nota: | El subartículo 3A201.c no somete a control los aceleradores que sean componentes de dispositivos diseñados para fines distintos de la radiación por haz electrónico o rayos X (microscopia electrónica, por ejemplo) ni aquellos diseñados para fines médicos. Notas técnicas: 1. | El 'factor de mérito' (K) se define como: | K = 1,7 x 10 3 V 2,65 Q | (donde V es el pico de energía de electrones en millones de electronvoltios). | Si la duración del impulso del haz del acelerador es igual o inferior a 1 microsegundo, Q es la carga acelerada total en culombios. Si la duración del impulso del haz del acelerador es superior a 1 microsegundo, Q es la carga acelerada máxima en 1 microsegundo. | Q es igual a la integral de i respecto a t, durante un 1 microsegundo o a lo largo de la duración del impulso del haz si esta es menor (Q = ∫ idt), siendo i la corriente del haz en amperios y t el tiempo en segundos. 2. | 'Pico de potencia' = (pico de potencial en voltios) × (pico de corriente del haz en amperios). 3. | En las máquinas basadas en cavidades aceleradoras para microondas, la duración del impulso del haz es el valor inferior de los dos siguientes: 1 microsegundo o la duración del paquete agrupado del haz resultante de un impulso del modulador de microondas. 4. | En las máquinas basadas en cavidades aceleradoras para microondas, el pico de corriente del haz es la corriente media en la duración de un paquete agrupado del haz.
| 3A225 | Convertidores de frecuencia o generadores, distintos de los especificados en el subartículo 0B001.b.13 que puedan utilizarse como mando del motor de frecuencia variable o fija y que reúnan todas las características siguientes: N.B. 1: | Los "programas informáticos" diseñados especialmente para aumentar el rendimiento de un convertidor de frecuencia o generador, o liberar su potencial de rendimiento, a fin de cumplir las características del artículo 3A225 están especificados en el artículo 3D225. N.B. 2: | La "tecnología" en forma de códigos o claves para aumentar el rendimiento de un convertidor de frecuencia o generador, o liberar su potencial de rendimiento, a fin de cumplir las características del artículo 3A225 está especificada en el artículo 3E225. a. | Salida multifase que suministra una potencia igual o superior a 40 VA b. | Que funciona a una frecuencia de 600 Hz o más, y c. | Control de frecuencia mejor que (inferior a) 0,2 %. Nota: | El artículo 3A225 no somete a control los convertidores de frecuencia o generadores que tengan restricciones de equipos informáticos, de "programas informáticos" o de "tecnología" que limiten el rendimiento a menos de lo especificado anteriormente, siempre que cumplan cualquiera de las características siguientes: 1. | Deben devolverse a su fabricante original para que haga las mejoras o las libere de las restricciones 2. | Requieren los "programas informáticos" especificados en el artículo 3D225 para mejorar el rendimiento, o liberar su potencial de rendimiento, a fin de ajustarse a las características del artículo 3A225, o 3. | Requieren la "tecnología" en forma de códigos o claves especificada en el artículo 3E225 para mejorar el rendimiento, o liberar su potencial de rendimiento, a fin de ajustarse a las características del artículo 3A225. Notas técnicas: 1. | Los convertidores de frecuencia especificados en el artículo 3A225 también son conocidos como cambiadores o inversores. 2. | Los convertidores de frecuencia especificados en el artículo 3A225 podrán comercializarse como generadores, equipo electrónico de ensayo, fuentes de alimentación de corriente alterna, mandos de motor de velocidad variable, mandos de velocidad variable, mandos de frecuencia variable, mandos de frecuencia regulable o mandos de velocidad regulable.
| 3A226 | Fuentes de corriente continua de gran potencia, distintas de las especificadas en el subartículo 0B001.j.6 que posean las dos características siguientes: a. | Capacidad de producir de modo continuo, a lo largo de 8 horas, 100 V o más con una corriente de salida de 500 A o más, y b. | Estabilidad de la corriente o del voltaje mejor que el 0,1 % a lo largo de 8 horas.
| 3A227 | Fuentes de corriente continua de alto voltaje, distintas de las especificadas en el subartículo 0B001.j.5, que reúnan las dos características siguientes: a. | Capacidad de producir de modo continuo, a lo largo de 8 horas, 20 kV o más con una corriente de salida de 1 amperio o más, y b. | Estabilidad de la corriente o del voltaje mejor que el 0,1 % a lo largo de 8 horas.
| 3A228 | Dispositivos de conmutación, según se indica: a. | Tubos de cátodo frío, llenos de gas o no, de funcionamiento similar a los descargadores de chispas, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Tener tres o más electrodos 2. | Voltaje nominal de pico en el ánodo igual o superior a 2,5 kV 3. | Intensidad nominal de corriente de pico en el ánodo igual o superior a 100 A, y 4. | Tiempo de retardo de ánodo igual o inferior a 10 microsegundos Nota: | El artículo 3A228 incluye los tubos de gas krytron y los tubos sprytron de vacío. b. | Descargadores de chispas con disparo que reúnan las dos características siguientes: 1. | Tiempo de retardo de ánodo igual o inferior a 15 microsegundos, y 2. | Tasados para una intensidad de corriente nominal de pico igual o superior a 500 A c. | Módulos o conjuntos con una función de conmutación rápida, distintos de los especificados en los subartículos 3A001.g o 3A001.h, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Voltaje nominal de pico en el ánodo superior a 2 kV 2. | Intensidad nominal de corriente de pico en el ánodo igual o superior a 500 A, y 3. | Tiempo de conexión igual o inferior a 1 microsegundo.
| 3A229 | Generadores de impulsos de corriente elevada según se indica: N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. a. | Conjuntos de ignición de detonador (sistemas iniciadores, firesets), incluidos los conjuntos de ignición activados ópticamente y activados por explosivos de carga electrónica, distintos de los especificados en el subartículo 1A007.a, que hayan sido diseñados para accionar los detonadores controlados de forma múltiple que se incluyen en el subartículo 1A007.b b. | Generadores modulares de impulsos eléctricos (impulsadores) que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñados para uso portátil, móvil o en condiciones severas (ruggedized) 2. | Capacidad para suministrar su energía en menos de 15 microsegundos en cargas inferiores a 40 ohmios 3. | Salida superior a 100 A 4. | Ninguna dimensión superior a 30 cm 5. | Peso inferior a 30 kg, y 6. | Especificados para utilizarse en una amplia gama de temperaturas de 223 K (-50 oC) a 373 K (100 oC) o especificados como adecuados para aplicaciones aeroespaciales Nota: | El subartículo 3A229.b incluye los excitadores de lámparas de destello de xenón. c. | Unidades de microignición que reúnan todas las características siguientes: 1. | Ninguna dimensión superior a 35 mm 2. | Voltaje nominal igual o superior a 1 kV, y 3. | Capacitancia igual o superior a 100 nF.
| 3A230 | Generadores de impulsos de gran velocidad, y 'cabezas de impulso' para los mismos, que reúnan todas las características siguientes: a. | Voltajes de salida superiores a 6 V sobre una carga resistiva de menos de 55 ohmios, y b. | 'Tiempo de transición de impulsos' inferior a 500 ps. Notas técnicas: 1. | En el artículo 3A230, el 'tiempo de transición de impulso' se define como el intervalo de tiempo comprendido entre el 10 % y el 90 % de la amplitud del voltaje. 2. | Las 'cabezas de impulso' son redes generadoras de impulsos concebidas para admitir una función de salto de tensión y darle una gran variedad de formas de impulsos, que pueden incluir tipos rectangulares, triangulares, a intervalos, a impulsos, exponenciales o monociclo. Las 'cabezas de impulso' pueden ser parte integrante del generador de impulsos, pueden ser un módulo enchufable al dispositivo o pueden ser un dispositivo de conexión externa.
| 3A231 | Sistemas generadores de neutrones, incluidos los tubos, que posean las dos características siguientes: a. | Estar diseñados para funcionar sin sistema de vacío externo, y b. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Aceleración electrostática para inducir una reacción nuclear tritio-deuterio, o 2. | Aceleración electrostática para inducir una reacción nuclear deuterio-deuterio y capacidad de ofrecer una potencia de 3 x 109 neutrones/s o más.
| 3A232 | Sistemas de iniciación multipunto, distintos de los especificados en el artículo 1A007, según se indica: N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. N.B. | Véase el subartículo 1A007.b para los detonadores. a. | Sin uso b. | Montajes que empleen detonadores únicos o múltiples diseñados para iniciar casi simultáneamente una superficie explosiva de área superior a 5 000 mm2 a partir de una sola señal de detonación, con un tiempo de iniciación distribuido por la superficie de menos de 2,5 microsegundos. Nota: | El artículo 3A232 no somete a control los detonadores que empleen solamente explosivos primarios, como azida de plomo.
| 3A233 | Espectrómetros de masas, distintos de los especificados en el subartículo 0B002.g, capaces de medir iones de 230 u o mayores, y que tengan una resolución mejor que 2 partes por 230, según se indica, así como las fuentes de iones para ellos: a. | Espectrómetros de masas de plasma acoplados inductivamente (ICP/MS) b. | Espectrómetros de masas de descarga luminosa (GDMS) c. | Espectrómetros de masas de ionización térmica (TIMS) d. | Espectrómetros de masas de bombardeo electrónico que presenten las dos características siguientes: 1. | Un sistema de admisión de haz molecular que inyecte un haz colimado de moléculas de analito en una región de la fuente de iones donde las moléculas son ionizadas por un haz de electrones, y 2. | Una o más 'trampas frías' que puedan enfriarse a una temperatura de 193 K (-80 °C) e. | Sin uso f. | Espectrómetros de masas equipados con una fuente de iones de microfluoración diseñada para actínidos o fluoruros de actínidos. Notas técnicas: 1. | Los espectrómetros de masas de bombardeo electrónico del subartículo 3A233.d también se conocen como espectrómetros de masas de impacto de electrones o espectrómetros de masas de ionización de electrones. 2. | En el subartículo 3A233.d.2, una 'trampa fría' es un dispositivo que atrapa moléculas de gas condensándolas o congelándolas en superficies frías. A efectos del subartículo 3A233.d.2, una bomba de vacío criogénica gaseosa de helio de circuito cerrado no es una 'trampa fría'.
| 3A234 | Microbandas para proporcionar una trayectoria de baja inductancia a los detonadores, con las siguientes características: a. | Voltaje nominal superior a 2 kV, e b | Inductancia inferior a 20 nH.
3B Equipos de ensayo, inspección y producción
| 3B001 | Equipos para la fabricación de dispositivos o de materiales semiconductores, según se indica, y componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2B226. a. | Equipos diseñados para el crecimiento epitaxial según se indica: 1. | Equipos diseñados o modificados para producir una capa de cualquier material distinto al silicio con espesor uniforme con una exactitud de ± 2,5 % sobre una distancia igual o superior a 75 mm Nota: | El subartículo 3B001.a.1 incluye los equipos de epitaxia a capas atómicas (ALE). 2. | Reactores de deposición de vapores químicos organometálicos (MOCVD) concebidos para el crecimiento epitaxial de semiconductores compuestos de material que tengan dos o más de los elementos siguientes: aluminio, galio, indio, arsénico, fósforo, antimonio o nitrógeno 3. | Equipos de crecimiento epitaxial de haz molecular que utilicen fuentes sólidas o gaseosas b. | Equipos diseñados para la implantación iónica y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Sin uso 2. | Estar diseñados y optimizados para funcionar a una energía de haz igual o superior a 20 keV y una corriente de haz igual o superior a 10 mA para la implantación de deuterio hidrógeno o helio 3. | Capacidad de escritura directa 4. | Una energía del haz igual o superior a 65 keV y una corriente del haz igual o superior a 45 mA para la implantación, a alta energía, de oxígeno en un "sustrato" de material semiconductor calentado, o 5. | Estar diseñados y optimizados para funcionar a una energía de haz igual o superior a 20 keV y una corriente de haz igual o superior a 10 mA para la implantación de silicio en un "sustrato" de material semiconductor calentado a 600 °C o más c. | Sin uso d. | Sin uso e. | Sistemas centrales de manipulación de obleas para la carga automática de cámaras múltiples que reúnan todas las características siguientes: 1. | Interfaces para la entrada y salida de obleas, a los que hayan de conectarse más de dos 'herramientas de proceso de semiconductores' funcionalmente diferentes especificadas en los subartículos 3B001.a.1, 3B001.a.2, 3B001.a.3 o 3B001.b, y 2. | Diseñados para formar un sistema integrado en un ambiente bajo vacío para el 'tratamiento secuencial múltiple de las obleas'. Nota: | El subartículo 3B001.e no somete a control los sistemas robotizados automáticos de manipulación de obleas diseñadas especialmente para el tratamiento paralelo de obleas. Notas técnicas: 1. | A los efectos del subartículo 3B001.e, las 'herramientas de proceso de semiconductores' designan herramientas modulares que efectúan procesos físicos funcionalmente diferentes como el depósito, la implantación o el tratamiento térmico para la producción de semiconductores. 2. | A los efectos del subartículo 3B001.e, el 'tratamiento secuencial múltiple de las obleas' designa la capacidad para procesar cada oblea en diversas 'herramientas de proceso de semiconductores', por ejemplo transfiriendo cada oblea de una primera herramienta a una segunda y a una tercera con los sistemas centrales de manipulación de obleas destinados a la carga automática de cámaras múltiples. f. | Equipos de litografía según se indica: 1. | Equipos de alineación y exposición, por paso y repetición (paso directo en la oblea) o por paso y exploración (explorador), para el proceso de obleas utilizando métodos fotoópticos o de rayos X y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Longitud de onda de la fuente luminosa inferior a 193 nm, o b. | Capacidad de producir un patrón cuyo 'tamaño de la característica resoluble mínima' (MRF) sea igual o inferior a 45 nm Nota técnica: El 'tamaño de la característica resoluble mínima' (MRF) se calcula mediante la siguiente fórmula: siendo el factor K = 0,35. 2. | Equipos de impresión litográfica que puedan producir características de 45 nm de base o menos Nota: | El subartículo 3B001.f.2 incluye: | Instrumentos de impresión por microcontacto | Instrumentos de troquelado en caliente | Instrumentos de nanoimpresión litográfica | Instrumentos de impresión litográfica S-FIL (step and flash). 3. | Equipos diseñados especialmente para la fabricación de máscaras, que reúnan todas las características siguientes: a. | Un haz de electrones, un haz de iones o un haz "láser", enfocado y desviable, y b. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Un tamaño de anchura de altura media (FWHM) del haz en el impacto (spot) inferior a 65 nm y una colocación de imagen inferior a 17 nm (media + 3 sigma), o 2. | Sin uso 3. | Un error de recubrimiento de la segunda capa inferior a 23 nm (media + 3 sigma) de la máscara 4. | Equipos diseñados para el proceso de dispositivos, utilizando métodos de escritura directa, que reúnan todas las características siguientes: a. | Un haz de electrones enfocado y desviable, y b. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Un tamaño mínimo del haz inferior o igual a 15 nm, o 2. | Un error de recubrimiento inferior a 27 nm (media + 3 sigma) g. | Máscaras y retículas, diseñadas para circuitos integrados especificados en el artículo 3A001 h. | Máscaras multicapas con una capa de cambio de fase no especificadas en el subartículo 3B001.g y concebidas para ser utilizadas por equipos de litografía con una longitud de onda de la fuente luminosa inferior a 245 nm; Nota: | El subartículo 3B001.h no somete a control las máscaras multicapas con una capa de cambio de fase diseñadas para la fabricación de dispositivos de memoria no especificados en el artículo 3A001. N.B. | Para las máscaras y retículas, diseñadas especialmente para sensores ópticos, véase el artículo 6B002. i. | Plantillas para impresión litográfica diseñadas para los circuitos integrados que se especifican en el artículo 3A001 j. | "Sustratos en bruto" de máscaras con estructura de reflector multicapas que consten de molibdeno y silicio y reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñados especialmente para litografía 'ultravioleta extrema' ('EUV'), y 2. | Que cumplan la norma SEMI P37. Nota técnica: La radiación 'ultravioleta extrema' ('EUV') hace referencia a longitudes de onda del espectro electromagnético superiores a 5 nm e inferiores a 124 nm.
| 3B002 | Equipos de ensayo diseñados especialmente para el ensayo de dispositivos semiconductores terminados o no terminados, según se indica, y componentes y accesorios de los mismos diseñados especialmente: a. | Para el ensayo de los parámetros S de los productos especificados en el subartículo 3A001.b.3 b. | Sin uso c. | Para el ensayo de los productos especificados en el subartículo 3A001.b.2.
3C Materiales
| 3C001 | Materiales hetero-epitaxiales consistentes en un "sustrato" con capas múltiples apiladas obtenidas por crecimiento epitaxial de cualquiera de los siguientes productos: a. | Silicio (Si) b. | Germanio (Ge) c. | Carburo de silicio (SiC), o d. | "Compuestos III/V" de galio o indio. Nota: | El subartículo 3C001.d no somete a control los "sustratos" con una o más capas epitaxiales de tipo P de GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP o InGaAlP, independiente de la secuencia de los elementos, salvo si la capa epitaxial de tipo P está entre capas de tipo N.
| 3C002 | Materiales de protección, según se indica, y "sustratos" revestidos con los materiales de protección siguientes: a. | Materiales de protección concebidos para litografía en semiconductores, según se indica: 1. | Materiales de protección positivos ajustados (optimizados) para su utilización a longitudes de onda inferiores a 193 nm pero iguales o superiores a 15 nm 2. | Materiales de protección ajustados (optimizados) para su utilización a longitudes de onda inferiores a 15 nm pero superiores a 1 nm b. | Todos los materiales de protección destinados a su utilización con haces de electrones o haces iónicos, y que tengan una sensibilidad de 0,01 microculombios/mm2 o mejor c. | Sin uso d. | Todos los materiales de protección optimizados para tecnologías de formación de imágenes de superficie e. | Todos los materiales de protección diseñados u optimizados para ser utilizados en los equipos de impresión litográfica especificados en el subartículo 3B001.f.2 que utilicen un procedimiento térmico o fotocurable.
| 3C003 | Compuestos organo-inorgánicos según se indica: a. | Compuestos organometálicos de aluminio, de galio o de indio, con una pureza (del metal) superior al 99,999 % b. | Compuestos organoarsénicos, organoantimónicos y organofosfóricos, con una pureza (del elemento inorgánico) superior a 99,999 %. Nota: | El artículo 3C003 solo somete a control los compuestos cuyo componente metálico, parcialmente metálico o no metálico esté directamente enlazado al carbono en la parte orgánica de la molécula.
| 3C004 | Hidruros de fósforo, de arsénico o de antimonio con una pureza superior al 99,999 %, incluso diluidos en gases inertes o en hidrógeno. Nota: | El artículo 3C004 no somete a control los hidruros que contienen el 20 % molar o más de gases inertes o de hidrógeno.
| 3C005 | Materiales de alta resistividad, según se indica: a. | "Sustratos" semiconductores de carburo de silicio (SiC), nitruro de galio (GaN), nitruro de aluminio (AlN) o nitruro de galio-aluminio (AlGaN), o lingotes, compuestos sintéticos (boules) u otras preformas de dichos materiales, con resistividades superiores a 10 000 ohm-cm a 20 °C b. | "Sustratos" policristalinos o "sustratos" de cerámica policristalina, con resistividades superiores a 10 000 ohm-cm a 20 °C y que tengan al menos una capa monocristalina no epitaxial de silicio (Si), carburo de silicio (SiC), nitruro de galio (GaN), nitruro de aluminio (AlN) o nitruro de galio-aluminio (AlGaN) en la superficie del "sustrato".
| 3C006 | Materiales no especificados en el artículo 3C001 y que consten de un "sustrato" especificado en el artículo 3C005 con al menos una capa epitaxial de carburo de silicio, nitruro de galio, nitruro de aluminio o nitruro de galio-aluminio.
3D Programas informáticos
| 3D001 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos especificados en los subartículos 3A001.b a 3A002.h o en la categoría 3B.
| 3D002 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la "utilización" de los equipos especificados en los subartículos 3B001.a a 3B001.f o en los artículos 3B002 o 3A225.
| 3D003 | "Programas informáticos" de 'litografía computacional' diseñados especialmente para el "desarrollo" de patrones en máscaras o retículas de litografía EUV. Nota técnica: La 'litografía computacional’ consiste en utilizar la modelización informática para predecir, corregir, optimizar y verificar el rendimiento de imagen del proceso litográfico en una serie de patrones, procesos y condiciones del sistema.
| 3D004 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para el "desarrollo" de los equipos especificados en el artículo 3A003.
| 3D005 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para restablecer el funcionamiento normal de un microordenador, "microcircuito de microprocesador" o "microcircuito de microordenador" dentro de 1 ms tras una perturbación por impulso electromagnético (EMP) o descarga electrostática (ESD), sin pérdida de continuidad del funcionamiento.
| 3D101 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la "utilización" de los equipos especificados en el subartículo 3A101.b.
| 3D225 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para aumentar el rendimiento de un convertidor de frecuencia o generador, o liberar su potencial de rendimiento, a fin de cumplir las características del artículo 3A225.
3E Tecnología
| 3E001 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" o la "producción" de equipos o materiales especificados en las categorías 3A, 3B o 3C. Nota 1: | El artículo 3E001 no somete a control la "tecnología" para equipos o componentes especificados en el artículo 3A003. Nota 2: | El artículo 3E001 no somete a control la "tecnología" para los circuitos integrados especificados en los subartículos 3A001.a.3 a 3A001.a.12 que reúnan todas las características siguientes: a. | Empleo de "tecnología" igual o superior a 0,130 μm, y b. | Que incorporen estructuras multicapa de no más de tres capas metálicas. Nota 3: | El artículo 3E001 no somete a control los 'kits de diseño de procesos' ('PDK') salvo si incluyen bibliotecas que implementen funciones o tecnologías para los productos especificados en el artículo 3A001. Nota técnica: Un 'kit de diseño de procesos' ('PDK') es una herramienta de programas informáticos proporcionada por un fabricante de semiconductores para garantizar que se tengan en cuenta las prácticas y normas de diseño necesarias para producir con éxito un diseño específico de circuito integrado en un proceso específico de semiconductores, respetando las limitaciones tecnológicas y de fabricación (cada proceso de fabricación de semiconductores tiene su propio 'PDK').
| 3E002 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología, distinta de la especificada en el artículo 3E001, para el "desarrollo" o la "producción" de un núcleo de "microcircuito de microprocesador", "microcircuito de microordenador" o microcircuito de microcontrolador que tenga una unidad aritmética lógica con una capacidad de acceso paralelo de 32 bits o superior y que presente cualquiera de los rasgos o características siguientes: a. | Una 'unidad de procesador vectorial' diseñada para realizar más de dos cálculos sobre vectores en coma flotante (matrices unidimensionales de 32 bits o más) simultáneamente Nota técnica: Una 'unidad de procesador vectorial' es un procesador con instrucciones incorporadas que realiza simultáneamente cálculos múltiples sobre vectores en coma flotante (matrices unidimensionales de 32 bits o más), con al menos una unidad vectorial aritmética lógica y registros vectoriales de al menos 32 elementos cada uno. b. | Diseñada para realizar más de cuatro operaciones en coma flotante de 64 bits o más, por ciclo, o c. | Concebida para obtener más de ocho resultados de adiciones y multiplicaciones en coma fija de 16 bits por ciclo (p. ej., manipulación digital de información analógica previamente convertida en formato digital, también conocido como "proceso de señales"). Notas técnicas: 1. | A los efectos de los subartículos 3E002.a y 3E002.b, la coma flotante se define con arreglo a la norma IEEE-754. 2. | A los efectos del subartículo 3E002.c, la coma fija se refiere a un número real compuesto de un componente entero y de un número fijo de decimales, y que no incluye formatos compuestos únicamente por enteros. Nota 1: | El artículo 3E002 no somete a control la "tecnología" de extensiones multimedia. Nota 2: | El artículo 3E002 no somete a control la "tecnología" para núcleos de microprocesadores que posean todas las características siguientes: a. | Empleo de "tecnología" igual o superior a 0,130 μm, y b. | Que incorporen estructuras multicapa con cinco o menos capas metálicas. Nota 3: | El artículo 3E002 incluye la "tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de procesadores de señales digitales y procesadores de matrices digitales.
| 3E003 | Otras "tecnologías" para el "desarrollo" o la "producción" de lo siguiente: a. | Dispositivos microelectrónicos de vacío b. | Dispositivos electrónicos semiconductores de estructura heterogénea tales como los transistores de alta movilidad de electrones (HEMT), los transistores bipolares de heterounión (HBT) y los dispositivos de pozo cuántico o de super redes Nota: | El subartículo 3E003.b no somete a control la "tecnología" para los transistores de alta movilidad de electrones (HEMT) que funcionen a frecuencias inferiores a 31,8 GHz ni los transistores bipolares de heterounión (HBT) que funcionen a frecuencias inferiores a 31,8 GHz. c. | Dispositivos electrónicos "superconductores" d. | Sustratos o películas de diamante para componentes electrónicos e. | Sustratos de silicio sobre aislante (SOI) para circuitos integrados en los cuales el aislante es dióxido de silicio f. | Sustratos de carburo de silicio para componentes electrónicos g. | "Dispositivos electrónicos de vacío" que funcionen a frecuencias de 31,8 GHz o más.
| 3E004 | La "tecnología""requerida" para cortar en láminas, esmerilar y pulir obleas de silicio de 300 mm de diámetro con el fin de conseguir una planitud 'SFQR' ( 'Site Front least sQuares Range' ) inferior o igual a 20 nm en cualquier zona de 26 mm x 8 mm de la superficie de la oblea y excluyendo un borde de 2 mm o menos. Nota técnica: A efectos del artículo 3E004, 'SFQR' es el rango entre la máxima y mínima desviación del plano de referencia frontal, calculado mediante el método de mínimos cuadrados partiendo de todos los datos de la superficie frontal dentro de unos límites.
| 3E101 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de los equipos o los "programas informáticos" especificados en los subartículos 3A001.a.1 o 2 y los artículos 3A101, 3A102 o 3D101.
| 3E102 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" de los "programas informáticos" especificados en el artículo 3D101.
| 3E201 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de los equipos especificados en los subartículos 3A001.e.2, 3A001.e.3 o 3A001.g, o en los artículos 3A201 y 3A225 a 3A234.
| 3E225 | "Tecnología" en forma de códigos o claves para aumentar el rendimiento de un convertidor de frecuencia o generador, o liberar su potencial de rendimiento, a fin de ajustarse a las características del artículo 3A225.
PARTE VI — Categoría 4
CATEGORÍA 4 — ORDENADORES
Nota 1: | Los ordenadores, el equipo conexo y los "programas informáticos" que realicen funciones de telecomunicaciones o de "redes de área local" deberán evaluarse también con arreglo a las características de funcionamiento definidas en la categoría 5, primera parte (Telecomunicaciones).
Nota 2: | Las unidades de control que interconectan directamente los buses o canales de las unidades centrales de proceso, de la 'memoria principal' o de controladores de discos no se consideran equipos de telecomunicaciones conforme a la categoría 5, primera parte (Telecomunicaciones). N.B. | Para lo relacionado con el régimen de control de los "programas informáticos" diseñados especialmente para la conmutación de paquetes, véase el artículo 5D001. Nota técnica: 'Memoria principal' es la memoria primaria de datos o instrucciones para acceso rápido desde la unidad central de procesamiento. Consta de la memoria interna de un "ordenador digital" y de cualquier ampliación jerárquica de la misma, como la memoria caché o unas ampliaciones de memoria de acceso no secuencial.
4A Sistemas, equipos y componentes
| 4A001 | Ordenadores electrónicos y equipo conexo, que posean cualquiera de las características siguientes, y los "conjuntos electrónicos" y componentes diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 4A101. a. | Diseñados especialmente para tener cualquiera de las características siguientes: 1. | Proyectados para funcionar a una temperatura ambiente inferior a 228 K (-45 °C) o superior a 358 K (85 °C), o Nota: | El subartículo 4A001.a.1 no somete a control los ordenadores diseñados especialmente para aplicaciones civiles en automóviles, ferrocarriles o “aeronaves civiles”. 2. | Resistentes a las radiaciones a un nivel que supere cualquiera de las especificaciones siguientes: a. | Dosis total 5 x 103 Gy (silicio) b. | Modificación de la tasa de dosis 5 x 106 Gy (silicio)/s, o c. | Modificación por fenómeno único 1 x 10-8 errores/bit/día. Nota: | El subartículo 4A001.a.2 no somete a control los ordenadores diseñados especialmente para aplicaciones en "aeronaves civiles". b. | Sin uso
| 4A003 | "Ordenadores digitales", "conjuntos electrónicos" y equipo conexo para ellos, según se indica, y los componentes diseñados especialmente para ellos: Nota 1: | El artículo 4A003 incluye lo siguiente: — | Los 'procesadores vectoriales' — | Los conjuntos de procesadores — | Los procesadores de señales digitales — | Los procesadores lógicos — | Los equipos diseñados para el "resaltado de imagen" Nota 2: | El régimen de control de los "ordenadores digitales" y el equipo conexo descritos en el artículo 4A003 viene determinado por el régimen de control de los otros equipos o sistemas, siempre que: a. | Los "ordenadores digitales" o equipo conexo sean esenciales para el funcionamiento de los otros equipos o sistemas b. | Los "ordenadores digitales" o el equipo conexo no sean un "elemento principal" de los otros equipos o sistemas, y N.B. 1. | El régimen de control de los equipos de "proceso de señales" o de "resaltado de imagen" diseñados especialmente para otros equipos que posean funciones limitadas a las necesarias para los otros equipos viene determinada por la inclusión en el control de los otros equipos aunque se sobrepase el criterio de "elemento principal". N.B. 2. | En lo que se refiere al régimen de control de los "ordenadores digitales" o equipo conexo para equipos de telecomunicaciones, véase la categoría 5, primera parte (Telecomunicaciones). c. | La "tecnología" relativa a los "ordenadores digitales" y el equipo conexo se rija por la categoría 4E. a. | Sin uso b. | "Ordenadores digitales" que tengan un "funcionamiento máximo ajustado" ("APP") superior a 29 TeraFLOPS ponderados (WT) c. | "Conjuntos electrónicos" especialmente diseñados o modificados para mejorar las prestaciones mediante agrupación de procesadores, de forma que el "funcionamiento máximo ajustado" del conjunto exceda el límite especificado en el subartículo 4A003.b Nota 1: | El subartículo 4A003.c solo somete a control los "conjuntos electrónicos" y las interconexiones programables que no sobrepasen el límite especificado en el subartículo 4A003.b, cuando se expidan como "conjuntos electrónicos" no integrados. Nota 2: | El subartículo 4A003.c no somete a control los "conjuntos electrónicos" diseñados especialmente para un producto o una familia de productos cuya configuración máxima no sobrepase el límite especificado en el subartículo 4A003.b. d. | Sin uso e. | Sin uso f. | Sin uso g. | Equipos diseñados especialmente para agregar el rendimiento de varios "ordenadores digitales" proporcionando interconexiones externas que permitan comunicaciones con tasas unidireccionales de datos superiores a 2,0 gigaoctetos/s por enlace. Nota: | El subartículo 4A003.g no somete a control los equipos de interconexión interna (por ejemplo backplanes, buses), los equipos pasivos de interconexión, los "controladores de acceso a la red" o los "controladores de canal de comunicaciones".
| 4A004 | Ordenadores según se indica y equipo conexo, "conjuntos electrónicos" y componentes, diseñados especialmente para ellos: a. | 'Ordenadores de conjunto sistólico' b. | 'Ordenadores neuronales' c. | 'Ordenadores ópticos'. Notas técnicas: 1. | Los 'ordenadores de conjunto sistólico' son ordenadores en los que el usuario puede controlar el flujo y la modificación de los datos dinámicamente a nivel de puerta lógica. 2. | Los 'ordenadores neuronales' son dispositivos de cómputo diseñados o modificados para imitar el comportamiento de una neurona o de un grupo de neuronas, es decir, que se distinguen por su capacidad a nivel de equipo informático de modular los pesos y los números de las interconexiones de múltiples componentes de cómputo basándose en datos anteriores. 3. | Los 'ordenadores ópticos' son ordenadores diseñados o modificados con objeto de utilizar la luz para representar los datos y cuyos elementos lógicos de cómputo se basan en dispositivos ópticos acoplados directamente.
| 4A005 | Sistemas, equipos, y componentes para ellos, especialmente diseñados o modificados para la generación, el manejo mediante comandos y el control o la emisión de "programas informáticos de intrusión".
| 4A101 | Ordenadores analógicos, "ordenadores digitales" o analizadores diferenciales digitales, distintos de los especificados en el subartículo 4A001.a.1, para uso en condiciones severas (ruggedized) y diseñados o modificados para emplearlos en las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104.
| 4A102 | Ordenadores híbridos diseñados especialmente para la modelización, la simulación o la integración de diseño de las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o de los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104. Nota: | Este control solo se aplica si el equipo se suministra con los "programas informáticos" especificados en los artículos 7D103 o 9D103.
4B Equipos de ensayo, inspección y producción
Ninguno.
4C Materiales
Ninguno.
4D Programas informáticos (software)
Nota: | El régimen de control de los "programas informáticos" para los equipos descritos en otras categorías se contempla en la categoría respectiva.
| 4D001 | "Programas informáticos" según se indica: a. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos o los "programas informáticos" especificados en los artículos 4A001 a 4A004 y en la categoría 4D b. | "Programas informáticos" distintos de los especificados en el subartículo 4D001.a, especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo" o la "producción" de equipos según se indica: 1. | "Ordenadores digitales" que tengan un "funcionamiento máximo ajustado" ("APP") superior a 15 TeraFLOPS ponderados (WT) 2. | "Conjuntos electrónicos" especialmente diseñados o modificados para mejorar el funcionamiento mediante la agregación de procesadores de tal modo que el "funcionamiento máximo ajustado" ("APP") del agregado supere el límite del subartículo 4D001.b.1.
| 4D002 | Sin uso
| 4D003 | Sin uso
| 4D004 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la generación, el manejo mediante comandos y el control o la emisión de "programas informáticos de intrusión". Nota: | El artículo 4D004 no somete a control los "programas informáticos" especialmente diseñados para proporcionar actualizaciones o mejoras de "programas informáticos", y limitados a ello, que reúnan todas las características siguientes: a. | La actualización o la mejora únicamente funciona con la autorización del propietario o el administrador del sistema que la recibe, y b. | Después de la actualización o la mejora, los "programas informáticos" actualizados o mejorados no son ninguno de los siguientes: 1. | "Programas informáticos" especificados en el artículo 4D004, o 2. | "programas informáticos de intrusión".
4E Tecnología
| 4E001 | a. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos o los "programas informáticos" especificados en las categorías 4A o 4D b. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, distinta de la especificada en el subartículo 4E001.a, para el "desarrollo" o la "producción" de equipos según se indica: 1. | "Ordenadores digitales" que tengan un "funcionamiento máximo ajustado" ("APP") superior a 15 TeraFLOPS ponderados (WT) 2. | "Conjuntos electrónicos" especialmente diseñados o modificados para mejorar el funcionamiento mediante la agregación de procesadores de tal modo que el "funcionamiento máximo ajustado" ("APP") del agregado supera el límite del subartículo 4E001.b.1 c. | "Tecnología" para el "desarrollo" de "programas informáticos de intrusión". Nota 1: | Los subartículos 4E001.a y 4E001.c no someten a control la "divulgación de vulnerabilidades" o la "respuesta a incidentes cibernéticos". Nota 2: | La nota 1 no recorta el derecho de la autoridad competente del Estado miembro de la UE en el que esté establecido el exportador a verificar el cumplimiento de los subartículos 4E001.a y 4E001.c.
NOTA TÉCNICA SOBRE EL "FUNCIONAMIENTO MÁXIMO AJUSTADO" ("APP")
El valor "APP" es un valor máximo ajustado en el que los "ordenadores digitales" realizan sumas y multiplicaciones en coma flotante de 64 bits o más.
El valor "APP" se expresa en TeraFLOPS ponderados (WT), en unidades de 1012 operaciones ajustadas en coma flotante por segundo.
Abreviaturas utilizadas en la presente nota técnica
n | número de procesadores del "ordenador digital"
i | número de procesador (i, … n)
ti | duración del ciclo del procesador (ti = 1/Fi)
Fi | frecuencia del procesador
Ri | valor máximo de cálculo en coma flotante
Wi | coeficiente de adaptación de arquitectura
Esquema del método de cálculo "APP"
| 1. | Para cada procesador i, determinar el número máximo de operaciones en coma flotante (FPO) de 64 bits o más (FPO i ), realizado por ciclo de cada procesador en el "ordenador digital". Nota: | Para determinar el FPO, solamente se incluyen las operaciones (sumas o multiplicaciones) con coma flotante de 64 bits o más. Todas las operaciones con coma flotante deben expresarse en operaciones por ciclo de procesador; las operaciones que requieran ciclos múltiples pueden expresarse en resultados fraccionarios por ciclo. Para los procesadores que no puedan realizar cálculos con operandos en coma flotante de 64 bits o más, la tasa de cálculo efectiva R es cero.
| 2. | Calcular el índice R en coma flotante para cada procesador R i = FPO i /t i .
| 3. | Calcular "APP" como "APP" = W 1 x R 1 + W 2 x R 2 + … + W n x R n
| 4. | Para los 'procesadores vectoriales', W i = 0,9. Para los 'procesadores no vectoriales', W i = 0,3.
Nota 1: | Para los procesadores que realizan operaciones compuestas en un ciclo, como sumas y multiplicaciones, se cuenta cada operación.
Nota 2: | Para un procesador segmentado (en pipeline ), la tasa de cálculo efectiva R es la etapa más rápida del proceso, una vez que se haya llenado la pipeline, o del proceso sin segmentar.
Nota 3: | La tasa de cálculo R de cada procesador debe calcularse en el valor máximo teóricamente posible antes de que se derive el "APP" de la combinación. Se considera que existen operaciones simultáneas cuando el fabricante del ordenador asegura en un manual o en un folleto del ordenador la existencia de un funcionamiento o de una ejecución en modo concurrente, paralelo o simultáneo.
Nota 4: | Al calcular el "APP" no se incluyen los procesadores limitados a funciones de entrada-salida y periféricas (por ejemplo, unidad de discos, comunicación y presentación visual).
Nota 5: | No se calcularán los valores "APP" para combinaciones de procesadores (inter)conectados por "redes de área local", redes de área amplia, dispositivos de entrada/salida con conexiones compartidas, controladores de entrada/salida y cualquier interconexión de comunicaciones implementada mediante "programas informáticos".
Nota 6: | Los valores "APP" deberán calcularse para las combinaciones de procesadores que contengan procesadores diseñados especialmente para aumentar el rendimiento mediante agregación, funcionamiento simultáneo y memoria compartida. Notas técnicas: 1. | Agregar todos los procesadores y los aceleradores que funcionen simultáneamente y situados en el mismo dado. 2. | Las combinaciones de procesadores comparten memoria cuando cualquier procesador puede acceder a cualquier posición de memoria en el sistema mediante la transmisión por equipos informáticos de líneas caché o palabras de memoria, sin la intervención de ningún mecanismo de programa informático, lo que puede lograrse utilizando los "conjuntos electrónicos" especificados en el subartículo 4A003.c.
Nota 7: | Se entiende por 'procesador vectorial' un procesador con instrucciones incorporadas que realice simultáneamente cálculos múltiples sobre vectores en coma flotante (órdenes unidimensionales de 64 bits o más), y disponga al menos de 2 unidades funcionales vectoriales y al menos de 8 registros vectoriales de al menos 64 elementos cada uno.
PARTE VII – Categoría 5
CATEGORÍA 5 - TELECOMUNICACIONES Y "SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"
Primera parte - TELECOMUNICACIONES
Nota 1: | La categoría 5, primera parte, define el régimen de control de los componentes, equipos de "producción" y de prueba y los "programas informáticos" para los mismos, diseñados especialmente para equipos o sistemas de telecomunicaciones. N.B. | Para los "láseres" diseñados especialmente para equipos o sistemas de telecomunicaciones, véase el artículo 6A005.
Nota 2: | Los "ordenadores digitales", el equipo conexo o los "programas informáticos", cuando sean esenciales para el funcionamiento y el soporte de los equipos de telecomunicaciones descritos en esta categoría, se considerarán componentes diseñados especialmente siempre que sean los modelos estándar suministrados normalmente por el fabricante. Esto incluye los sistemas informáticos de explotación, administración, mantenimiento, ingeniería o facturación.
5A1 Sistemas, equipos y componentes
| 5A001 | Sistemas, equipos, componentes y accesorios de telecomunicaciones según se indica: a. | Cualquier tipo de equipo de telecomunicaciones que posea cualquiera de las características, funciones o elementos siguientes: 1. | Diseñado especialmente para resistir los efectos electrónicos transitorios o los efectos de impulso electromagnético, ambos consecutivos a una explosión nuclear 2. | Endurecido especialmente para resistir la radiación gamma, neutrónica o iónica 3. | Diseñado especialmente para funcionar por debajo de 218 K (– 55 °C), o 4. | Diseñado especialmente para funcionar por encima de 397 K (124 °C) Nota 1: | Los subartículos 5A001.a.3 y 5A001.a.4 únicamente someten a control los equipos electrónicos. Nota 2: | Los subartículos 5A001.a.2, 5A001.a.3 y 5A001.a.4 no someten a control los equipos diseñados o modificados para su uso a bordo de satélites. b. | Sistemas y equipos de telecomunicaciones y los componentes y accesorios diseñados especialmente para ellos que posean cualquiera de las características, funciones o elementos siguientes: 1. | Sistemas de comunicaciones subacuáticos libres que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Frecuencia portadora acústica fuera de la gama de 20 kHz a 60 kHz b. | Que utilicen una frecuencia portadora electromagnética inferior a 30 kHz c. | Que utilicen técnicas electrónicas de orientación del haz, o d. | Que utilicen "láseres" o diodos emisores de luz (LED) con una longitud de onda de salida superior a 400 nm e inferior a 700 nm, en una "red de área local" 2. | Equipos de radio que funcionen en la banda de 1,5 a 87,5 MHz y reúnan todas las características siguientes: a. | Predicción y selección automáticas de frecuencias y de "tasas de transferencia digital totales" por canal para optimizar la transmisión, y b. | Que contengan una configuración de amplificador de potencia lineal con capacidad para soportar simultáneamente señales múltiples a una potencia de salida igual o superior a 1 kW en la gama de frecuencia igual o superior a 1,5 MHz pero inferior a 30 MHz, o igual o superior a 250 W en la gama de frecuencia igual o superior a 30 MHz pero inferior a 87,5 MHz, sobre un "ancho de banda instantáneo" de una octava o más con un contenido de armónicos de salida y de distorsión mejor que -80 dB 3. | Equipos de radio que utilicen técnicas de "espectro ensanchado", incluyendo el "salto de frecuencia", no especificados en el subartículo 5A001.b.4, y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Códigos de ensanchamiento programables por el usuario, o b. | Un ancho de banda de transmisión total igual o superior a 100 veces el ancho de banda de cualquiera de los canales de información y superior a 50 kHz Nota: | El subartículo 5A001.b.3.b no somete a control los equipos de radio diseñados especialmente para su uso con cualquiera de los elementos siguientes: a. | Sistemas de radiocomunicaciones civiles por telefonía móvil, o b. | Estaciones terrestres de telecomunicación comercial civil por satélite fijas o móviles. Nota: | El subartículo 5A001.b.3 no somete a control los equipos que estén diseñados para funcionar con una potencia de salida igual o menor a 1 W. 4. | Equipos de radio que utilicen técnicas de modulación ultraancha con códigos de canalización, de embrollo o códigos de identificación de red, programables por el usuario, que posean alguna de las características siguientes: a. | Ancho de banda superior a 500 MHz, o b. | "Ancho de banda fraccional" de 20 % o más 5. | Receptores de radio controlados digitalmente que reúnan todas las características siguientes: a. | Más de 1 000 canales b. | Un 'tiempo de conmutación de frecuencias' inferior a 1 ms c. | Búsqueda o exploración automática en una parte del espectro electromagnético, e d. | Identificación de las señales recibidas o del tipo de transmisor, o Nota: | El subartículo 5A001.b.5 no somete a control los equipos de radio diseñados especialmente para su uso en sistemas de radiocomunicaciones civiles por telefonía móvil. Nota técnica: 'Tiempo de conmutación de frecuencias' es el tiempo (es decir, el retardo) al cambiar de una frecuencia de recepción a otra, para llegar a la frecuencia de recepción final especificada o a un intervalo de ± 0,05 % de la misma. Los productos con un intervalo de frecuencias especificado de menos de ± 0,05 % en torno a su frecuencia central se definen como incapaces de efectuar una conmutación de frecuencias. 6. | Que utilicen funciones de "proceso de señales" digital para proporcionar una salida de 'codificación de la voz' a tasas inferiores a 700 bit/s Notas técnicas: 1. | Para la 'codificación de la voz' de ritmo variable, el subartículo 5A001.b.6 se aplica a la salida de 'codificación de la voz' del discurso continuo. 2. | A efectos del subartículo 5A001.b.6, la 'codificación de la voz' se define como la técnica consistente en tomar muestras de voz humana y convertirlas en señales digitales, teniendo en cuenta las características específicas del habla. c. | Fibras ópticas de más de 500 m de longitud, con capacidad de soportar un 'ensayo de resistencia' a la tracción igual o superior a 2 x 109 N/m2 según las especificaciones del fabricante N.B. Para los cables umbilicales subacuáticos, véase el subartículo 8A002.a.3. Nota técnica: 'Ensayos de resistencia': ensayos de producción en línea o fuera de línea selectivos que aplican dinámicamente un esfuerzo por tracción prescrito a una fibra de 0,5 a 3 m de longitud, a una velocidad de arrastre de 2 a 5 m/s, mientras pasa entre cabrestantes de 150 mm de diámetro aproximadamente. La temperatura ambiente y nominal es de 293 K (20 o C) y la humedad relativa nominal, del 40 %. Pueden utilizarse normas nacionales equivalentes para realizar los ensayos de resistencia. d. | 'Antenas orientables electrónicamente mediante ajuste de fases', según se indica: 1. | Tasadas para operar a frecuencias superiores a 31,8 GHz pero inferiores o iguales a 57 GHz y con una potencia radiada efectiva (p.r.e.) igual o superior a +20 dBm [22,15 dBm de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)] 2. | Tasadas para operar a frecuencias superiores a 57 GHz pero inferiores o iguales a 66 GHz y con una p.r.e. igual o superior a +24 dBm (26,15 dBm de p.i.r.e.) 3. | Tasadas para operar a frecuencias superiores a 66 GHz pero inferiores o iguales a 90 GHz y con una p.r.e. igual o superior a +20 dBm (22,15 dBm de p.i.r.e.) 4. | Tasadas para operar a frecuencias superiores a 90 GHz Nota 1: | El subartículo 5A001.d no somete a control las 'antenas orientables electrónicamente mediante ajuste de fases' para sistemas de aterrizaje con instrumentos que satisfagan las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que se refieren a los sistemas de microondas para aterrizajes (MLS). Nota 2: | El subartículo 5A001.d no somete a control las antenas diseñadas especialmente para cualquiera de las funciones siguientes: a. | Sistemas de radiocomunicaciones civiles por telefonía móvil o WLAN b. | IEEE 802.15 o HDMI inalámbrica, o c. | Estaciones terrestres de telecomunicación comercial civil por satélite fijas o móviles. Nota técnica: A los efectos del subartículo 5A001.d, una 'antena orientable electrónicamente mediante ajuste de fases' es una antena que forma un haz mediante acoplamiento de fase (es decir, en la que la dirección del haz es controlada por los coeficientes de excitación complejos de los elementos radiantes) y la dirección de dicho haz puede ser modificada (tanto en emisión como en recepción) en azimut, en elevación o en ambos, mediante la aplicación de una señal eléctrica. e. | Equipos radiogoniométricos que funcionen a frecuencias mayores de 30 MHz y que cumplan todo lo siguiente, así como los componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | Un "ancho de banda instantáneo" igual o superior a 10 MHz, y 2. | Capacidad de encontrar una línea de marcación (LOB) con radio transmisores no cooperativos con una señal de duración inferior a 1 ms f. | Equipos de interferencia o interceptación de telecomunicaciones móviles y sus aparatos de control, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | Equipos de interceptación diseñados para la extracción de voz o datos, transmitidos a través de la interfaz aérea 2. | Equipos de interceptación no especificados en el subartículo 5A001.f.1, diseñados para la extracción de identificadores de abonado o del dispositivo del cliente (por ejemplo, IMSI, TIMSI o IMEI), la señalización, u otros metadatos transmitidos a través de la interfaz aérea 3. | Equipos de interferencia especialmente diseñados o modificados para interferir de forma deliberada y selectiva, denegar, inhibir, degradar o engañar servicios de telecomunicación móvil y realizar cualquiera de las funciones siguientes: a. | Simular las funciones de un equipo de Redes de Acceso Radioeléctrico (RAN) b. | Detectar y explotar características específicas del protocolo de telecomunicaciones móviles utilizado (por ejemplo, GSM) o c. | Explotar características específicas del protocolo de telecomunicaciones móviles utilizado (por ejemplo, GSM) 4. | Equipos de seguimiento de RF diseñados o modificados para identificar el funcionamiento de los productos especificados en los subartículos 5A001.f.1, 5A001.f.2 o 5A001.f.3 Nota: | Los subartículos 5A001.f.1 y 5A001.f.2 no someten a control ninguno de los equipos siguientes: a. | Equipos diseñados especialmente para la interceptación de radiocomunicaciones móviles privadas (PMR) analógicas, IEEE 802.11 RLAN b. | Equipos diseñados para los operadores de redes de telecomunicaciones móviles, o c. | Equipos diseñados para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos o sistemas de telecomunicaciones móviles. N.B. 1: | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. N.B. 2: | Para los receptores de radio, véase el subartículo 5A001.b.5. g. | Sistemas o equipos de localización coherente pasiva (PCL), diseñados especialmente para detectar y rastrear objetos en movimiento midiendo reflexiones de emisiones de radiofrecuencia del entorno, suministradas por transmisores que no sean radares Nota técnica: Los transmisores que no sean radares pueden incluir estaciones de base comerciales de radio, televisión o telecomunicaciones por telefonía móvil. Nota: | El subartículo 5A001.g no somete a control ninguno de los equipos y sistemas siguientes: a. | Equipos radioastronómicos, o b. | Sistemas o equipos que requieran una transmisión de radio desde el objetivo. h. | Material contra artefactos explosivos improvisados (IED) y equipo conexo, según se indica: 1. | Equipos de transmisión por radiofrecuencia (RF), no especificados en el subartículo 5A001.f, diseñados o modificados para activar prematuramente o impedir la puesta en marcha de dispositivos explosivos improvisados (IED) 2. | Equipos que utilicen técnicas destinadas a permitir las radiocomunicaciones en los mismos canales de frecuencia en los que transmite el equipo coubicado que se especifica en el subartículo 5A001.h.1 N.B. | VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. i. | Sin uso j. | Sistemas o equipos de vigilancia de las comunicaciones en red a través del Protocolo de Internet (IP), y componentes diseñados especialmente para ellos, que posean todas las características siguientes: 1. | Que realicen todas las siguientes funciones en red a través del Protocolo de Internet (IP) de clase portadora (por ejemplo, el eje troncal IP de grado nacional): a. | Análisis en la capa de aplicación (p. ej., capa 7 del modelo de interconexión de sistemas abiertos, ISO/IEC 7498-1) b. | Extracción de contenido de la aplicación y metadatos seleccionados (por ejemplo, voz, vídeo, mensajes, ficheros adjuntos), e c. | Indexación de los datos extraídos, y 2. | Diseñados especialmente para realizar cualquiera de las funciones siguientes: a. | Ejecución de búsquedas sobre la base de "selectores rígidos", y b. | Cartografía de la red relacional de una persona o de un grupo de personas. Nota: | El subartículo 5A001.j no somete a control los equipos y sistemas diseñados especialmente para cualquiera de las funciones siguientes: a. | Fines de comercialización b. | Calidad del servicio, o c. | Calidad de la experiencia.
| 5A101 | Equipos de telemedida y telecontrol, incluidos los equipos de tierra diseñados o modificados para 'misiles'. Nota técnica: En el artículo 5A101, 'los misiles' son sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km. Nota: | El artículo 5A101 no somete a control: a. | Los equipos diseñados o modificados para aeronaves tripuladas o satélites b. | Los equipos con base en tierra diseñados o modificados para aplicaciones terrestres o marítimas c. | Los equipos diseñados para servicios de GNSS comerciales, civiles o de 'seguridad de la vida humana' (p. ej. integridad de los datos, seguridad de vuelo).
5B1 Equipos de ensayo, inspección y producción
| 5B001 | Equipos de telecomunicaciones de ensayo, inspección y producción, componentes y accesorios, según se indica: a. | Equipos y componentes o accesorios diseñados especialmente para los mismos, diseñados especialmente para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos, funciones o elementos especificados en el artículo 5A001 Nota: | El subartículo 5B001.a no somete a control el equipo de caracterización de la fibra óptica. b. | Equipos y componentes diseñados especialmente o accesorios para los mismos, concebidos expresamente para el "desarrollo" de cualquiera de los siguientes equipos de telecomunicaciones, de transmisión o de conmutación: 1. | Sin uso 2. | Equipos que utilicen un "láser" y posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una longitud de onda de transmisión superior a 1 750 nm, o b. | Sin uso c. | Sin uso d. | Que utilicen técnicas analógicas y tengan un ancho de banda superior a 2,5 GHz o Nota: | El subartículo 5B001.b.2.d no somete a control los equipos diseñados especialmente para el "desarrollo" de sistemas de televisión comerciales. 3. | Sin uso 4. | Equipos de radio que utilicen técnicas de modulación de amplitud en cuadratura (QAM) por encima del nivel 1 024 5. | Sin uso
5C1 Materiales
Ninguno.
5D1 Programas informáticos (software)
| 5D001 | "Programas informáticos" según se indica: a. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos, funciones o elementos especificados en el artículo 5A001 b. | Sin uso c. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para proporcionar características, funciones o elementos de los equipos especificados en los artículos 5A001 o 5B001 d. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo" de cualquiera de los siguientes equipos de telecomunicaciones, de transmisión o de conmutación: 1. | Sin uso 2. | Equipos que utilicen un "láser" y posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una longitud de onda de transmisión superior a 1 750 nm, o b. | Que utilicen técnicas analógicas y tengan un ancho de banda superior a 2,5 GHz o Nota: | El subartículo 5D001.d.2.b no somete a control los "programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo" de sistemas de televisión comerciales. 3. | Sin uso 4. | Equipos de radio que utilicen técnicas de modulación de amplitud en cuadratura (QAM) por encima del nivel 1 024. e. | "Programas informáticos", aparte de los especificados en los subartículos 5D001.a o 5D001.c, especialmente diseñados o modificados para el seguimiento o análisis por la policía, que proporcionen todo lo siguiente: 1. | Ejecución de búsquedas, sobre la base de "selectores rígidos", del contenido de las comunicaciones o de sus metadatos adquiridos de un proveedor de servicios de comunicaciones utilizando una 'interfaz de traspaso' y 2. | Cartografía de la red relacional o seguimiento del movimiento de personas concretas sobre la base de los resultados de búsquedas en el contenido de las comunicaciones o los metadatos o las búsquedas tal y como se describen en el subartículo 5D001.e.1. Notas técnicas: 1. | A efectos del subartículo 5D001.e, una 'interfaz de traspaso' es una interfaz física y lógica, diseñada para ser utilizada por las autoridades policiales autorizadas, mediante la cual se solicitan medidas de intercepción concretas a un proveedor de servicios de comunicaciones y se transmiten los resultados de intercepción desde este proveedor a la autoridad que los ha solicitado. La 'interfaz de traspaso' se implementa como parte de sistemas o equipos (por ejemplo, dispositivos de mediación) que reciben y validan la solicitud de intercepción, y entregan a la autoridad que la solicitó únicamente los resultados de la intercepción que cumplen con la solicitud validada. 2. | Las 'interfaces de traspaso' podrán especificarse mediante normas internacionales (incluidas, entre otras, TSI TS 101 331, ETSI TS 101 671, 3GPP TS 33.108) o equivalentes nacionales. Nota: | El subartículo 5D001.e no somete a control los "programas informáticos" diseñados especialmente para cualquiera de las funciones siguientes: a. | Facturación, b. | Calidad del servicio, c. | Calidad de la experiencia, d. | Dispositivos de mediación, o e. | Pagos móviles o uso bancario.
| 5D101 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la "utilización" de los equipos especificados en el artículo 5A101.
5E1 Tecnología
| 5E001 | "Tecnología", según se indica: a. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo", la "producción" o "utilización" (excepto la explotación) de los equipos, funciones o elementos especificados en el artículo 5A001 o los "programas informáticos" especificados en el subartículo 5D001.a o 5D001.e b. | "Tecnología" específica según se indica: 1. | "Tecnología""necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de equipos de telecomunicaciones diseñados especialmente para su empleo a bordo de satélites 2. | "Tecnología" para el "desarrollo" o la "utilización" de técnicas de comunicación por "láser" que permitan la adquisición y el seguimiento automático de señales y el mantenimiento de comunicaciones a través de medios exoatmosféricos o subacuáticos 3. | "Tecnología" para el "desarrollo" de equipos receptores de estaciones base digitales de radio y telefonía móvil cuyas capacidades de recepción que permiten el funcionamiento multibanda, multiplex, multimodo, algoritmo de multicodificación o de protocolo múltiple puedan modificarse mediante cambios en los "programas informáticos" 4. | "Tecnología" para el "desarrollo" de técnicas de "espectro ensanchado", incluyendo el "salto de frecuencia" Nota: | El subartículo 5E001.b.4 no somete a control la "tecnología" para el "desarrollo" de los sistemas siguientes: a. | Sistemas de radiocomunicaciones civiles por telefonía móvil, o b. | Estaciones terrestres de telecomunicación comercial civil por satélite fijas o móviles. c. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" o la "producción" de cualquiera de los siguientes equipos: 1. | Sin uso 2. | Equipos que utilicen un "láser" y posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una longitud de onda de transmisión superior a 1 750 nm, o b. | Sin uso c. | Sin uso d. | Que utilicen técnicas de multiplexado por división de longitudes de portadores ópticos a intervalos inferiores a 100 GHz, o e. | Que utilicen técnicas analógicas y tengan un ancho de banda superior a 2,5 GHz Nota: | El subartículo 5E001.c.2.e no somete a control la "tecnología" de sistemas de televisión comerciales. N.B. | En lo que respecta a la "tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de equipos, distintos de los equipos de telecomunicaciones que utilicen un láser, véase la categoría 6E. 3. | Equipos que utilicen la "conmutación óptica" y que tengan un tiempo de conmutación inferior a 1 ms 4. | Equipos de radio que utilicen cualquiera de las técnicas siguientes: a. | Técnicas de modulación de amplitud en cuadratura (QAM) por encima del nivel 1 024 b. | Que funcionen a una frecuencia de entrada o salida superior a 31,8 GHz, o Nota: | El subartículo 5E001.c.4.b no somete a control la "tecnología" para equipos diseñados o modificados con vistas a funcionar en una banda de frecuencias que esté "asignada por la UIT" para servicios de radiocomunicación, pero no para radiodeterminación. c. | Que funcionen en la banda de 1,5 MHz a 87,5 MHz e incorporen técnicas adaptativas que permitan una supresión de más de 15 dB de una señal de interferencia, o 5. | Sin uso 6. | Equipos móviles que reúnan todas las características siguientes: a. | Que funcionen en una longitud de onda óptica superior o igual a 200 nm e inferior o igual a 400 nm, y b. | Que funcionen como "redes de área local" d. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" o la "producción" de amplificadores de "circuitos integrados monolíticos de microondas" ("MMIC"), diseñados especialmente para telecomunicaciones y que posean cualquiera de las características siguientes: Nota técnica: A efectos del subartículo 5E001.d, en las hojas de datos de producto podrá también hacerse referencia al parámetro de la potencia de pico de salida en estado de saturación como potencia de salida, potencia de salida en estado de saturación, potencia de salida máxima, potencia de pico de salida o potencia pico de la envolvente a la salida. 1. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 2,7 GHz e inferiores o iguales a 6,8 GHz, con un "ancho de banda fraccional" superior al 15 %, y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 75 W (48,75 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o igual a 2,9 GHz b. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 55 W (47,4 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior o igual a 3,2 GHz c. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 40 W (46 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,2 GHz e inferior o igual a 3,7 GHz, o d. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 20 W (43 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e inferior o igual a 6,8 GHz 2. | Tasados para operar a frecuencias superiores a 6,8 GHz e inferiores o iguales a 16 GHz, con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 %, y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 10 W (40 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz e inferior o igual a 8,5 GHz, o b. | Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 5 W (37 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o igual a 16 GHz 3. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 3 W (34,77 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o igual a 31,8 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 % 4. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 31,8 GHz e inferior o igual a 37 GHz 5. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 1 W (30 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e inferior o igual a 43,5 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 % 6. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 31,62 mW (15 dBm) en cualquier frecuencia superior a 43,5 GHz e inferior o igual a 75 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 % 7. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 10 mW (10 dBm) en cualquier frecuencia superior a 75 GHz e inferior o igual a 90 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 5 %, o 8. | Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,1 nW (-70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90 GHz e. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" o la "producción" de dispositivos y circuitos electrónicos, diseñados especialmente para telecomunicaciones y que contengan componentes fabricados a partir de materiales "superconductores", diseñados especialmente para funcionar a temperaturas inferiores a la "temperatura crítica" de al menos uno de los constituyentes "superconductores", y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Conmutación de corriente para circuitos digitales utilizando puertas "superconductoras" con un producto del tiempo de retardo por puerta (expresado en segundos) por la disipación de energía por puerta (expresada en vatios) inferior a 10-14 J, o 2. | Selección de frecuencia a todas las frecuencias utilizando circuitos resonantes con valores de Q superiores a 10 000.
| 5E101 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos especificados en el artículo 5A101.
Segunda Parte - "SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"
Nota 1: | Sin uso
Nota 2: | La categoría 5, segunda parte, no somete a control los productos cuando acompañen a su usuario para el uso personal de este.
Nota 3: | Nota de criptografía Los artículos 5A002, 5D002.a.1, 5D002.b y 5D002.c.1 no someten a control los productos siguientes: a. | Productos que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que se hallen generalmente a disposición del público por estar a la venta, sin restricciones, en puntos de venta al por menor por cualquiera de los medios siguientes: a. | Transacciones en mostrador b. | Transacciones por correo c. | Transacciones electrónicas, o d. | Transacciones por teléfono. 2. | Que la función criptográfica no pueda ser modificada fácilmente por el usuario 3. | Que estén diseñados para su instalación por el usuario sin asistencia ulterior importante del proveedor, y 4. | Que, en caso necesario, pueda disponerse de información detallada sobre los productos y se facilite, cuando así lo solicite, a las autoridades competentes del Estado miembro de la UE en el que esté establecido el exportador, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones descritas en los puntos 1 a 3 anteriores b. | Componentes de los equipos informáticos o 'programas informáticos ejecutables' de los productos existentes descritos en la letra a. de la presente nota, que hayan sido diseñados para dichos productos existentes, y que reúnan todas las características siguientes: 1. | La "seguridad de la información" no es la función o conjunto de funciones principales del componente o de los 'programas informáticos ejecutables' 2. | El componente o los 'programas informáticos ejecutables' no modifican ninguna función criptográfica de los productos existentes ni añaden ninguna nueva funcionalidad criptográfica a los productos existentes 3. | Las características del componente o de los 'programas informáticos ejecutables' son fijas y no están diseñadas o modificadas para cumplir las especificaciones del cliente, y 4. | Cuando es necesario, con arreglo a lo establecido por las autoridades competentes del Estado miembro de la UE en el que esté establecido el exportador, la autoridad competente puede acceder a la información sobre el componente o los 'programas informáticos ejecutables' y los productos finales conexos pertinentes, y puede recibir dicha información previa solicitud, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones descritas anteriormente. Nota técnica: A efectos de la nota de criptografía, los 'programas informáticos ejecutables' son "programas informáticos" en forma ejecutable, de algún componente del equipo informático existente excluido del artículo 5A002 por la nota de criptografía. Nota: | Los 'programas informáticos ejecutables' no incluyen las imágenes binarias completas de los "programas informáticos" que funcionan en un producto final. Nota a la nota de criptografía: 1. | En cumplimiento de la letra a. de la nota 3, deberán aplicarse todas las características siguientes: a. | El producto debe presentar un interés potencial para un amplio abanico de particulares y empresas, y b. | El precio y la información sobre la función principal del producto deben estar disponibles antes de la compra, sin necesidad de consultar al vendedor o proveedor. No se considerará como consulta una petición sencilla de información sobre el precio. 2. | A la hora de determinar la admisibilidad de la letra a. de la nota 3, las autoridades competentes podrán tener en cuenta factores como la cantidad, el precio, las capacidades técnicas necesarias, los canales de venta existentes, los clientes típicos, el uso típico o cualquier práctica de exclusión del proveedor.
5A2 Sistemas, equipos y componentes
| 5A002 | Sistemas, equipos y componentes destinados a la "seguridad de la información", según se indica: N.B. | Para el control de los equipos receptores de "sistemas de navegación por satélite" que contengan o utilicen el descifrado, véase el artículo 7A005, y para la "tecnología" y los "programas informáticos" de descifrado conexos, véanse los artículos 7D005 y 7E001. a. | Diseñados o modificados para usar 'criptografía para confidencialidad de datos' con un 'algoritmo de seguridad descrito', en que esa capacidad criptográfica sea utilizable, haya sido activada o pueda ser activada mediante cualquier medio que no sea "activación criptográfica», según se indica: 1. | Productos cuya función principal sea la "seguridad de la información" 2. | Sistemas, equipos y componentes de comunicación o redes digitales, no especificados en el subartículo 5A002.a.1 3. | Ordenadores, otros productos cuya función principal sea el almacenamiento o el proceso de información y sus componentes, no especificados en los subartículos 5A002.a.1 o 5A002.a.2 N.B. | Para los sistemas operativos, véanse también los subartículos 5D002.a.1 y 5D002.c.1. 4. | Productos no especificados en los subartículos 5A002.a.1 a 5A002.a.3, en los que la 'criptografía para confidencialidad de datos' con un 'algoritmo de seguridad descrito' reúna todas las características siguientes: a. | Soporta una función del producto distinta de la principal, y b. | Está realizada por equipos o "programas informáticos" incorporados que, como productos independientes, están especificados en la categoría 5, segunda parte Notas técnicas: 1. | A efectos del subartículo 5A002.a, 'criptografía para confidencialidad de datos' significa "criptografía" que emplea técnicas digitales y realiza una función criptográfica cualquiera excepto las siguientes: a. | "Autenticación" b. | Firma digital c. | Integridad de los datos d. | No repudio e. | Gestión de derechos digitales, incluida la ejecución de "programas informáticos" protegidos contra la copia f. | Cifrado o descifrado para posibilitar la difusión de programas de entretenimiento o programas comerciales generales o la gestión de historiales médicos, o g. | Gestión de claves en apoyo de las tareas descritas en cualquiera de los anteriores puntos a a f. 2. | A efectos del subartículo 5A002.a, 'algoritmo de seguridad descrito' significa cualquiera de las definiciones siguientes: a. | Un "algoritmo simétrico" que utilice una longitud de clave superior a 56 bits, sin incluir los bits de paridad, b. | Un "algoritmo asimétrico" en el que la seguridad del algoritmo se base en alguna de las características siguientes: 1. | Factorización de los números enteros por encima de los 512 bits (p. ej., RSA) 2. | Cómputo de logaritmos discretos en un grupo multiplicativo de un campo finito de tamaño superior a los 512 bits (p. ej., Diffie-Hellman sobre Z/pZ), o 3. | Logaritmos discretos en un grupo que no sea el mencionado en el punto b.2 por encima de los 112 bits (p. ej., Diffie-Hellman sobre una elipse), o c. | Un "algoritmo asimétrico" en el que la seguridad del algoritmo se base en alguna de las características siguientes: 1. | Problemas de vector más corto o de vector más próximo asociados con retículas (por ejemplo, NewHope, Frodo, NTRUEncrypt, Kyber, Titanium) 2. | Localización de isogenias entre curvas elípticas supersingulares (por ejemplo, Supersingular Isogeny Key Encapsulation) o 3. | Descifrado de códigos aleatorios (por ejemplo, McEliece o Niederreiter). Nota técnica: Los algoritmos descritos en la nota técnica 2.c pueden denominarse algoritmos poscuánticos, algoritmos a prueba de ataques cuánticos o algoritmos resistentes a ataques cuánticos. Nota 1: | Cuando sea necesario, con arreglo a lo establecido por la autoridad competente en el país del exportador, la información detallada sobre los productos debe hacerse accesible y proporcionarse a la autoridad, cuando esta lo solicite, con el fin de poder averiguar cualquiera de los puntos siguientes: a. | Si el producto cumple los criterios de los subartículos 5A002.a.1 a 5A002.a.4, o b. | Si la capacidad criptográfica para confidencialidad de datos especificada en el subartículo 5A002.a puede ser usada sin "activación criptográfica". Nota 2: | El subartículo 5A002.a no somete a control ninguno de los siguientes productos o sus componentes diseñados especialmente para "seguridad de la información": a. | Las tarjetas inteligentes y los 'lectores/escritores' de tarjetas inteligentes, según se indica: 1. | Las tarjetas inteligentes o los documentos personales de lectura electrónica (p. ej., fichas, pasaportes electrónicos) con cualquiera de las características siguientes: a. | La capacidad criptográfica reúne las tres características siguientes: 1. | Su uso está restringido a cualquiera de los elementos siguientes: a. | Equipos o sistemas no descritos en los subartículos 5A002.a.1 a 5A002.a.4 b. | Equipos o sistemas que no utilicen 'criptografía para confidencialidad de datos' con un 'algoritmo de seguridad descrito' o c. | Equipos o sistemas excluidos del subartículo 5A002.a por las letras b a f de la presente nota, y 2. | No se puede programar para ningún otro uso o: b. | Con todas las características siguientes: 1. | Estar especial y exclusivamente diseñados para permitir la protección de los 'datos personales' contenidos en ellos 2. | Haber sido personalizados para transacciones públicas o comerciales o a efectos de la identificación personal, o no poder ser personalizados más que para dichos usos, y 3. | Que la capacidad criptográfica no sea accesible al usuario Nota técnica: Los 'datos personales' incluyen todo dato específico de una persona o entidad determinada, como la cantidad de dinero almacenada y los datos necesarios para la "autenticación". 2. | 'Lectores/escritores' especialmente diseñados o modificados, y limitados, para los productos especificados en el punto a.1 de la presente nota Nota técnica: Los 'lectores/escritores' incluyen el equipo que se comunica con las tarjetas inteligentes o los documentos de lectura electrónica a través de una red. b. | Equipo criptográfico diseñado especialmente y limitado al uso bancario o a las 'transacciones monetarias' Nota técnica: 'Transacciones monetarias' del subartículo 5A002.a. La nota 2.b incluye el cobro y la fijación de tarifas o las funciones crediticias. c. | Radioteléfonos portátiles o móviles para un uso civil (p. ej., para su uso con sistemas de radiocomunicación comercial civil por telefonía móvil) que no tengan la capacidad de transmitir directamente datos cifrados a otros radioteléfonos o equipos (distintos de los equipos de red de acceso radioeléctrico), ni de pasar datos cifrados a través de un equipo RAN (p. ej., controladores de red radioeléctrica (RNC) o controladores de estaciones base (BSC)) d. | Equipo de telefonía sin hilos que carezca de la capacidad de cifrado de extremo a extremo cuando el alcance máximo efectivo de funcionamiento sin repetición y sin hilos (es decir, un salto único y sin relevo entre la terminal y la base de origen) sea inferior a 400 metros conforme a la descripción del fabricante e. | Radioteléfonos portátiles o móviles y otros dispositivos inalámbricos de uso civil para clientes, que solo apliquen normas de cifrado comerciales o que hayan sido publicadas (salvo en lo que respecta a las funciones antipiratería, que pueden no estar publicadas) y que cumplan asimismo las disposiciones de los puntos a.2 a a.4 de la nota de criptografía (nota 3 de la categoría 5, segunda parte), que hayan sido personalizados para una aplicación civil específica con características que no afecten a la función criptográfica de los dispositivos originales no personalizados f. | Productos cuya funcionalidad de "seguridad de la información" está limitada a la funcionalidad de "red de área personal", aplicando únicamente normas criptográficas comerciales o que hayan sido publicadas, g. | Equipos de telecomunicaciones móviles de redes de acceso radioeléctrico (RAN) diseñados para uso civil y que cumplan asimismo las disposiciones de los puntos a.2 a a.4 de la nota de criptografía (nota 3 de la categoría 5, segunda parte), con una potencia de salida de radiofrecuencia limitada a 0,1 W (20 dBm) o menos, y que permitan 16 o menos usuarios concurrentes, h. | Enrutadores, conmutadores, pasarelas o relés en los que la funcionalidad de "seguridad de la información" se limita a las tareas de "operación, administración o mantenimiento" ("OAM") que únicamente apliquen normas de cifrado comerciales o que hayan sido publicadas, o i. | Equipos de computación o servidores de uso general en los que la funcionalidad de "seguridad de la información" reúna todas las características siguientes: 1. | Únicamente utiliza normas de cifrado comerciales o que hayan sido publicadas, y 2. | Presenta una de las características siguientes: a. | Es parte integrante de una unidad central de procesamiento que cumple las disposiciones de la nota 3 de la categoría 5, segunda parte b. | Es parte integrante de un sistema operativo que no está especificado en el artículo 5D002, o c. | Está limitada al "OAM" del equipo. j. | Productos diseñados especialmente para una 'aplicación civil conectada' que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que sean cualquiera de los siguientes: a. | Dispositivos finales de conexión en red que reúnan cualquiera de las características siguientes: 1. | La funcionalidad de "seguridad de la información" se limita a la seguridad de 'datos no arbitrarios' o a las tareas de "operación, administración o mantenimiento" ("OAM") o 2. | El dispositivo se limita a una 'aplicación civil conectada' específica, o b. | Equipos de redes que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñados específicamente para comunicarse con los dispositivos especificados en el punto j.1.a anterior, y 2. | La funcionalidad de "seguridad de la información" se limita al apoyo de la 'aplicación civil conectada' de los dispositivos especificados en el punto j.1.a anterior o a las tareas de "OAM" de estos equipos de redes o de otros productos especificados en el punto j de la presente nota, y 2. | En los cuales la funcionalidad de "seguridad de la información" implementa solo normas de cifrado comerciales o que hayan sido publicadas y donde el usuario no puede cambiar fácilmente la función criptográfica Notas técnicas: 1. | 'Aplicación civil conectada' es una aplicación del sector civil o de consumo conectada en red, distinta de "seguridad de la información", comunicaciones digitales, y redes o sistemas informáticos de uso general. 2. | 'Datos no arbitrarios' son datos de sensores o de medición relacionados directamente con la estabilidad, el rendimiento o las medidas físicas de un sistema (por ejemplo, temperatura, presión, caudal, masa, volumen, tensión, ubicación física, etc.), que el usuario del dispositivo no puede modificar. b. | Que sean un 'testigo de activación criptográfica' Nota técnica: Un 'testigo de activación criptográfica' es un producto diseñado o modificado para cualquiera de las siguientes acciones: 1. | Convertir, mediante "activación criptográfica", un producto no especificado en la categoría 5, segunda parte, en un producto especificado en los subartículos 5A002.a o 5D002.c.1, y no liberado mediante la nota de criptografía (nota 3 de la categoría 5, segunda parte), o 2. | Permitir, mediante "activación criptográfica", una funcionalidad adicional especificada en el subartículo 5A002.a de un producto ya especificado en la categoría 5, segunda parte c. | Diseñados o modificados para utilizar o realizar "criptografía cuántica" Nota técnica: La "criptografía cuántica" también se conoce como distribución de clave cuántica (QKD). d. | Diseñados o modificados para emplear técnicas criptográficas con objeto de generar códigos de canalización o de embrollo o códigos de identificación de red para sistemas que usen técnicas de modulación de banda ultra ancha y que posean alguna de las características siguientes: 1. | Ancho de banda superior a 500 MHz, o 2. | "Ancho de banda fraccional" de 20 % o más e. | Diseñados o modificados para utilizar técnicas criptográficas con objeto de generar el código de ensanchamiento para sistemas de "espectro ensanchado" distintos a los especificados en el subartículo 5A002.d, incluido el código de salto para sistemas de "salto de frecuencia".
| 5A003 | Sistemas, equipos y componentes destinados a la "seguridad de la información" no criptográfica, según se indica: a. | Sistemas de cables de comunicación diseñados o modificados por medios mecánicos, eléctricos o electrónicos para detectar intromisiones subrepticias Nota: | El subartículo 5A003.a solo somete a control la seguridad de la capa física. A efectos del subartículo 5A003.a, la capa física incluye la capa 1 del modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1). b. | Especialmente diseñados o modificados para reducir las emanaciones comprometedoras de señales portadoras de información por encima de lo dispuesto por las normas de salud, seguridad, o de interferencia electromagnética.
| 5A004 | Sistemas, equipos y componentes destinados a desactivar, debilitar o eludir la "seguridad de la información", según se indica: a. | Diseñados o modificados para realizar 'funciones criptoanalíticas'. Nota: | El subartículo 5A004.a incluye los sistemas o equipos diseñados o modificados para realizar 'funciones criptoanalíticas' mediante ingeniería inversa. Nota técnica: Las 'funciones criptoanalíticas' son funciones diseñadas para desactivar mecanismos criptográficos con el fin de derivar variables confidenciales o datos sensibles, incluyendo texto claro, contraseñas o claves criptográficas. b. | Productos no especificados en el artículo 4A005 o el subartículo 5A004.a, diseñados para realizar todas las funciones siguientes: 1. | Extraer 'datos no procesados' de un dispositivo informático o de comunicaciones y 2. | Eludir los controles de "autentificación" o autorización del dispositivo, con el fin de realizar la función descrita en 5A004.b.1. Nota técnica: 'Extraer datos no procesados' de un dispositivo informático o de comunicaciones consiste en recuperar datos binarios de un medio de almacenamiento (por ejemplo, un disco duro o una unidad flash) del dispositivo sin que el sistema operativo o de archivos del dispositivo lo interprete. Nota 1: | El artículo 5A004.b no somete a control sistemas o equipos especialmente diseñados para el "desarrollo" o la "producción" de un dispositivo informático o de comunicaciones. Nota 2: | El subartículo 5A004.b no incluye: a. | Programas de depuración, hipervisores b. | Productos limitados a extracción de datos lógicos c. | Productos de extracción de datos que utilizan técnicas de retirada del chip ("chip-off") o JTAG o d. | Productos especialmente diseñados únicamente para obtener acceso total al sistema operativo móvil (jail-breaking y rooting)
5B2 Equipos de ensayo, inspección y producción
| 5B002 | Equipos de ensayo, inspección y "producción" destinados a la "seguridad de la información", según se indica: a. | Equipos diseñados especialmente para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos especificados en los artículos 5A002, 5A003, 5A004 o en el subartículo 5B002.b b. | Equipos de medida diseñados especialmente para evaluar y convalidar las funciones de "seguridad de la información" de los equipos especificados en los artículos 5A002, 5A003 o 5A004, o de los "programas informáticos" especificados en los subartículos 5D002.a o 5D002.c.
5C2 Materiales
Ninguno.
5D2 Programas informáticos (software)
| 5D002 | "Programas informáticos" según se indica: a. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de cualquiera de los elementos siguientes: 1. | Equipos especificados en el artículo 5A002 o "programas informáticos" especificados en el subartículo 5D002.c.1 2. | Equipos especificados en el artículo 5A003 o "programas informáticos" especificados en el subartículo 5D002.c.2, o 3. | Equipos o "programas informáticos" según se indica: a. | Equipos especificados en el artículo 5A004.a o "programas informáticos" especificados en el subartículo 5D002.c.3.a, b. | Equipos especificados en el artículo 5A004.b o "programas informáticos" especificados en el subartículo 5D002.c.3.b, b. | "Programas informáticos" que posean las características de un 'testigo de activación criptográfica' especificado en el subartículo 5A002.b c. | "Programas informáticos" que posean las características o bien realicen o simulen las funciones de cualquiera de los elementos siguientes: 1. | Equipos especificados en los subartículos 5A002.a, 5A002.c, 5A002.d o 5A002.e Nota: | El subartículo 5D002.c.1 no somete a control los "programas informáticos" que se limitan a las tareas de "OAM" que únicamente aplican normas de cifrado comerciales o que hayan sido publicadas. 2. | Equipos especificados en el artículo 5A003, o 3. | Equipos, según se indica: a. | Equipos especificados en el subartículo 5A004.a, b. | Equipos especificados en el subartículo 5A004.b. Nota: | El subartículo 5D002.c.3.b no somete a control los "programas informáticos de intrusión". d. | Sin uso
5E2 Tecnología
| 5E002 | "Tecnología", según se indica: a. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 5A002, 5A003, 5A004 o 5B002, o de los "programas informáticos" especificados en los subartículos 5D002.a o 5D002.c Nota: | El subartículo 5E002.a no somete a control la "tecnología" para los productos especificados en los subartículos 5A004.b, 5D002.a.3.b o 5D002.c.3.b. b. | "Tecnología" que posea las características de un 'testigo de activación criptográfica' especificado en el subartículo 5A002.b Nota: | El artículo 5E002 incluye los datos técnicos de "seguridad de la información" resultantes de los procedimientos llevados a cabo para evaluar o determinar la ejecución de funciones, características o técnicas especificadas en la categoría 5, segunda parte.
PARTE VIII — Categoría 6
CATEGORÍA 6 — SENSORES Y LÁSERES
6A Sistemas, equipos y componentes
| 6A001 | Sistemas acústicos, equipos y componentes acústicos según se indica: a. | Sistemas marinos acústicos, equipos y los componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica: 1. | Sistemas y equipos activos (transmisores o transmisores y receptores), y componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica: Nota: | El subartículo 6A001.a.1 no somete a control el siguiente equipo: a. | Las sondas de profundidad que funcionen en la vertical por debajo del aparato, no posean función de barrido de más de ± 20° y se utilicen exclusivamente para medir la profundidad del agua o la distancia de objetos sumergidos o enterrados o para la detección de bancos de peces b. | Las balizas acústicas, según se indica: 1. | Balizas acústicas para emergencias 2. | Emisores acústicos (pingers) diseñados especialmente para relocalizar o retornar a una posición subacuática. a. | Equipos acústicos de muestreo del fondo marino según se indica: 1. | Equipos de muestreo de buques de superficie diseñados para cartografía topográfica del fondo marino y que reúnan todas las características siguientes: a. | Diseñados para efectuar mediciones en ángulos superiores a 20° respecto de la vertical b. | Diseñados para medir topografía del fondo marino en profundidades superiores a 600 m c. | 'Resolución de sondeo' inferior a 2, y d. | 'Mejora' de la "exactitud" de profundidad por medio de la compensación de todo lo siguiente: 1. | Movimiento del sensor acústico 2. | Propagación dentro del agua desde el sensor al fondo marino y viceversa, y 3. | Velocidad del sonido en el sensor Notas técnicas: 1. | La 'resolución de sondeo' es la anchura de barrido (grados) dividida por el máximo número de sondeos por barrido. 2. | La 'mejora' abarca la capacidad de compensar por medios externos. 2. | Equipos de muestreo subacuático diseñados para cartografía topográfica del fondo marino y que posean cualquiera de las características siguientes: Nota técnica: La calificación del sensor de presión acústica determina la calificación de profundidad de los equipos especificados en el subartículo 6A001.a.1.a.2. a. | Con todas las características siguientes: 1. | Diseñados o modificados para funcionar a profundidades superiores a 300 m, y 2. | 'Velocidad de sondeo' superior a 3 800 m/s, o Nota técnica: La 'velocidad de sondeo' es el producto de la máxima velocidad (m/s) con que puede funcionar el sensor y el máximo número de sondeos por barrido, suponiendo una cobertura del 100 %. Para los sistemas que producen sondeos en dos direcciones (sónares 3D), debería utilizarse el valor máximo de la 'velocidad de sondeo' en cada dirección. b. | Equipos de muestreo no especificados en el subartículo 6A001.a.1.a.2.a, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñados o modificados para funcionar a profundidades superiores a 100 m, 2. | Diseñados para efectuar mediciones en ángulos superiores a 20° respecto de la vertical 3. | Que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Funcionar a una frecuencia inferior a 350 kHz, o b. | Diseñados para medir topografía del fondo marino en profundidades superiores a 200 m del sensor acústico, y 4. | 'Mejora' de la "exactitud" de profundidad por medio de la compensación de todo lo siguiente: a. | Movimiento del sensor acústico b. | Propagación dentro del agua desde el sensor al fondo marino y viceversa, y c. | Velocidad del sonido en el sensor 3. | Sónares de barrido lateral (SBL) o sónares de apertura sintética (SAS) diseñados para la obtención de imágenes del fondo marino que reúnan todas las características siguientes: a. | Diseñados o modificados para funcionar a profundidades superiores a 500 m b. | Una 'tasa de cobertura de superficie' superior a 570 m2/s cuando funcionan al alcance máximo al que pueden funcionar con una 'resolución transversal a la trayectoria' inferior a 15 cm, y c. | Una 'resolución transversal a la trayectoria' inferior a 15 cm Notas técnicas: 1. | La 'tasa de cobertura de superficie' (m 2 /s) es el doble del producto del rango de detección del sónar (m) y la velocidad máxima (m/s) con que puede operar el sensor a dicho rango. 2. | La 'resolución en la dirección de la trayectoria' (cm), únicamente para los SBL, es el producto entre la anchura angular de haz (grados) azimutal (horizontal) y el rango de detección del sónar (m) multiplicado por 0,873. 3. | La 'resolución transversal a la trayectoria' (cm) es 75 dividido por el ancho de banda de la señal (kHz). b. | Sistemas, conjuntos de transmisores y receptores diseñados para la detección o localización de objetos que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Frecuencia de transmisión inferior a 10 kHz 2. | Nivel de presión acústica superior a 224 dB (referencia 1 μPa a 1 m) para los equipos que funcionen a una frecuencia comprendida en la banda de 10 a 24 kHz inclusive 3. | Nivel de presión acústica superior a 235 dB (referencia 1 μPa a 1 m) para los equipos que funcionen a una frecuencia comprendida en la banda de 24 a 30 kHz 4. | Que formen haces de menos de 1° en cualquier eje y funcionen a una frecuencia inferior a 100 kHz 5. | Que estén diseñados para funcionar con un alcance no ambiguo, en presentación visual, superior a 5 120 m, o 6. | Que estén diseñados para soportar, en funcionamiento normal, la presión de profundidades superiores a 1 000 m y estén dotados de transductores que presenten cualquiera de las siguientes características: a. | Con compensación dinámica de la presión, o b. | Que utilicen como elemento de transducción un material distinto del titanato zirconato de plomo c. | Proyectores acústicos (incluidos los transductores) que incorporen elementos piezoeléctricos, magnetoestrictivos, electroestrictivos, electrodinámicos o hidráulicos que funcionen por separado o en una combinación determinada y que posean cualquiera de las características siguientes: Nota 1: | El régimen de control de los proyectores acústicos, incluidos los transductores, diseñados especialmente para otros equipos no especificados en el artículo 6A001 vendrá determinado por el régimen de control de esos otros equipos. Nota 2: | El subartículo 6A001.a.1.c no somete a control las fuentes electrónicas que dirigen el sonido solo verticalmente, ni las fuentes mecánicas [por ejemplo, cañones de aire o cañones de aire o de vapor (vapor shock gun)] o químicas (por ejemplo, explosivas). Nota 3: | Los elementos piezoeléctricos especificados en el subartículo 6A001.a.1.c incluyen los fabricados a partir de cristales únicos de niobato de plomo-magnesio / titanato de plomo (Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 , o PMN-PT) a partir de una solución sólida o cristales únicos de niobato de plomo-indio / niobato de plomo-magnesio / titanato de plomo (Pb(In 1/2 Nb 1/2 )O 3 –Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 –PbTiO 3 , o PIN-PMN-PT) a partir de una solución sólida. 1. | Que funcionen a una frecuencia inferior a 10 kHz y posean cualquiera de las características siguientes: a. | No estar diseñados para funcionar continuamente al 100 % de su ciclo de funcionamiento y que tengan un 'nivel de la fuente en campo libre (SL RMS)' radiado superior a (10log(f) + 169,77) dB (referencia 1 μPa a 1 m), en el que f es la frecuencia en hercios de la respuesta de voltaje de transmisión (TVR) máxima por debajo de 10 kHz, o b. | Estar diseñados para funcionar continuamente al 100 % de su ciclo de funcionamiento y que tengan un 'nivel de la fuente en campo libre (SL RMS)' radiado al 100 % de su ciclo de funcionamiento superior a (10log(f) + 159,77) dB (referencia 1 μPa a 1 m), en el que f es la frecuencia en hercios de la respuesta de voltaje de transmisión (TVR) máxima por debajo de 10 kHz, o Nota técnica: El 'nivel de la fuente en campo libre (SL RMS )' se define a lo largo del eje de respuesta máxima y en el campo lejano del proyector acústico. Puede obtenerse a partir de la respuesta de voltaje de transmisión utilizando la siguiente ecuación: SL RMS = (TVR + 20log V RMS ) dB (ref 1 μPa a 1 m), en el que SL RMS es el nivel de fuente, TVR es la respuesta de voltaje de transmisión y V RMS es el voltaje de excitación del proyector. 2. | Sin uso 3. | Supresión de lóbulos laterales superior a 22 dB d. | Sistemas y equipos acústicos diseñados especialmente para determinar la posición de buques o vehículos subacuáticos y dotados de todos los componentes siguientes, diseñados especialmente para ello: 1. | Alcance de detección superior a 1 000 m, y 2. | Error de posicionamiento determinado inferior a 10 m rms (media cuadrática) medidos a una distancia de 1 000 m Nota: El subartículo 6A001.a.1.d incluye: a. | Los equipos que utilizan el "proceso de señales" coherente entre dos o más balizas y la unidad de hidrófono transportada por el buque de superficie o vehículo subacuático b. | Los equipos capaces de corregir automáticamente los errores de propagación de la velocidad del sonido para el cálculo de un punto. e. | Sónares individuales activos, diseñados especialmente o modificados para detectar, localizar y clasificar automáticamente a nadadores o buceadores, dotados de todos los elementos siguientes, y conjuntos acústicos de transmisores y receptores diseñados especialmente para ellos: 1. | Alcance de detección superior a 530 m 2. | Error de posicionamiento determinado inferior a 15 m rms (media cuadrática) medidos a una distancia de 530 m, y 3. | Ancho de banda de señal de impulso de transmisión superior a 3 kHz N.B. | Para sistemas de detección de nadadores diseñados especialmente o modificados para usos militares, véase la Relación de Material de Defensa. Nota: | Para el subartículo 6A001.a.1.e, cuando se especifiquen los alcances de detección múltiple para diversos entornos, se utiliza el alcance de detección mayor. 2. | Sistemas y equipos pasivos y componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica: Nota: | El subartículo 6A001.a.2 somete asimismo a control los equipos receptores, con independencia de que en su aplicación normal se relacionen o no con equipos activos separados, y los componentes especialmente diseñados para ellos. a. | Hidrófonos que tengan cualquiera de las siguientes características: Nota: | El control de los hidrófonos diseñados especialmente para otros equipos se determina por las condiciones del control de dichos equipos. Notas técnicas: 1. | Los hidrófonos constan de uno o más elementos sensores que producen un único canal acústico de salida. Los que contienen múltiples elementos pueden denominarse grupo de hidrófonos. 2. | A los efectos del subartículo 6A001.a.2.a., los transductores acústicos subacuáticos diseñados para funcionar como receptores pasivos son hidrófonos. 1. | Estar dotados de elementos sensores flexibles continuos 2. | Estar dotados de conjuntos flexibles de elementos sensores discretos, de diámetro o longitud inferior a 20 mm y con una separación entre elementos inferior a 20 mm 3. | Que posean cualquiera de los elementos sensores siguientes: a. | Fibras ópticas b. | 'Películas poliméricas piezoeléctricas' distintas del fluoruro de polivinilideno (PVDF) y sus copolímeros {p(VDF-TrFE) y P(VDF-TFE)} c. | 'Materiales compuestos (composites) piezoeléctricos flexibles' d. | Cristales piezoeléctricos únicos de niobato de plomo-magnesio / titanato de plomo (Pb(Mg1/3Nb 2/3)O3-PbTiO3, o PMN-PT) a partir de una solución sólida, o e. | Cristales piezoeléctricos únicos de niobato de plomo-indio / niobato de plomo-magnesio / titanato de plomo (Pb(In1/2Nb 1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb 2/3)O3–PbTiO3, o PIN-PMN-PT) a partir de una solución sólida 4. | Una 'sensibilidad de los hidrófonos' mejor que -180 dB a cualquier profundidad, sin compensación de la aceleración 5. | Diseñados para funcionar a profundidades superiores a 35 m con compensación de la aceleración, o 6. | Diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1 000 m y con una 'sensibilidad de los hidrófonos' mejor que -230 dB por debajo de 4 kHz Notas técnicas: 1. | Los elementos sensores denominados 'películas poliméricas piezoeléctricas' consisten en una película polimérica polarizada tensada y sujeta a un bastidor o carrete (mandril). 2. | Los elementos sensores de 'materiales compuestos (composites) piezoeléctricos flexibles' consisten en fibras o partículas cerámicas piezoeléctricas combinadas con un compuesto de caucho, polimérico o epoxi eléctricamente aislante y acústicamente transparente, siendo el compuesto parte integrante de los elementos sensores. 3. | La 'sensibilidad de los hidrófonos' se define como veinte veces el logaritmo decimal de la relación entre la tensión eficaz de salida y una referencia de 1 V eficaz cuando el sensor del hidrófono, sin preamplificador, se sitúe en un campo acústico de ondas planas con una presión eficaz de 1 μPa. Por ejemplo, un hidrófono de -160 dB (referencia, 1 V por μPa) daría una tensión de salida de 10 -8 V en este campo, mientras que uno de -180 dB de sensibilidad solo daría una tensión de salida de 10 -9 V. Por lo tanto -160 dB es mejor que -180 dB. b. | Baterías de hidrófonos acústicos remolcadas que presenten cualquiera de las siguientes características: Nota técnica: Las baterías de hidrófonos están compuestas de diversos hidrófonos que proporcionan múltiples canales acústicos de salida. 1. | Espaciado entre los grupos de hidrófonos inferior a 12,5 m o 'modificables' para tener un espaciado entre los grupos de hidrófonos inferior a 12,5 m 2. | Diseñadas o 'modificables' para funcionar a profundidades superiores a 35 m Nota técnica: El término 'modificables' de los subartículos 6A001.a.2.b.1 y 2 significa que incluyen dispositivos que permiten la modificación del cableado o de las interconexiones para cambiar el espaciado de los grupos de hidrófonos o los límites de profundidad de funcionamiento. Estos dispositivos son: cableado de repuesto que represente más del 10 % del número de cables, bloques de ajuste del espaciado de los grupos de hidrófonos o dispositivos internos de limitación de profundidad que sean ajustables o que controlen más de un grupo de hidrófonos. 3. | Detectores de rumbo especificados en el subartículo 6A001.a.2.d 4. | Tubos para batería reforzados longitudinalmente 5. | Baterías montadas, con un diámetro inferior a 40 mm 6. | Sin uso 7. | Características de los hidrófonos especificadas en el subartículo 6A001.a.2.a, o 8. | Sensores hidroacústicos basados en acelerómetros especificados en el subartículo 6A001.a.2.g c. | Equipo de procesado diseñado especialmente para baterías de hidrófonos acústicos remolcadas que tengan "programabilidad accesible al usuario" y proceso y correlación en el dominio del tiempo o de la frecuencia, incluidos el análisis espectral, el filtrado digital y la formación de haz mediante transformada rápida de Fourier u otras transformadas o procesos d. | Detectores de rumbo que reúnan todas las características siguientes: 1. | Una "exactitud" mejor que 0,5°, y 2. | Diseñados para funcionar a profundidades superiores a 35 m o que tengan un dispositivo sensor de profundidad, ajustable o desmontable, para funcionamiento a profundidades superiores a 35 m, N.B. | Para los sistemas inerciales de rumbo, véase el subartículo 7A003.c. e. | Conjuntos de hidrófonos de cable de fondo o de orilla (bay or bottom cable), que tengan cualquiera de las siguientes características: 1. | Estar dotados de hidrófonos especificados en el subartículo 6A001.a.2.a 2. | Estar dotados de módulos de señales de grupos de hidrófonos multiplexados que reúnan todas las características siguientes: a. | Diseñados para funcionar a profundidades superiores a 35 m o que tengan un dispositivo sensor de profundidad, ajustable o desmontable, para funcionamiento a profundidades superiores a 35 m, y b. | Capaces de ser intercambiados operacionalmente con módulos de baterías de hidrófonos acústicos remolcables, o 3. | Que incorporen los sensores hidroacústicos basados en acelerómetros especificados en el subartículo 6A001.a.2.g f. | Equipo de procesado diseñado especialmente para sistemas de cable de fondo o de orilla (bay or bottom cable) con "programabilidad accesible al usuario" y proceso y correlación en el dominio del tiempo o de la frecuencia, incluidos el análisis espectral, el filtrado digital y la formación de haz mediante transformada rápida de Fourier u otras transformadas o procesos g. | Sensores hidroacústicos basados en acelerómetros, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Estar compuestos de tres acelerómetros dispuestos a lo largo de tres ejes distintos 2. | Tener una 'sensibilidad a la aceleración' global mejor que 48 dB (referencia 1 000 mV rms por 1 g) 3. | Estar diseñados para funcionar a profundidades superiores a 35 m, y 4. | Funcionar a una frecuencia inferior a 20 kHz. Nota: | El subartículo 6A001.a.2.g no somete a control los sensores de velocidad de partículas o geófonos. Notas técnicas: 1. | Los sensores hidroacústicos basados en acelerómetros también son conocidos como sensores vectoriales. 2. | La 'sensibilidad a la aceleración' se define como veinte veces el logaritmo decimal de la relación entre la tensión eficaz (rms) de salida y una referencia de 1 V eficaz (rms) cuando el sensor hidroacústico, sin preamplificador, se sitúe en un campo acústico de ondas planas con una aceleración rms de 1 g (es decir, de 9,81 m/s 2 ). b. | Equipo de registro sónar de correlación-velocidad y Doppler-velocidad diseñado para medir la velocidad horizontal del equipo portador con respecto al fondo marino según se indica: 1. | Equipo de registro sónar de correlación-velocidad que posea cualquiera de las características siguientes: a. | Diseñado para funcionar a distancias superiores a 500 m entre el portador y el fondo marino, o b. | Con una "exactitud" de velocidad mejor que el 1 % de la velocidad 2. | Equipo de registro sónar de Doppler-velocidad con una "exactitud" de velocidad mejor que el 1 % de la velocidad Nota 1: | El subartículo 6A001.b no somete a control las sondas de profundidad que se limiten a una de las siguientes funciones: a. | Medición de la profundidad del agua b. | Medición de la distancia de objetos sumergidos o enterrados, o c. | Detección de bancos de peces. Nota 2: | El subartículo 6A001.b no somete a control el equipo diseñado especialmente para la instalación en buques de superficie. c. | Sin uso
| 6A002 | Sensores o equipos ópticos y componentes de los mismos según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 6A102. a. | Detectores ópticos según se indica: 1. | Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial", según se indica: Nota: | A efectos del subartículo 6A002.a.1, los detectores de estado sólido incluyen los "conjuntos de plano focal". a. | Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que reúnan todas las características siguientes: 1. | Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 10 nm, pero que no sobrepasen los 300 nm, y 2. | Respuesta inferior a 0,1 % con respecto a la respuesta de pico a longitudes de onda superiores a 400 nm b. | Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que reúnan todas las características siguientes: 1. | Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 900 nm, pero que no sobrepasen los 1 200 nm, y 2. | "Constante de tiempo" de respuesta igual o inferior a 95 ns c. | Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que tengan una respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 1 200 nm, pero que no sobrepasen los 30 000 nm d. | "Conjuntos de plano focal""calificados para uso espacial" que tengan más de 2 048 elementos por conjunto y con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 300 nm, pero que no sobrepasen los 900 nm 2. | Tubos intensificadores de imagen y los componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica: Nota: | El subartículo 6A002.a.2 no somete a control los tubos fotomultiplicadores no generadores de imagen con sensor de electrones en vacío que consistan únicamente en alguno de los siguientes componentes: a. | Un único ánodo metálico, o b. | Ánodos metálicos cuya distancia entre centros sea superior a 500 μm. Nota técnica: La 'multiplicación de carga' es una forma de amplificación electrónica de imagen, y se define como la generación de portadores de carga como consecuencia de un proceso de ganancia de ionización por impacto. Los sensores de 'multiplicación de carga' pueden asumir la forma de tubos intensificadores de imagen, de detectores de estado sólido o de "conjuntos de plano focal". a. | Tubos intensificadores de imagen que reúnan todas las características siguientes: 1. | Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 400 nm, pero que no sobrepasen los 1 050 nm, 2. | Amplificación electrónica de imagen que emplee cualquiera de los siguientes elementos: a. | Placas de microcanal con un paso de agujeros (distancia entre centros) igual o inferior a 12 μm, o b. | Un dispositivo sensor de electrones con una distancia entre píxeles sin compresión igual o inferior a 500 μm, especialmente diseñado o modificado para obtener una 'multiplicación de carga' por medios distintos de las placas de microcanal, y 3. | Cualquiera de los siguientes fotocátodos: a. | Fotocátodos multialcalinos (por ejemplo S-20 y S-25), que tengan una fotosensibilidad superior a 350 μA/lm b. | Fotocátodos de GaAs o de GaInAs, u c. | Otros fotocátodos semiconductores "compuestos III/-V" que tengan una "sensibilidad radiante" máxima superior a 10 mA/W b. | Tubos intensificadores de imagen que reúnan todas las características siguientes: 1. | Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 1 050 nm, pero que no sobrepasen los 1 800 nm 2. | Amplificación electrónica de imagen que emplee cualquiera de los siguientes elementos: a. | Placas de microcanal con un paso de agujeros (distancia entre centros) igual o inferior a 12 μm, o b. | Un dispositivo sensor de electrones con una distancia entre píxeles sin compresión igual o inferior a 500 μm, especialmente diseñado o modificado para obtener una 'multiplicación de carga' por medios distintos de las placas de microcanal, y 3. | Fotocátodos semiconductores (por ejemplo GaAs o GaInAs) "compuestos III/-V" y fotocátodos de transferencia de electrones que tengan una "sensibilidad radiante" máxima superior a 15 mA/W c. | Componentes diseñados especialmente, según se indica: 1. | Placas de microcanal con un paso de agujeros (distancia entre centros) igual o inferior a 12 μm 2. | Un dispositivo sensor de electrones con una distancia entre píxeles sin compresión igual o inferior a 500 μm, especialmente diseñado o modificado para obtener una 'multiplicación de carga' por medios distintos de las placas de microcanal 3. | Fotocátodos semiconductores (por ejemplo GaAs o GaInAs) "compuestos III/-V" y fotocátodos de transferencia de electrones Nota: El subartículo 6A002.a.2.c.3 no somete a control los fotocátodos semiconductores compuestos diseñados para obtener una "sensibilidad radiante" máxima: a. | igual o inferior a 10 mA/W en la respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 400 nm, pero que no sobrepasen los 1 050 nm, o b. | igual o inferior a 15 mA/W en la respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 1 050 nm, pero que no sobrepasen los 1 800 nm. 3. | "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial", según se indica: N.B. | Los "conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial" de 'microbolómetros' solo se especifican en el subartículo 6A002.a.3.f. Nota técnica: Los conjuntos multielemento de detectores, lineales o bidimensionales, son denominados "conjuntos de plano focal". Nota 1: | El subartículo 6A002.a.3 incluye los conjuntos de fotoconductores y los conjuntos fotovoltaicos. Nota 2: | El subartículo 6A002.a.3 no somete a control: a. | Multielementos (no más de 16 elementos) encapsulados, constituidos por células fotoconductoras que utilicen cualquiera de las siguientes sustancias: sulfuro de plomo o seleniuro de plomo b. | Detectores piroeléctricos que utilicen cualquiera de las siguientes sustancias: 1. | Sulfato de triglicina y variantes 2. | Titanato de zirconio-lantano-plomo y variantes 3. | Tantalato de litio 4. | Fluoruro de polivinilideno y variantes, o 5. | Niobato de estroncio bario y variantes c. | "Conjuntos de plano focal" diseñados especialmente o modificados para obtener una 'multiplicación de carga' y que por su diseño están limitados a poseer una "sensibilidad de radiación" máxima igual o inferior a 10 mA/W con longitudes de onda superiores a 760 nm, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Inclusión de un mecanismo limitador de respuesta concebido para no ser retirado ni modificado, y 2. | Cualquiera de las características siguientes: a. | El mecanismo limitador de respuesta está integrado o combinado con el elemento detector, o b. | El "conjunto de plano focal" solo funciona cuando el mecanismo limitador de respuesta está instalado. Nota técnica: Un mecanismo limitador de respuesta integrado en el elemento detector está diseñado para que no sea posible retirarlo ni modificarlo sin inutilizar el detector. d. | Matrices de termopilas con menos de 5 130 elementos. Nota técnica: La 'multiplicación de carga' es una forma de amplificación electrónica de imagen, y se define como la generación de portadores de carga como consecuencia de un proceso de ganancia de ionización por impacto. Los sensores de 'multiplicación de carga' pueden asumir la forma de tubos intensificadores de imagen, de detectores de estado sólido o de "conjuntos de plano focal". a. | "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial", que posean todo lo siguiente: 1. | Elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 900 nm, pero que no sobrepasen los 1 050 nm, y 2. | Cualquiera de las características siguientes: a. | "Constante de tiempo" de respuesta inferior a 0,5 ns, o b. | Especialmente diseñados o modificados para obtener una 'multiplicación de carga' y con una "sensibilidad de radiación" máxima superior a 10 mA/W b. | "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial", que posean todo lo siguiente: 1. | Elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 1 050 nm, pero que no sobrepasen los 1 200 nm, y 2. | Cualquiera de las características siguientes: a. | "Constante de tiempo" de respuesta igual o inferior a 95 ns, o b. | Especialmente diseñados o modificados para obtener una 'multiplicación de carga' y con una "sensibilidad de radiación" máxima superior a 10 mA/W c. | "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial" no lineales (bidimensionales), que tengan elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 1 200 nm, pero que no sobrepasen los 30 000 nm N.B. | Los "conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial" de 'microbolómetros' a base de silicio u otro material solo se especifican en el subartículo 6A002.a.3.f. d. | "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial" lineales (unidimensionales) que reúnan todas las características siguientes: 1. | Elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 1 200 nm, pero que no sobrepasen los 3 000 nm, y 2. | Cualquiera de las características siguientes: a. | Un coeficiente entre la dimensión de la 'dirección de barrido' del elemento detector y la dimensión de la 'dirección transversal al barrido' del elemento detector inferior a 3,8, o b. | Procesado de señales en los elementos detectores Nota: | El subartículo 6A002.a.3.d no somete a control los "conjuntos de plano focal" (de no más de 32 elementos) cuyos elementos detectores sean exclusivamente de germanio. Nota técnica: A efectos del subartículo 6A002.a.3.d, la 'dirección transversal al barrido' es el eje paralelo al conjunto lineal de elementos detectores, y la 'dirección de barrido' es el eje perpendicular al conjunto lineal de elementos detectores. e. | "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial" lineales (unidimensionales), que tengan elementos individuales con respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 3 000 nm, pero que no sobrepasen los 30 000 nm f. | "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial" infrarrojos, no lineales (bidimensionales), a base de material para 'microbolómetro', que tengan elementos individuales con respuesta no filtrada en una gama de longitud de onda igual o superior a 8 000 nm, pero que no sobrepasen los 14 000 nm Nota técnica: A efectos del subartículo 6A002.a.3.f, un 'microbolómetro' es un detector térmico de formación de imágenes que, como consecuencia del cambio de temperatura del detector causado por la absorción de radiación infrarroja, se utiliza para generar cualquier señal utilizable. g. | "Conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial", que posean todo lo siguiente: 1. | Elementos detectores individuales con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 400 nm, pero que no sobrepasen los 900 nm 2. | Diseñados especialmente o modificados para obtener una 'multiplicación de carga' y con una "sensibilidad radiante" máxima superior a 10 mA/W para longitudes de onda superiores a 760 nm, y 3. | Más de 32 elementos b. | "Sensores monoespectrales de formación de imágenes" y "sensores multiespectrales de formación de imágenes" diseñados para aplicaciones de teledetección, y que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Campo de visión instantáneo (IFOV) inferior a 200 microrradianes, o 2. | Especificados para funcionar en una gama de longitudes de onda superiores a 400 nm, pero que no sobrepasen los 30 000 nm, y que reúnan todas las características siguientes: a. | Que proporcionen salida de datos de imagen en formato digital, y b. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | "Calificados para uso espacial", o 2. | Estar diseñados para funcionamiento aerotransportado, utilizar detectores que no sean de silicio y tener un campo de visión instantáneo (IFOV) menor que 2,5 mrad (milirradianes) Nota: | El subartículo 6A002.b.1 no somete a control los "sensores monoespectrales de formación de imágenes", con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 300 nm, pero que no sobrepasen los 900 nm, y que incorporen únicamente alguno de los detectores no "calificados para uso espacial" o "conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial" que se indican a continuación: 1. | Dispositivos de carga acoplada (CCD) no diseñados ni modificados para alcanzar una 'multiplicación de carga', o 2. | Dispositivos de semiconductores de óxido metálico complementarios (CMOS) no diseñados ni modificados para alcanzar una 'multiplicación de carga'. c. | Equipos de formación de imágenes de 'visión directa' que tengan alguno de los siguientes elementos: 1. | Tubos intensificadores de imagen especificados en el subartículo 6A002.a.2.a o en el subartículo 6A002.a.2.b 2. | "Conjuntos de plano focal" especificados en el subartículo 6A002.a.3, o 3. | Detectores de estado sólido especificados en el subartículo 6A002.a.1 Nota técnica: La expresión 'visión directa' se refiere a los equipos de formación de imágenes que presentan al observador humano una imagen visible sin convertirla en una señal electrónica para su visualización en una pantalla de televisión, y que no pueden grabar ni almacenar la imagen por medios fotográficos, electrónicos o de otra clase. Nota: | El subartículo 6A002.c no somete a control los equipos siguientes dotados de fotocátodos distintos de los de GaAs o GaInAs: a. | Sistemas de alarma por allanamiento industriales o civiles, o sistemas de control o de recuento de tráfico o de movimientos en la industria b. | Equipo médico c. | Equipos industriales utilizados para la inspección, clasificación o análisis de las propiedades de los materiales d. | Detectores de llama para hornos industriales e. | Equipos diseñados especialmente para uso en laboratorio. d. | Componentes para uso especial, para sensores ópticos, según se indica: 1. | Sistemas de refrigeración criogénicos "calificados para uso espacial" 2. | Sistemas de refrigeración criogénicos no "calificados para uso espacial" con temperatura de la fuente de refrigeración inferior a 218 K (-55 °C), según se indica: a. | De ciclo cerrado y con un tiempo medio hasta el fallo (MTTF) o un tiempo medio entre fallos (MTBF) superior a 2 500 horas b. | Minirrefrigeradores autorregulables Joule Thomson (JT) que tengan diámetros interiores (exterior) inferiores a 8 mm 3. | Fibras ópticas sensoras fabricadas especialmente, en su composición o estructura, o modificadas por revestimiento, de forma que sean sensibles a los efectos acústicos, térmicos, inerciales, electromagnéticos o a las radiaciones nucleares Nota: | El subartículo 6A002.d.3 no somete a control las fibras ópticas sensoras encapsuladas diseñadas especialmente para aplicaciones de detección de orificios de perforación. e. | Sin uso f. | 'Circuitos integrados de lectura' ('ROIC') diseñados especialmente para los "conjuntos de plano focal" especificados en el subartículo 6A002.a.3. Nota: | El subartículo 6A002.f no somete a control los 'circuitos integrados de lectura' diseñados especialmente para aplicaciones automovilísticas civiles. Nota técnica: Un 'circuito integrado de lectura' ('ROIC') es un circuito integrado diseñado para subyacer o estar unido a un "conjunto de plano focal" ("FPA") y utilizado para leer (es decir, extraer y registrar) las señales producidas por los elementos detectores. Como mínimo, el 'ROIC' lee la carga de los elementos detectores extrayendo la carga y aplicando una función de multiplexado de manera que conserve la información de posicionamiento y orientación espacial relativa de los elementos detectores para tratamiento dentro o fuera del 'ROIC'.
| 6A003 | Cámaras, sistemas o equipos, y componentes de los mismos, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 6A203. a. | Cámaras de instrumentos y componentes diseñados especialmente para las mismas, según se indica: Nota: | Las cámaras de instrumentos especificadas en los subartículos 6A003.a.3 a 6A003.a.5, con estructura modular, deben ser evaluadas según su capacidad máxima, usando unidades enchufables disponibles, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la cámara. 1. | Sin uso 2. | Sin uso 3. | Cámaras de imagen unidimensional electrónicas con resolución temporal superior a 50 ns 4. | Cámaras electrónicas multiimágenes con una velocidad superior a 1 000 000 de fotogramas por segundo 5. | Cámaras electrónicas que reúnan todas las características siguientes: a. | Velocidad de obturación electrónica (capacidad de activación periódica) inferior a 1 μs por imagen completa, y b. | Tiempo de lectura que permita una velocidad superior a 125 imágenes completas por segundo 6. | Unidades enchufables que tengan todas las siguientes características: a. | Diseñadas especialmente para cámaras de instrumentos dotadas de estructuras modulares y que se especifiquen en el subartículo 6A003.a, y b. | Que permitan que esas cámaras tengan las características especificadas en los subartículos 6A003.a.3, 6A003.a.4 y 6A003.a.5, de acuerdo con las especificaciones del fabricante b. | Cámaras de formación de imágenes según se indica: Nota: | El subartículo 6A003.b no somete a control las cámaras de televisión ni las cámaras de vídeo diseñadas especialmente para la difusión de televisión. 1. | Cámaras de vídeo dotadas de sensores de estado sólido, que tengan una respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 10 nm pero no superior a 30 000 nm y cumplan todo lo siguiente: a. | Que presenten cualquiera de las características siguientes: 1. | Más de 4 x 106"píxeles activos" por conjunto de estado sólido para las cámaras monocromas (blanco y negro) 2. | Más de 4 x 106"píxeles activos" por conjunto de estado sólido para las cámaras en color dotadas de tres conjuntos de estado sólido, o 3. | Más de 12 x 106"píxeles activos" para las cámaras en color con baterías de estado sólido dotadas de un conjunto de estado sólido, y b. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Espejos ópticos especificados en el subartículo 6A004.a 2. | Equipos ópticos de control especificados en el subartículo 6A004.d, o 3. | Capacidad para anotar 'datos de seguimiento por cámara' generados internamente Notas técnicas: 1. | A los efectos del presente subartículo, las cámaras de vídeo digitales deben evaluarse mediante el número máximo de "píxeles activos" utilizados para captar imágenes en movimiento. 2. | A los efectos del presente subartículo, los 'datos de seguimiento por cámara' son la información necesaria para definir la orientación del alcance visual de la cámara respecto de la Tierra. Esto incluye: 1) el ángulo horizontal que dibuja el alcance visual de la cámara respecto de la dirección del campo magnético de la Tierra; 2) el ángulo vertical entre el alcance visual de la cámara y el horizonte de la Tierra. 2. | Cámaras de barrido y sistemas de cámaras de barrido que reúnan todas las características siguientes: a. | Una respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 10 nm pero no superior a 30 000 nm b. | Baterías de detectores lineales con más de 8 192 elementos por conjunto, y c. | Barrido mecánico en una dirección Nota: | El subartículo 6A003.b.2 no somete a control las cámaras de barrido y los sistemas de cámara de barrido diseñados especialmente para uno de los siguientes usos: a. | Fotocopiadoras industriales o civiles b. | Exploradores de imágenes diseñados especialmente para aplicaciones de exploración civiles, estacionarias, de gran proximidad (p. ej., la reproducción de imágenes o impresiones contenidas en documentos, representaciones artísticas o fotografías), o c. | Equipo médico. 3. | Cámaras de formación de imágenes que utilicen tubos intensificadores de imagen especificados en el subartículo 6A002.a.2.a o en el subartículo 6A002.a.2.b 4. | Cámaras de formación de imágenes que utilicen "conjuntos de plano focal" y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Que utilicen "conjuntos de plano focal" especificados en los subartículos 6A002.a.3.a a 6A002.a.3.e b. | Que utilicen "conjuntos de plano focal" especificados en el subartículo 6A002.a.3.f, o c. | Que utilicen "conjuntos de plano focal" especificados en el subartículo 6A002.a.3.g Nota 1: | Las 'cámaras de formación de imágenes' especificadas en el subartículo 6A003.b.4 están dotadas de "conjuntos de plano focal" combinados con suficientes medios electrónicos de "proceso de señales", además del circuito integrado de lectura, como para permitir, como mínimo, la salida de una señal analógica o digital una vez que hay suministro eléctrico. Nota 2: | El subartículo 6A003.b.4.a no somete a control las cámaras de formación de imágenes dotadas de "conjuntos de plano focal" lineales con doce o menos elementos que no utilizan retardo e integración en el elemento y diseñadas para cualquiera de los fines siguientes: a. | Sistemas de alarma por allanamiento industriales o civiles, o sistemas de control o de recuento de tráfico o de movimientos en la industria b. | Equipos industriales utilizados para la inspección o supervisión de flujos térmicos en edificios, equipos o procesos industriales c. | Equipos industriales utilizados para la inspección, clasificación o análisis de las propiedades de los materiales d. | Equipos diseñados especialmente para uso en laboratorio, o e. | Equipo médico. Nota 3: | El subartículo 6A003.b.4.b no somete a control las cámaras de formación de imágenes que tengan cualquiera de las siguientes características: a. | Frecuencia de cuadro máxima inferior o igual a 9 Hz b. | Con todas las características siguientes: 1. | 'Campo de visión instantáneo (IFOV)' mínimo, horizontal o vertical, de al menos 2 mrad (milirradianes) 2. | Dotadas de lente de distancia focal fija, no diseñada para ser retirada 3. | No dotadas de pantalla de 'visión directa', y 4. | Que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Sin medios que permitan obtener una imagen visualizable del campo de visión detectado, o b. | La cámara está diseñada para un solo tipo de aplicación y diseñada para no ser modificada por el usuario, o c. | La cámara está diseñada especialmente para su instalación en vehículos terrestres de transporte civil y reúne todas las características siguientes: 1. | La ubicación y la configuración de la cámara dentro del vehículo tienen únicamente por objeto asistir al conductor en la conducción segura del vehículo 2. | Utilizable solo cuando está instalada en cualquiera de los equipos siguientes: a. | El vehículo terrestre de transporte civil al que está destinada, y el vehículo pesa menos de 4 500 kg (peso bruto del vehículo) o b. | Una instalación para ensayos de mantenimiento diseñada especialmente y autorizada, y 3. | Dotada de un mecanismo activo que impide el funcionamiento de la cámara si esta es retirada del vehículo al que está destinada. Notas técnicas: 1. | El 'campo de visión instantáneo (IFOV)' especificado en el subartículo 6A003.b.4, nota 3.b, es el menor de los dos valores siguientes: 'IFOV horizontal' e 'IFOV vertical'. 'IFOV horizontal' = campo de visión (FOV) horizontal/número de elementos detectores horizontales. 'IFOV vertical' = campo de visión (FOV) vertical/número de elementos detectores verticales. 2. | La expresión 'visión directa' del subartículo 6A003.b.4, nota 3.b, se refiere a cámaras de formación de imágenes que funcionan en el espectro infrarrojo y que presentan al observador humano una imagen visible mediante una micropantalla que ha de situarse cerca del ojo dotada de cualquier tipo de mecanismo de protección contra la luz. Nota 4: | El subartículo 6A003.b.4.c no somete a control las cámaras de formación de imágenes que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Con todas las características siguientes: 1. | Si la cámara está especialmente concebida para su instalación como componente integrado en sistemas o equipos para uso en interiores y conectados a la red de suministro eléctrico, estar limitada por su diseño para un único tipo de aplicación según se indica: a. | Supervisión de procesos industriales, control de calidad o análisis de propiedades de los materiales b. | Equipo de laboratorio diseñado especialmente para fines de investigación científica c. | Equipo médico d. | Equipo de detección de fraudes financieros, y 2. | Utilizable solo cuando está instalada en cualquiera de los equipos siguientes: a. | El o los sistemas o equipos para los que está destinada, o b. | Una instalación de mantenimiento diseñada especialmente y autorizada, y 3. | Está dotada de un mecanismo activo que impide el funcionamiento de la cámara si esta es retirada del o de los sistemas o equipos para los cuales está diseñada. b. | Si la cámara está diseñada especialmente para su instalación en vehículos terrestres de transporte civil o en transbordadores para viajeros, con todas las características siguientes: 1. | La ubicación y la configuración de la cámara dentro del vehículo o del transbordador tiene únicamente por objeto asistir al conductor o al operador en la conducción segura del vehículo o del transbordador 2. | Utilizable solo cuando está instalada en cualquiera de los equipos siguientes: a. | El vehículo terrestre de transporte civil al que está destinada, y el vehículo pesa menos de 4 500 kg (peso bruto del vehículo) b. | El transbordador para viajeros y vehículos al que está destinada, y que tiene una eslora total (LOA) igual o superior a 65 m, o c. | Una instalación para ensayos de mantenimiento diseñada especialmente y autorizada, y 3. | Está dotada de un mecanismo activo que impide el funcionamiento de la cámara si esta es retirada del vehículo al que está destinada c. | Que por su diseño esté limitada a poseer una "sensibilidad radiante" máxima igual o inferior a 10 mA/W con longitudes de onda superiores a 760 nm, que cumpla todo lo siguiente: 1. | Inclusión de un mecanismo limitador de respuesta concebido para no ser retirado ni modificado 2. | Inclusión de un mecanismo activo que impide el funcionamiento de la cámara si se retira el mecanismo limitador de respuesta, y 3. | Que no esté diseñada especialmente o modificada para utilización subacuática, o d. | Con todas las características siguientes: 1. | Ausencia de presentación visual electrónica o de 'visión directa' de imágenes 2. | Carencia de medios que permitan obtener una imagen visualizable del campo de visión detectado 3. | Posibilidad de utilizar el "conjunto de plano focal" exclusivamente cuando está instalado en la cámara a la que está destinado, y 4. | Que el "conjunto de plano focal" esté dotado de un mecanismo activo que impide su funcionamiento de modo permanente al ser retirado de la cámara a la que está destinado 5. | Cámaras de formación de imágenes dotadas de detectores de estado sólido especificadas en el subartículo 6A002.a.1.
| 6A004 | Equipos y componentes ópticos según se indica: a. | Espejos ópticos (reflectores) según se indica: Nota técnica: A efectos del subartículo 6A004.a, el umbral de daño producido por radiación láser (LIDT) se mide con arreglo a la norma ISO 21254-1:2011. N.B. | Para los espejos ópticos diseñados especialmente para equipos de litografía, véase el artículo 3B001. 1. | 'Espejos deformables' que tengan una apertura óptica activa superior a 10 mm y que tengan cualquiera de las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellas a. | Con todas las características siguientes: 1. | Una frecuencia de resonancia mecánica igual o superior a 750 Hz, y 2. | Más de 200 actuadores, o b. | Un umbral de daño producido por radiación láser (LIDT) que sea cualquiera de los siguientes: 1. | Superior a 1 kW/cm2 utilizando un "láser de onda continua (CW)", o 2. | Superior a 2 J/cm2 utilizando impulsos "láser" de 20 ns con una tasa de repetición de 20 Hz Nota técnica: Los 'espejos deformables' son espejos que poseen cualquiera de las características siguientes: a. | una única superficie continua reflectora óptica que se deforma dinámicamente por la aplicación de pares o fuerzas individuales para compensar las distorsiones de las ondas ópticas que incidan en el espejo, o b. | elementos ópticos reflectantes múltiples que pueden reposicionarse de forma individual y dinámica mediante la aplicación de pares o fuerzas para compensar las distorsiones de las ondas ópticas que incidan en el espejo. Los 'espejos deformables' también se denominan espejos de óptica adaptativa. 2. | Espejos monolíticos ligeros con una "densidad equivalente" media inferior a 30 kg/m2 y una masa total superior a 10 kg Nota: | El subartículo 6A004.a.2 no somete a control los espejos diseñados especialmente para dirigir la radiación solar directa para instalaciones heliostáticas terrestres. 3. | Estructuras ligeras de espejos de "materiales compuestos" (composites) o celulares, con una "densidad equivalente" inferior a 30 kg/m2 y una masa total superior a 2 kg Nota: | El subartículo 6A004.a.3 no somete a control los espejos diseñados especialmente para dirigir la radiación solar directa para instalaciones heliostáticas terrestres. 4. | Espejos diseñados especialmente para las monturas de espejos de orientación del haz especificados en el subartículo 6A004.d.2.a con una rugosidad de λ/10 o mejor (λ es igual a 633 nm) y que tengan cualquiera de las características siguientes: a. | Diámetro o longitud del eje principal igual o superior a 100 mm, o b. | Con todas las características siguientes: 1. | Diámetro o longitud del eje principal superior a 50 mm pero inferior a 100 mm, y 2. | Un umbral de daño producido por radiación láser (LIDT) que sea cualquiera de los siguientes: a. | Superior a 10 kW/cm2 utilizando un "láser de onda continua (CW)", o b. | Superior a 20 J/cm2 utilizando impulsos "láser" de 20 ns con una tasa de repetición de 20 Hz b. | Componentes ópticos hechos de seleniuro de zinc (ZnSe) o sulfuro de zinc (ZnS) con transmisión en la gama de longitud de onda superior a 3 000 nm pero no superior a 25 000 nm y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Volumen superior a 100 cm3, o 2. | Diámetro o longitud del eje principal superior a 80 mm y espesor (profundidad) superior a 20 mm c. | Componentes "calificados para uso espacial" para sistemas ópticos, según se indica: 1. | Componentes aligerados hasta menos del 20 % de "densidad equivalente" con respecto a una pieza maciza de la misma apertura y el mismo espesor 2. | Sustratos brutos o transformados, sustratos con revestimientos superficiales (monocapa o multicapa, metálicos o dieléctricos, conductores, semiconductores o aislantes) o con películas protectoras 3. | Segmentos o conjuntos de espejos diseñados para montarse espacialmente en un sistema óptico con una apertura colectora equivalente o mayor que un solo elemento óptico de 1 metro de diámetro 4. | Componentes fabricados a partir de "materiales compuestos" (composites) con un coeficiente de dilatación térmica lineal, en cualquier dirección coordenada, igual o inferior a 5 x 10-6 d. | Equipos ópticos de control según se indica: 1. | Equipos diseñados especialmente para mantener la forma de superficie o la orientación de los componentes "calificados para uso espacial" especificados en los subartículos 6A004.c.1 o 6A004.c.3 2. | Equipos de orientación, seguimiento, estabilización o alineación de resonado según se indica: a. | Monturas de espejos de orientación del haz diseñadas para espejos con un diámetro o una longitud del eje principal superior a 50 mm y que tengan todas las características siguientes, y los equipos de control electrónico diseñados especialmente para ellos: 1. | Un desplazamiento angular máximo igual o superior a ± 26 mrad 2. | Una frecuencia de resonancia mecánica igual o superior a 500 Hz, y 3. | Una "exactitud" angular igual o inferior a (mejor que) 10 μrad (microrradianes) b. | Equipos de alineación de resonador con anchos de banda iguales o superiores a 100 Hz con una "exactitud" igual o inferior a (mejor que) 10 microrradianes 3. | Cardanes que reúnan todas las características siguientes: a. | Un ángulo de giro máximo superior a 5° b. | Un ancho de banda igual o superior a 100 Hz c. | Errores de puntería angular de 200 microrradianes o inferiores, y d. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud del eje principal o del diámetro superior a 0,15 m pero no superior a 1 m y capaces de aceleraciones angulares superiores a 2 radianes/s2, o 2. | Longitud del eje principal o del diámetro superior a 1 m y capaces de aceleraciones angulares superiores a 0,5 radianes/s2 4. | Sin uso e. | 'Elementos ópticos asféricos' que reúnan todas las características siguientes: 1. | Dimensión mayor de la apertura óptica superior a 400 mm 2. | Rugosidad de la superficie menor que 1 nm (rms) para longitudes de muestra iguales o superiores a 1 mm, y 3. | Magnitud absoluta del coeficiente de expansión termal lineal menor que 3 x 10-6/K a 25 °C. Notas técnicas: 1. | Un 'elemento óptico asférico' es cualquier elemento utilizado en un sistema óptico cuya superficie o superficies formadoras de imagen están diseñadas para diferir de la forma de una esfera ideal. 2. | No se requiere que los fabricantes midan la rugosidad de la superficie a que se refiere el subartículo 6A004.e.2 al menos que el elemento óptico fuese diseñado o fabricado con la intención de satisfacer, o superar, los parámetros sometidos a control. Nota: | El subartículo 6A004.e no somete a control los 'elementos ópticos asféricos' que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Dimensión máxima de la apertura óptica menor a 1 m y relación de la distancia focal a la apertura igual o superior a 4,5:1 b. | Dimensión máxima de la apertura óptica igual o superior a 1 m y relación de la distancia focal a la apertura igual o superior a 7:1 c. | Diseñado como un elemento óptico fresnel, tipo flyeye, estriado (stripe), prisma o difractivo d. | Fabricado de cristal de silicato de boro que tenga un coeficiente de expansión térmica lineal superior a 2,5 x 10 -6 /K a 25 °C, u e. | Elemento óptico de rayos X que tenga capacidad para un espejo interior (por ejemplo espejos tipo tubo). N.B. | Para 'elementos ópticos asféricos' diseñados especialmente para equipos de litografía, véase el artículo 3B001. f. | Equipos de medida de frente de onda dinámicos que reúnan todas las características siguientes: 1. | 'Frecuencias de cuadro' iguales o superiores a 1 kHz, y 2. | Una exactitud de frente de onda igual o inferior a (mejor que) λ/20 en la longitud de onda de diseño. Nota técnica: A efectos del subartículo 6A004.f, la 'frecuencia de cuadro' es una frecuencia en la cual todos los "píxeles activos" del "conjunto de plano focal" están integrados para registrar las imágenes proyectadas por la óptica del sensor de frente de onda.
| 6A005 | "Láseres", distintos de los especificados en los subartículos 0B001.g.5 o 0B001.h.6, componentes y equipos ópticos, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 6A205. Nota 1: | Los "láseres" de impulsos incluyen los que funcionan en modo de ondas continuas con impulsos superpuestos. Nota 2: | Los "láseres" de excímeros, semiconductores, químicos, de CO, de CO 2 y de cristal de neodimio de 'impulsos no repetitivos' solo se especifican en el subartículo 6A005.d. Nota técnica: 'Impulsos no repetitivos' se refiere a "láseres" que producen o un único impulso de salida o que tienen un tiempo de intervalo entre impulsos superior a un minuto. Nota 3: | El artículo 6A005 incluye los "láseres" de fibra. Nota 4: | El régimen de control de los "láseres" que incorporen conversión de frecuencia (es decir, cambio de longitud de onda) con medios distintos del de un "láser" bombeando otro "láser" estará determinado mediante la aplicación de los parámetros de control tanto para la salida del "láser" fuente como de la salida óptica con frecuencia convertida. Nota 5: | El artículo 6A005 no somete a control los "láseres" según se indica: a. | De rubí con energía de salida inferior a 20 J b. | De nitrógeno c. | De criptón. Nota 6: | A los efectos de los subartículos 6A005.a y 6A005.b, 'monomodo transversal' se refiere a "láseres" cuyo perfil de haz tiene un factor M 2 inferior a 1,3, mientras que 'multimodo transversal' se refiere a "láseres" cuyo perfil de haz tiene un factor M 2 igual o superior a 1,3. Nota técnica: En el artículo 6A005, el 'rendimiento de potencia transmitida con respecto a la potencia consumida' se define como la proporción de la potencia de salida del "láser" (o "potencia de salida media") respecto a la potencia de consumo eléctrico requerida para el funcionamiento del "láser", con inclusión de fuente de alimentación/acondicionador y acondicionador térmico/intercambiador de calor. a. | "Láseres" no "sintonizables" de onda continua (CW) que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud de onda de salida de menos de 150 nm y potencia de salida superior a 1 W 2. | Longitud de onda de salida de 150 nm o más pero no superior a 510 nm y potencia de salida superior a 30 W Nota: | El subartículo 6A005.a.2 no somete a control los "láseres" de argón con una potencia de salida igual o inferior a 50 W. 3. | Longitud de onda de salida superior a 510 nm pero no superior a 540 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Salida 'monomodo transversal' y potencia de salida superior a 50 W, o b. | Salida 'multimodo transversal' y potencia de salida superior a 150 W 4. | Longitud de onda de salida superior a 540 nm pero no superior a 800 nm y potencia de salida superior a 30 W 5. | Longitud de onda de salida superior a 800 nm pero no superior a 975 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Salida 'monomodo transversal' y potencia de salida superior a 50 W, o b. | Salida 'multimodo transversal' y potencia de salida superior a 80 W 6. | Longitud de onda de salida superior a 975 nm pero no superior a 1 150 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Salida 'monomodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: 1. | Potencia de salida superior a 1 000 W u 2. | Con todas las características siguientes: a. | Potencia de salida superior a 500 W y b. | Anchura de banda espectral inferior a 40 GHz, o b. | Salida 'multimodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: 1. | 'Rendimiento de potencia transmitida con respecto a la potencia consumida' superior al 18 % y potencia de salida superior a 1 000 W, u 2. | Potencia de salida superior a 2 kW Nota 1: | El subartículo 6A005.a.6.b no somete a control los "láseres" industriales con salida 'multimodo transversal' con potencia de salida superior a 2 kW y no superior a 6 kW con una masa total superior a 1 200 kg. A efectos de la presente nota, la masa total incluye todos los elementos necesarios para que el "láser" funcione, por ejemplo, "láser", fuente de alimentación o intercambiador de calor, pero se excluye la óptica externa para acondicionamiento o emisión de haz. Nota 2: | El subartículo 6A005.a.6.b no somete a control los "láseres" industriales con salida 'multimodo transversal' que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Sin uso b. | Potencia de salida superior a 1 kW pero no superior a 1,6 kW y que tenga un BPP superior a 1,25 mm•mrad c. | Potencia de salida superior a 1,6 kW pero no superior a 2,5 kW y que tenga un BPP superior a 1,7 mm•mrad d. | Potencia de salida superior a 2,5 kW pero no superior a 3,3 kW y que tenga un BPP superior a 2,5 mm•mrad e. | Potencia de salida superior a 3,3 kW pero no superior a 6 kW y que tenga un BPP superior a 3,5 mm•mrad f. | Sin uso g. | Sin uso h. | Potencia de salida superior a 6 kW pero no superior a 8 kW y que tenga un BPP superior a 12 mm•mrad, o i. | Potencia de salida superior a 8 kW pero no superior a 10 kW y que tenga un BPP superior a 24 mm•mrad 7. | Longitud de onda de salida superior a 1 150 nm, pero no superior a 1 555 nm, y cualquiera de las características siguientes: a. | 'Monomodo transversal' y potencia de salida superior a 50 W, o b. | 'Multimodo transversal' y potencia de salida superior a 80 W 8. | Longitud de onda de salida superior a 1 555 nm pero no superior a 1 850 nm y potencia de salida superior a 1 W 9. | Longitud de onda de salida superior a 1 850 nm, pero no superior a 2 100 nm, y cualquiera de las características siguientes: a. | 'Monomodo transversal' y potencia de salida superior a 1 W, o b. | Salida 'multimodo transversal' y potencia de salida superior a 120 W, o 10. | Longitud de onda de salida superior a 2 100 nm y potencia de salida superior a 1 W b. | "Láseres de impulso" no "sintonizables" que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud de onda de salida de menos de 150 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Energía de salida superior a 50 mJ por impulso y "potencia de pico" superior a 1 W, o b. | "Potencia de salida media" superior a 1 W 2. | Longitud de onda de salida de 150 nm o más, pero no superior a 510 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Energía de salida superior a 1,5 J por impulso y "potencia de pico" superior a 30 W, o b. | "Potencia de salida media" superior a 30 W Nota: | El subartículo 6A005.b.2.b no somete a control los "láseres" de argón con "potencia de salida media" igual o inferior a 50 W. 3. | Longitud de onda de salida superior a 510 nm pero no superior a 540 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Salida 'monomodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 1,5 J por impulso y "potencia de pico" superior a 50 W, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 50 W, o b. | Salida 'multimodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 1,5 J por impulso y "potencia de pico" superior a 150 W, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 150 W 4. | Longitud de onda de salida superior a 540 nm pero no superior a 800 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | "Duración de impulso" de menos de 1 ps y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 0,005 J por impulso y "potencia de pico" superior a 5 GW, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 20 W, o b. | "Duración de impulso" no inferior a 1 ps y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 1,5 J por impulso y "potencia de pico" superior a 30 W, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 30 W 5. | Longitud de onda de salida superior a 800 nm pero no superior a 975 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | "Duración de impulso" de menos de 1 ps y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 0,005 J por impulso y "potencia de pico" superior a 5 GW, o 2. | Salida 'monomodo transversal' y "potencia de salida media" superior a 20 W, b. | "Duración de impulso" superior o igual a 1 ps, pero no superior a 1 μs, y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 0,5 J por impulso y "potencia de pico" superior a 50 W, 2. | Salida 'monomodo transversal' y "potencia de salida media" superior a 20 W o 3. | Salida 'multimodo transversal y "potencia de salida media" superior a 50 W, o c. | "Duración de impulso" superior a 1 μs y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 2 J por impulso y "potencia de pico" superior a 50 W, 2. | Salida 'monomodo transversal' y "potencia de salida media" superior a 50 W o 3. | Salida 'multimodo transversal y "potencia de salida media" superior a 80 W 6. | Longitud de onda de salida superior a 975 nm pero no superior a 1 150 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | "Duración de impulso" de menos de 1 ps y cualquiera de las características siguientes: 1. | "Potencia de pico" de salida superior a 2 GW por impulso 2. | "Potencia de salida media" superior a 30 W, o 3. | Energía de salida superior a 0,002 J por impulso b. | "Duración de impulso" superior o igual a 1 ps pero no superior a 1 ns, y cualquiera de las características siguientes: 1. | "Potencia de pico" de salida superior a 5 GW por impulso 2. | "Potencia de salida media" superior a 50 W, o 3. | Energía de salida superior a 0,1 J por impulso c. | "Duración de impulso" superior o igual a 1 ns, pero no superior a 1 μs, y cualquiera de las características siguientes: 1. | Salida 'monomodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: a. | "Potencia de pico" superior a 100 MW b. | "Potencia de salida media" superior a 20 W limitada por diseño a una frecuencia de repetición de impulso máxima menor o igual a 1 kHz c. | 'Rendimiento de potencia transmitida con respecto a la potencia consumida' superior al 12 % y "potencia de salida media" superior a 100 W y capaz de funcionar a una frecuencia de repetición de impulso superior a 1 kHz d. | "Potencia de salida media" superior a 150 W y capaz de funcionar a una frecuencia de repetición de impulso superior a 1 kHz, o e. | Energía de salida superior a 2 J por impulso, o 2. | Salida 'multimodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: a. | "Potencia de pico" superior a 400 MW b. | 'Rendimiento de potencia transmitida con respecto a la potencia consumida' superior al 18 % y "potencia de salida media" superior a 500 W c. | "Potencia de salida media" superior a 2 kW, o d. | Energía de salida superior a 4 J por impulso, o d. | "Duración de impulso" superior a 1 μs y cualquiera de las características siguientes: 1. | Salida 'monomodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: a. | "Potencia de pico" superior a 500 kW b. | 'Rendimiento de potencia transmitida con respecto a la potencia consumida' superior al 12 % y "potencia de salida media" superior a 100 W, o c. | "Potencia de salida media" superior a 150 W, o 2. | Salida 'multimodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: a. | "Potencia de pico" superior a 1 MW b. | 'Rendimiento de potencia transmitida con respecto a la potencia consumida' superior al 18 % y "potencia de salida media" superior a 500 W, o c. | "Potencia de salida media" superior a 2 kW, 7. | Longitud de onda de salida superior a 1 150 nm, pero no superior a 1 555 nm, y cualquiera de las características siguientes: a. | "Duración de impulso" no superior a 1 μs y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 0,5 J por impulso y "potencia de pico" superior a 50 W, 2. | Salida 'monomodo transversal' y "potencia de salida media" superior a 20 W o 3. | Salida 'multimodo transversal y "potencia de salida media" superior a 50 W, o b. | "Duración de impulso" superior a 1 μs y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 2 J por impulso y "potencia de pico" superior a 50 W, 2. | Salida 'monomodo transversal' y "potencia de salida media" superior a 50 W, o 3. | Salida 'multimodo transversal y "potencia de salida media" superior a 80 W 8. | Longitud de onda de salida superior a 1 555 nm, pero no superior a 1 850 nm, y cualquiera de las características siguientes: a. | Energía de salida superior a 100 mJ por impulso y "potencia de pico" superior a 1 W, o b. | "Potencia de salida media" superior a 1 W 9. | Longitud de onda de salida superior a 1 850 nm, pero no superior a 2 100 nm, y cualquiera de las características siguientes: a. | 'Monomodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 100 mJ por impulso y "potencia de pico" superior a 1 W, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 1 W o b. | 'Multimodo transversal' y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 100 mJ por impulso y "potencia de pico" superior a 10 kW, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 120 W, o 10. | Longitud de onda de salida superior a 2 100 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Energía de salida superior a 100 mJ por impulso y "potencia de pico" superior a 1 W, o b. | "Potencia de salida media" superior a 1 W c. | "Láseres""sintonizables" que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud de onda de salida inferior a 600 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Energía de salida superior a 50 mJ por impulso y "potencia de pico" superior a 1 W, o b. | Potencia de salida, media o en onda continua, superior a 1 W Nota: | El subartículo 6A005.c.1 no somete a control los "láseres" de colorante u otros "láseres" de líquidos con salida multimodo y longitud de onda igual o superior a 150 nm pero no superior a 600 nm y que reúnan todas las características siguientes: 1. | Energía de salida inferior a 1,5 J por impulso o "potencia de pico" inferior a 20 W, y 2. | Potencia de salida, media o en onda continua, inferior a 20 W. 2. | Longitud de onda de salida igual o superior a 600 nm, pero no superior a 1 400 nm, y cualquiera de las características siguientes: a. | Energía de salida superior a 1 J por impulso y "potencia de pico" superior a 20 W, o b. | Potencia de salida, media o en onda continua, superior a 20 W, o 3. | Longitud de onda de salida superior a 1 400 nm y cualquiera de las características siguientes: a. | Energía de salida superior a 50 mJ por impulso y "potencia de pico" superior a 1 W, o b. | Potencia de salida, media o en onda continua, superior a 1 W d. | Otros "láseres", no especificados en los subartículos 6A005.a, 6A005.b o 6A005.c, según se indica: 1. | "Láseres" de semiconductores, según se indica: Nota 1: | El subartículo 6A005.d.1 incluye los "láseres" de semiconductores que tienen conectores ópticos de salida (por ejemplo, latiguillos de fibra óptica). Nota 2: | El régimen de control de los "láseres" de semiconductores diseñados especialmente para otros equipos está determinado por el régimen de control de los otros equipos. a. | "Láseres" de semiconductores monomodo transversal individuales que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud de onda igual o inferior a 1 510 nm y potencia de salida, media o en onda continua, superior a 1,5 W, o 2. | Longitud de onda superior a 1 510 nm y una potencia de salida, media o en onda continua, superior a 500 mW b. | "Láseres" de semiconductores multimodo transversal individuales que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud de onda inferior a 1 400 nm y potencia de salida, media o en onda continua, superior a 15 W 2. | Longitud de onda igual o superior a 1 400 nm e inferior a 1 900 nm y potencia de salida, media o en onda continua, superior a 2,5 W, o 3. | Longitud de onda igual o superior a 1 900 nm y potencia de salida, media o en onda continua, superior a 1 W c. | 'Barras' "láser" de semiconductores individuales que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud de onda inferior a 1 400 nm y potencia de salida, media o en onda continua, superior a 100 W 2. | Longitud de onda igual o superior a 1 400 nm e inferior a 1 900 nm y potencia de salida, media o en onda continua, superior a 25 W, o 3. | Longitud de onda igual o superior a 1 900 nm y potencia de salida, media o en onda continua, superior a 10 W d. | 'Conjuntos apilados' de "láseres" de semiconductores (conjuntos bidimensionales) que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud de onda inferior a 1 400 nm y con cualquiera de las características siguientes: a. | Potencia total de salida, media o en onda continua, inferior a 3 kW, y con una 'densidad de potencia' de salida, media o en onda continua, superior a 500 W/cm2 b. | Potencia total de salida, media o en onda continua, igual o superior a 3 kW, pero inferior o igual a 5 kW, y 'densidad de potencia' de salida, media o en onda continua, superior a 350 W/cm2 c. | Potencia total de salida, media o en onda continua, superior a 5 kW d. | 'Densidad de potencia' impulsada de pico superior a 2 500 W/cm2, o Nota: | El subartículo 6A005.d.1.d.1.d no somete a control los dispositivos monolíticos de fabricación epitaxial e. | Potencia total de salida, media o en onda continua, espacialmente coherente, superior a 150 W 2. | Longitud de onda superior o igual a 1 400 nm pero inferior a 1 900 nm, y con cualquiera de las características siguientes: a. | Potencia total de salida, media o en onda continua, inferior a 250 W y 'densidad de potencia' de salida, media o en onda continua, superior a 150 W/cm2 b. | Potencia total de salida, media o en onda continua, igual o superior a 250 W, pero inferior o igual a 500 W, y 'densidad de potencia' de salida, media o en onda continua, superior a 50 W/cm2 c. | Potencia total de salida, media o en onda continua, superior a 500 W d. | 'Densidad de potencia' impulsada de pico superior a 500 W/cm2, o Nota: | El subartículo 6A005.d.1.d.2.d no somete a control los dispositivos monolíticos de fabricación epitaxial e. | Potencia total de salida, media o en onda continua, espacialmente coherente, superior a 15 W 3. | Longitud de onda superior o igual a 1 900 nm, y con cualquiera de las características siguientes: a. | 'Densidad de potencia' de salida, media o en onda continua, superior a 50 W/cm2 b. | Potencia de salida, media o en onda continua, superior a 10 W, o c. | Potencia total de salida, media o en onda continua, espacialmente coherente, superior a 1,5 W o 4. | Al menos una 'barra' de "láser" especificada en el subartículo 6A005.d.1.c Nota técnica: A efectos del subartículo 6A005.d.1.d, la 'densidad de potencia' es la potencia total de salida "láser" dividida por la superficie del emisor del 'conjunto apilado'. e. | 'Conjuntos apilados' de "láseres" de semiconductores distintos de los especificados en el subartículo 6A005.d.1.d, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Especialmente diseñados o modificados para combinarse con otros 'conjuntos apilados' a fin de formar un 'conjunto apilado' mayor, y 2. | Conexiones integradas comunes para la electrónica y la refrigeración Nota 1: | Los 'conjuntos apilados', constituidos por la combinación de 'conjuntos apilados' de "láseres" de semiconductores especificados en el subartículo 6A005.d.1.e que no están diseñados para volver a ser combinados o modificados, se especifican en el subartículo 6A005.d.1.d. Nota 2: | Los 'conjuntos apilados', constituidos por la combinación de 'conjuntos apilados' de "láseres" de semiconductores especificados en el subartículo 6A005.d.1.e que están diseñados para volver a ser combinados o modificados, se especifican en el subartículo 6A005.d.1.e. Nota 3: | El subartículo 6A005.d.1.e no somete a control los ensamblajes modulares de 'barras' individuales diseñados para ser montados en conjuntos lineares apilados de extremo a extremo. Notas técnicas: 1. | Los "láseres" de semiconductores se denominan comúnmente diodos "láser". 2. | Las 'barras' (denominadas también 'barras'"láser", 'barras' de diodos "láser" o 'barras' de diodos) consisten en "láseres" de semiconductores múltiples en un conjunto monodimensional. 3. | Un 'conjunto apilado' consiste en múltiples 'barras' que forman un conjunto bidimensional de "láseres" de semiconductores. 2. | "Láseres" de monóxido de carbono (CO) que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Energía de salida superior a 2 J por impulso y "potencia de pico" superior a 5 kW, o b. | Potencia de salida, media o en onda continua, superior a 5 kW 3. | "Láseres" de dióxido de carbono (CO2) que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Potencia de salida en onda continua superior a 15 kW b. | Salida en impulsos con una "duración de impulso" superior a 10 μs y cualquiera de las características siguientes: 1. | "Potencia de salida media" superior a 10 kW, o 2. | "Potencia de pico" superior a 100 kW, o c. | Salida en impulsos con una "duración de impulso" igual o inferior a 10 μs y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de impulsos superior a 5 J por impulso, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 2,5 kW 4. | "Láseres" excímeros que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Longitud de onda de salida no superior a 150 nm y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 50 mJ por impulso, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 1 W b. | Longitud de onda de salida superior a 150 nm pero no superior a 190 nm y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 1,5 J por impulso, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 120 W c. | Longitud de onda de salida superior a 190 nm pero no superior a 360 nm y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 10 J por impulso, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 500 W, o d. | Longitud de onda de salida superior a 360 nm y cualquiera de las características siguientes: 1. | Energía de salida superior a 1,5 J por impulso, o 2. | "Potencia de salida media" superior a 30 W N.B. | En relación con los "láseres" excímeros diseñados especialmente para equipos de litografía, véase el artículo 3B001. 5. | "Láseres químicos", según se indica: a. | "Láseres" de fluoruro de hidrógeno (HF) b. | "Láseres" de fluoruro de deuterio (DF) c. | 'Láseres de transferencia', según se indica: 1. | "Láseres" de oxígeno iodino (O2-I) 2. | "Láseres" de fluoruro de deuterio-dióxido de carbono (DF-CO2) Nota técnica: Los 'láseres de transferencia' son "láseres" excitados por una transferencia de energía obtenida por la colisión de un átomo o una molécula que no produce efecto láser con un átomo o una molécula que produce efecto láser. 6. | "Láseres" de vidrio de neodimio de 'impulsos no repetitivos' que posean cualquiera de las características siguientes: a. | "Duración de impulso" no superior a 1 μs y energía de salida superior a 50 J por impulso, o b. | "Duración de impulso" superior a 1 μs y energía de salida superior a 100 J por impulso Nota: | 'Impulsos no repetitivos' se refiere a "láseres" que producen o un único impulso de salida o que tienen un tiempo de intervalo entre impulsos superior a un minuto. e. | Componentes según se indica: 1. | Espejos refrigerados mediante 'refrigeración activa' o mediante refrigeración por tubos de calor Nota técnica: La 'refrigeración activa' es un método de refrigeración para componentes ópticos consistente en hacer circular líquidos bajo la superficie de los componentes ópticos (nominalmente a menos de 1 mm por debajo de la superficie óptica) con el fin de eliminar el calor del óptico. 2. | Espejos ópticos o componentes ópticos o electroópticos con transmisión óptica total o parcial, distintos de los combinadores de fibras cónicos fundidos y las redes dieléctricas multicapas (MLD), diseñados especialmente para ser utilizados con los "láseres" especificados Nota: | Los combinadores de fibras y los MLD se especifican en el subartículo 6A005.e.3. 3. | Componentes de "láseres" de fibra según se indica: a. | Combinadores de fibras cónicos fundidos multimodo-multimodo que reúnan todas las características siguientes: 1. | Una pérdida por inserción mejor que (inferior a) o igual a 0,3 dB, mantenida a una potencia de salida nominal total, media o en onda continua (excluida la potencia de salida transmitida a través del núcleo monomodo, si existe), superior a 1 000 W, y 2. | Un número de fibras de entrada igual o superior a 3 b. | Combinadores de fibras cónicos fundidos monomodo-multimodo que reúnan todas las características siguientes: 1. | Una pérdida por inserción mejor que (inferior a) 0,5 dB mantenida a una potencia de salida nominal total, media o en onda continua, que supere 4 600 W 2. | Un número de fibras de entrada igual o superior a 3 y 3. | Que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Un producto de los parámetros del haz (BPP) medido a la salida que no supere los 1,5 mm mrad para una serie de fibras de entrada inferior o igual a 5, o b. | Un BPP medido a la salida que no supere los 2,5 mm mrad para una serie de fibras de entrada superior a 5 c. | MLD que posean todas las características siguientes: 1. | Diseñados para una combinación espectral o coherente de los haces de 5 o más "láseres" de fibra, y 2. | Un umbral de daño producido por radiación "láser" (LIDT) de onda continua superior o igual a 10 kW/cm2 f. | Equipos ópticos según se indica: N.B. | Para los elementos ópticos de apertura compartida utilizables en aplicaciones de "láseres de potencia ultra alta" ("SHPL"), véase la Relación de Material de Defensa. 1. | Sin uso 2. | Equipos de diagnóstico "láser" diseñados especialmente para la medición dinámica de errores de orientación angular del haz de un sistema de "SHPL" y que tengan una "exactitud" angular de 10 microrradianes o inferior (mejor) 3. | Equipos y componentes ópticos diseñados especialmente para una combinación coherente de los haces en un sistema de conjunto enfasado de "SHPL" y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una "exactitud" igual o inferior a 0,1 μm, para longitudes de onda superiores a 1 μm, o b. | Una "exactitud" igual o inferior a (mejor que) λ/10 en la longitud de onda de diseño para longitudes de onda iguales o inferiores a 1 μm 4. | Telescopios de proyección diseñados especialmente para utilizarse con sistemas de "láseres de potencia ultra alta" (SHPL) g. | 'Equipos láser de detección acústica' que reúnan todas las características siguientes: 1. | Potencia de salida de "láser" en onda continua igual o superior a 20 mW 2. | Estabilidad de frecuencia "láser" igual o mejor que (inferior a) 10 MHz 3. | Longitudes de ondas "láser" iguales o superiores a 1 000 nm pero no superiores a 2 000 nm 4. | Resolución del sistema óptico mejor que (inferior a) 1 nm, y 5. | Coeficiente de señal óptica a ruido igual o superior a 103. Nota técnica: El 'equipo láser de detección acústica' se denomina a veces micrófono "láser" o micrófono de detección de flujo de partículas.
| 6A006 | "Magnetómetros", "gradiómetros magnéticos", "gradiómetros magnéticos intrínsecos", sensores de campos eléctricos subacuáticos, "sistemas de compensación", y los componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL SUBARTÍCULO 7A103.d. Nota: | El artículo 6A006 no somete a control los instrumentos diseñados especialmente para aplicaciones de pesca, ni para efectuar mediciones biomagnéticas para diagnósticos médicos. a. | "Magnetómetros" y subsistemas según se indica: 1. | "Magnetómetros" que utilicen "tecnología" de "superconductores" (SQUID) y posean cualquiera de las características siguientes: a. | Sistemas SQUID diseñados para funcionamiento estacionario, sin subsistemas concebidos especialmente para reducir el ruido en movimiento, y que tengan una 'sensibilidad' igual o inferior a (mejor que) 50 fT (rms) por raíz cuadrada de Hz a una frecuencia de 1 Hz, o b. | Sistemas SQUID en los que el "magnetómetro" tenga una 'sensibilidad' en movimiento inferior a (mejor que) 20 pT (rms) por raíz cuadrada de Hz a una frecuencia de 1 Hz y diseñados especialmente para reducir el ruido en movimiento 2. | "Magnetómetros" que utilicen "tecnología" de bombeo óptico o de precesión nuclear (protón/Overhauser), con una 'sensibilidad' inferior a (mejor que) 20 pT (rms) por raíz cuadrada de Hz a una frecuencia de 1 Hz 3. | "Magnetómetros" que utilicen "tecnología" triaxial del tipo de saturación (fluxgate) con una 'sensibilidad' igual o inferior a (mejor que) 10 pT (rms) por raíz cuadrada de Hz a una frecuencia de 1 Hz 4. | "Magnetómetros" de bobina de inducción con una 'sensibilidad' inferior a (mejor que) cualquiera de los siguientes: a. | 0,05 nT (rms) por raíz cuadrada de Hz a frecuencias inferiores a 1 Hz b. | 1 × 10-3 nT (rms) por raíz cuadrada de Hz a frecuencias iguales o superiores a 1 Hz, pero no superiores a 10 Hz, o c. | 1 × 10-4 nT (rms) por raíz cuadrada de Hz a frecuencias superiores a 10 Hz 5. | "Magnetómetros" de fibra óptica con una 'sensibilidad' inferior a (mejor que) 1 nT (rms) por raíz cuadrada de Hz b. | Sensores de campos eléctricos subacuáticos, con una 'sensibilidad' inferior a (mejor que) 8 nanovoltios por raíz cuadrada de Hz medidos a 1 Hz c. | "Gradiómetros magnéticos" según se indica: 1. | "Gradiómetros magnéticos" que utilicen "magnetómetros" múltiples especificados en el subartículo 6A006.a 2. | "Gradiómetros magnéticos intrínsecos" de fibra óptica con una 'sensibilidad' de gradiente de campo magnético inferior a (mejor que) 0,3 nT/m (rms) por raíz cuadrada de Hz 3. | "Gradiómetros magnéticos intrínsecos" que utilicen "tecnología" distinta de la "tecnología" de fibra óptica y posean una 'sensibilidad' de gradiente de campo magnético inferior a (mejor que) 0,015 nT/m (rms) por raíz cuadrada de Hz d. | "Sistemas de compensación" para sensores magnéticos o de campos eléctricos subacuáticos que tengan un funcionamiento igual o mejor al de los parámetros de control especificados en los subartículos 6A006.a, 6A006.b o 6A006.c e. | Receptores electromagnéticos subacuáticos que incorporen sensores de campo magnético especificados en el subartículo 6A006.a o sensores de campos eléctricos subacuáticos especificados en el subartículo 6A006.b. Nota técnica: A efectos del artículo 6A006, 'sensibilidad' (nivel de ruido) es la raíz cuadrática media del nivel mínimo de ruido limitado por el dispositivo, que es la señal más pequeña que puede medirse.
| 6A007 | Gravímetros y gradiómetros de gravedad según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 6A107. a. | Gravímetros diseñados o modificados para uso terrestre y con una "exactitud" estática inferior a (mejor que) 10 microgales Nota: | El subartículo 6A007.a no somete a control los gravímetros terrestres del tipo de elemento de cuarzo (Worden). b. | Gravímetros diseñados para plataformas móviles y que reúnan todas las características siguientes: 1. | "Exactitud" estática inferior a (mejor que) 0,7 miligales, y 2. | "Exactitud" en servicio (operativa) inferior a (mejor que) 0,7 miligales con un "tiempo hasta el estado estable" inferior a 2 minutos bajo cualquier combinación de compensaciones e influencias dinámicas c. | Gradiómetros de gravedad.
| 6A008 | Sistemas de radar, equipos y conjuntos de radar que posean cualquiera de las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 6A108. Nota: | El artículo 6A008 no somete a control: — | Los radares secundarios de vigilancia (SSR) Los radares para vehículos civiles Las pantallas o monitores utilizados para el control del tráfico aéreo (ATC) Los radares meteorológicos Equipos radar de aproximación de precisión (PAR) según normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que utilizan conjuntos lineares (unidimensionales) orientables electrónicamente o antenas pasivas ubicadas mecánicamente. a. | Que funcionen a una frecuencia comprendida entre 40 GHz y 230 GHz y posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Una potencia de salida media superior a 100 mW, o 2. | "Exactitud" de localización de 1 metro o menos (mejor) en su alcance y de 0,2 grados o menos (mejor) en azimut b. | Ancho de banda sintonizable superior a ± 6,25 % de la 'frecuencia de funcionamiento central' Nota técnica: La 'frecuencia de funcionamiento central' es la semisuma de la frecuencia de funcionamiento especificada más alta y la frecuencia de funcionamiento especificada más baja. c. | Capaces de funcionar simultáneamente con más de dos frecuencias portadoras d. | Capaces de funcionar en modo radar de apertura sintética (SAR), de apertura sintética inversa (ISAR) o de aerotransportado de haz oblicuo (SLAR) e. | Dotados de antena (array), escaneada electrónicamente Nota técnica: Las antenas (array) escaneadas electrónicamente también se denominan antenas (array) orientables electrónicamente. f. | Capaces de determinar la altitud de blancos no cooperantes g. | Diseñados especialmente para el funcionamiento aerotransportado (montados en globos o en fuselajes de aeronaves) y con capacidad de "proceso de señales" Doppler para la detección de blancos móviles h. | Dotados de un sistema de proceso de señales de radar y que utilice: 1. | Técnicas de "radar, espectro ensanchado", o 2. | Técnicas de "radar, agilidad de frecuencia" i. | Que proporcionen el funcionamiento con base terrena con una 'distancia medida con instrumentos' máxima, superior a 185 km Nota: | El subartículo 6A008.i no somete a control: a. | Los radares de vigilancia de zonas pesqueras b. | Los equipos de radar con base en tierra diseñados especialmente para control de las rutas de tráfico aéreo y que reúnan todas las características siguientes: 1. | 'Distancia medida con instrumentos' máxima de 500 km o inferior 2. | Configurados de forma que los datos del blanco del radar puedan ser transmitidos solo en un sentido, desde la localización del radar a uno o más centros Civiles de Control de Tráfico Aéreo (ATC) 3. | No provistos del control remoto de la velocidad de barrido del radar desde el centro de Control de Tráfico Aéreo (ATC) de rutas, y 4. | Que sean para instalación permanente c. | Los radares de seguimiento de los globos meteorológicos. Nota técnica: A efectos del subartículo 6A008.i, "distancia medida con instrumentos": significa la medida por un radar, una vez resuelta la ambigüedad. j. | Equipos "láser" o LIDAR (Light Detection and Ranging) y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | "Calificados para uso espacial" 2. | Que utilicen técnicas de detección heterodinas u homodinas coherentes y tengan un poder de resolución angular inferior a (mejor que) 20 microrradianes, o 3. | Diseñados para realizar desde el aire levantamientos batimétricos del litoral de estándar equivalente o superior al del Orden 1a de las Normas de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para los levantamientos hidrográficos (5.a edición, febrero de 2008), y que utilicen uno o varios "láseres" de longitud de onda superior a 400 nm pero no superior a 600 nm Nota 1: | Los equipos LIDAR diseñados especialmente para realizar levantamientos solo se especifican en el subartículo 6A008.j.3. Nota 2: | El subartículo 6A008.j no somete a control los equipos LIDAR diseñados especialmente para la observación meteorológica. Nota 3: | Los parámetros del estándar del Orden 1a de la OHI (5. a edición, febrero de 2008) pueden resumirse como sigue: — | Incertidumbre horizontal (nivel de confianza de 95 %) = 5 m + 5 % de profundidad Incertidumbre respecto de la profundidad para profundidades reducidas (nivel de confianza de 95 %) = ±√(a 2 +(b*d) 2 ), donde: | a = 0,5 m = error de profundidad constante | (es decir, suma de todos los errores de profundidad constantes) | b = 0,013 = factor del error dependiente de la profundidad | b*d = error dependiente de la profundidad | (es decir, suma de todos los errores dependientes de la profundidad) | d = profundidad Detección de formas: formas cúbicas > 2 metros en profundidades de hasta 40 m; 10 % en profundidades superiores a 40 m. k. | Dotados de subsistemas de "proceso de señales" que utilicen la "compresión de impulsos" y que tengan: 1. | Una relación de "compresión de impulsos" superior a 150, o 2. | Una anchura de impulso comprimida inferior a 200 ns, o Nota: | El subartículo 6A008.k.2 no somete a control los 'radares marinos' bidimensionales o radares de 'Servicio de Tráfico de Buques' que reúnan todas las características siguientes: a. | Una relación de "compresión de impulsos" no superior a 150 b. | Una anchura de impulso comprimida superior a 30 ns c. | Antena escaneadas mecánicamente única y rotatoria d. | Potencia de salida de pico no superior a 250 W, y e. | Que no puedan "saltar de frecuencia". l. | Que tengan subsistemas de proceso de datos y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | 'Seguimiento automático del blanco' que indique, en cualquier rotación de la antena, la posición prevista del blanco más allá del momento del paso siguiente del haz de antena, o Nota: | El subartículo 6A008.l.1 no somete a control la capacidad de alarma para conflicto, en sistemas de Control del Tráfico Aéreo (ATC), o 'radares marinos'. Nota técnica: El 'seguimiento automático del blanco' es la técnica de procesado que determina y proporciona automáticamente, como resultado, un valor extrapolado de la posición más probable del blanco, en tiempo real. 2. | Sin uso 3. | Sin uso 4. | Configurados para proporcionar superposición y correlación, o fusión de datos del blanco en un plazo de seis segundos a partir de dos o más sensores radar 'geográficamente dispersos', con el fin de mejorar el rendimiento agregado por encima del de un sensor individual especificado en los subartículos 6A008.f o 6A008.i. Nota técnica: Los sensores se consideran 'geográficamente dispersos' cuando cada emplazamiento dista más de 1 500 m de cualquier otro, en cualquier dirección. Los sensores móviles se consideran siempre 'geográficamente dispersos'. N.B. | Véase asimismo la Relación de Material de Defensa. Nota: | El subartículo 6A008.l.4 no somete a control los sistemas, equipos y conjuntos utilizados para el 'Servicio de Tráfico de Buques'. Notas técnicas: 1. | A efectos del artículo 6A008, 'radar marino' es un radar que se utiliza para navegar con seguridad en el mar, las vías navegables interiores o en entornos cercanos a la costa. 2. | A efectos del artículo 6A008, 'Servicio de Tráfico de Buques' es un servicio de vigilancia y control del tráfico de buques similar al control del tráfico aéreo para las "aeronaves".
| 6A102 | ‘Detectores' endurecidos contra la radiación, distintos de los especificados en el artículo 6A002, especialmente diseñados o modificados para la protección contra efectos nucleares [por ejemplo, impulso electromagnético (EMP), rayos X y efectos térmicos y explosivos combinados], y utilizables para "misiles", diseñados o previstos para resistir niveles de radiación iguales o superiores a una dosis de radiación total de 5 x 10 5 rads (silicio). Nota técnica: En el artículo 6A102, un 'detector' se define como un dispositivo mecánico, eléctrico, óptico o químico que automáticamente identifica y registra o almacena un estímulo, tal como un cambio ambiental de presión o temperatura, una señal eléctrica o electromagnética o la radiación de un material radiactivo. Esto incluye los dispositivos que detectan mediante una sola reacción de funcionamiento o de fallo.
| 6A107 | Gravímetros y componentes para gravímetros y gradiómetros de gravedad, según se indica: a. | Gravímetros, distintos de los especificados en el subartículo 6A007.b, diseñados o modificados para uso marino o aeronáutico que tengan una exactitud estática u operativa igual o inferior a (mejor que) 0,7 miligales y con un tiempo hasta el estado estable igual o inferior a dos minutos b. | Componentes diseñados especialmente para los gravímetros especificados en los subartículos 6A007.b o 6A107.a y para los gradiómetros de gravedad especificados en el subartículo 6A007.c.
| 6A108 | Sistemas de radar, sistemas de seguimiento y radomos distintos de los especificados en el artículo 6A008, según se indica: a. | Sistemas de radar y de radar láser diseñados o modificados para su uso en las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 Nota: | El subartículo 6A108.a incluye: a. | Equipos de cartografía para el contorno del terreno b. | Equipos de levantamiento cartográfico y de correlación (tanto digitales como analógicos) c. | Equipos de radar de navegación por efecto Doppler d. | Equipos pasivos de interferometría e. | Equipos de sensores de imágenes (activos y pasivos). b. | Sistemas de seguimiento de precisión, que puedan emplearse para 'misiles', según se indica: 1. | Sistemas de seguimiento que utilicen un traductor de código conjuntamente con referencias terrestres o aerotransportadas, o sistemas de navegación por satélite, con el fin de facilitar mediciones en tiempo real de la posición y velocidad en vuelo 2. | Radares de medición de distancia, incluidos los equipos asociados de seguimiento ópticos/infrarrojos, con todas las capacidades siguientes: a. | Resolución angular mejor que 1,5 milirradianes b. | Alcance de 30 km o superior con una resolución de alcance mejor que 10 m rms, y c. | Resolución de velocidad mejor que 3 m/s. Nota técnica: En el subartículo 6A108.b, los 'misiles' se refieren a los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km. c. | Radomos diseñados para soportar un choque térmico combinado superior a 4,184 x 106 J/m2 acompañado por una sobrepresión de pico superior a 50 kPa, y utilizables en la protección de "misiles" contra efectos nucleares [por ejemplo, impulso electromagnético (EMP), rayos X y efectos térmicos y explosivos combinados]
| 6A202 | Tubos fotomultiplicadores que tengan las dos características siguientes: a. | Un área de fotocátodo superior a 20 cm2, y b. | Un tiempo de subida del impulso aplicado al ánodo inferior a 1 ns.
| 6A203 | Cámaras y componentes, distintos de los especificados en el artículo 6A003, según se indica: N.B. 1: | Los "programas informáticos" diseñados especialmente para aumentar o liberar el potencial de rendimiento de una cámara o un dispositivo de formación de imágenes a fin de cumplir las características de los subartículos 6A203.a, 6A203.b o 6A203.c están especificados en el artículo 6D203. N.B. 2: | La "tecnología" en forma de códigos o claves para aumentar o liberar el potencial de rendimiento de una cámara o un dispositivo de formación de imágenes a fin de cumplir las características de los subartículos 6A203.a, 6A203.b o 6A203.c está especificada en el artículo 6E203. Nota: | Los subartículos 6A203.a a 6A203.c no someten a control las cámaras o dispositivos de formación de imágenes que tengan restricciones de equipos informáticos, de "programas informáticos" o de "tecnología" que limiten el rendimiento a menos de lo especificado más abajo, siempre que cumplan cualquiera de las características siguientes: 1. | Deben devolverse a su fabricante original para que haga las mejoras o las libere de las restricciones 2. | Requieren los "programas informáticos" especificados en el artículo 6D203 para mejorar o liberar el potencial de rendimiento a fin de cumplir las características del artículo 6A203, o 3. | Requieren la "tecnología" en forma de códigos o claves especificada en el artículo 6E203 para mejorar o liberar el potencial de rendimiento a fin de cumplir las características del artículo 6A203. a. | Cámaras de imagen unidimensional y componentes diseñados especialmente para las mismas, según se indica: 1. | Cámaras de imagen unidimensional con velocidades de registro superiores a 0,5 mm/μs 2. | Cámaras electrónicas de imagen unidimensional capaces de resolución temporal de 50 ns o menos 3. | Tubos de imagen unidimensional para las cámaras especificadas en el subartículo 6A203.a.2 4. | Unidades enchufables diseñadas especialmente para uso con cámaras de imagen unidimensional que tengan estructuras modulares y que permitan las especificaciones de rendimiento indicadas en los subartículos 6A203.a.1 o 6A203.a.2 5. | Unidades electrónicas de sincronización y conjuntos de rotor compuestos de turbinas, espejos y soportes diseñados especialmente para las cámaras especificadas en el subartículo 6A203.a.1 b. | Cámaras multiimagen y componentes diseñados especialmente para las mismas, según se indica: 1. | Cámaras multiimagen con lecturas superiores a 225 000 imágenes por segundo 2. | Cámaras multiimagen capaces de un tiempo de exposición por cuadro de 50 ns o menos 3. | Tubos multiimagen y dispositivos de formación de imágenes de estado sólido que tengan un tiempo de conmutación para imagen rápida (obturación) de 50 ns o menos, diseñados especialmente para las cámaras especificadas en los subartículos 6A203.b.1 o 6A203.b.2 4. | Unidades enchufables diseñadas especialmente para uso con cámaras multiimagen que tengan estructuras modulares y que permitan las especificaciones de rendimiento indicadas en los subartículos 6A203.b.1 o 6A203.b.2 5. | Unidades electrónicas de sincronización y conjuntos de rotor compuestos de turbinas, espejos y soportes diseñados especialmente para las cámaras especificadas en los subartículos 6A203.b.1 o 6A203.b.2 Nota técnica: En el subartículo 6A203.b, las cámaras de marco único de alta velocidad pueden utilizarse solas para producir una imagen única de un acontecimiento dinámico, o varias de estas cámaras pueden combinarse en un sistema de obturación secuencial para obtener imágenes múltiples de un acontecimiento. c. | Cámaras de tubos de electrones o de estado sólido y componentes diseñados especialmente para las mismas, según se indica: 1. | Cámaras de estado sólido o cámaras de tubos de electrones con un tiempo de conmutación para imagen rápida (obturación) igual o inferior a 50 ns 2. | Dispositivos de formación de imágenes de estado sólido y tubos intensificadores de imagen que tengan un tiempo de conmutación para imagen rápida (obturación) igual o inferior a 50 ns, diseñados especialmente para las cámaras especificadas en el subartículo 6A203.c.1 3. | Dispositivos obturadores electroópticos (células de Kerr o de Pockels) con un tiempo de conmutación para imagen rápida (obturación) igual o inferior a 50 ns 4. | Unidades enchufables diseñadas especialmente para uso con cámaras que tengan estructuras modulares y que permitan las especificaciones de rendimiento indicadas en el subartículo 6A203.c.1 d. | Cámaras de televisión endurecidas a las radiaciones, diseñadas especialmente o tasadas para resistir una dosis total de radiación de más de 50 x 103 Gy (silicio) (5 x 106 rad (silicio)) sin degradación de su funcionamiento, y las lentes diseñadas especialmente para ellas. Nota técnica: El término Gy (silicio) se refiere a la energía en julios por kilo absorbida por una muestra de silicio sin protección expuesta a radiaciones ionizantes.
| 6A205 | "Láseres", amplificadores de "láseres" y osciladores distintos de los especificados en los subartículos 0B001.g.5, 0B001.h.6 y en el artículo 6A005, según se indica: N.B. | Para los láseres de vapor de cobre, véase el subartículo 6A005.b. a. | "Láseres" de iones de argón que presenten las dos características siguientes: 1. | Que funcionen a longitudes de onda entre 400 nm y 515 nm, y 2. | "Potencia de salida media" superior a 40 W b. | Osciladores pulsatorios monomodo de láser de colorantes, sintonizables, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que funcionen a longitudes de onda entre 300 nm y 800 nm 2. | "Potencia de salida media" superior a 1 W 3. | Tasa de repetición superior a 1 kHz, y 4. | Ancho de impulso inferior a 100 ns c. | Osciladores y amplificadores de impulsos, de láser de colorantes, sintonizables, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que funcionen a longitudes de onda entre 300 nm y 800 nm 2. | "Potencia de salida media" superior a 30 W 3. | Tasa de repetición superior a 1 kHz, y 4. | Ancho de impulso inferior a 100 ns Nota: | El subartículo 6A205.c no somete a control los osciladores monomodo. d. | "Láseres" de impulsos de dióxido de carbono (CO2) que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que funcionen a longitudes de onda entre 9 000 nm y 11 000 nm 2. | Tasa de repetición superior a 250 Hz 3. | "Potencia de salida media superior" a 500 W y 4. | Ancho de impulso inferior a 200 ns e. | Cambiadores Raman de parahidrógeno diseñados para funcionar con longitud de onda de salida de 16 μm y tasa de repetición superior a 250 Hz f. | "Láseres" dopados con neodimio (distintos de los de vidrio), con longitud de onda de salida comprendida entre 1 000 y 1 100 nm que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Láseres de conmutación de Q excitados por impulsos con una duración de impulso igual o superior a 1 ns y con cualquiera de las características siguientes: a. | Salida monomodo transversal con "potencia de salida media" superior a 40 W, u b. | Salida multimodo transversal con potencia de salida media superior a 50 W, o 2. | Incorporación de doblado de frecuencia para producir una longitud de onda de salida de entre 500 y 550 nm con "potencia de salida media" de más de 40 W g. | "Láseres" de impulsos de monóxido de carbono (CO), distintos de los especificados en el subartículo 6A005.d.2, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que funcionen a longitudes de onda entre 5 000 nm y 6 000 nm 2. | Tasa de repetición superior a 250 Hz 3. | "Potencia de salida media superior" a 200 W y 4. | Ancho de impulso inferior a 200 ns.
| 6A225 | Interferómetros de velocidad para medir velocidades superiores a 1 km por segundo durante intervalos menores de 10 microsegundos. Nota: | El artículo 6A225 incluye los interferómetros de velocidad tales como los VISAR (sistemas de interferómetros de velocidad para cualquier reflector), DLI (interferómetros de láser Doppler) y PDV (velocímetros fotónicos Doppler), también conocidos como Het-V (velocímetros heterodinos).
| 6A226 | Sensores de presión, según se indica: a. | Manómetros (Sensores) de presión de choque capaces de medir presiones superiores a 10 GPa, incluidos los manómetros hechos de manganina, iterbio y fluoruro de polivinilideno (PVBF) o difluoruro de polivinilo (PVF2) b. | Transductores de presión de cuarzo para presiones superiores a 10 GPa.
6B Equipos de ensayo, inspección y producción
| 6B002 | Máscaras y retículas, diseñadas especialmente para sensores ópticos especificados en los subartículos 6A002.a.1.b o 6A002.a.1.d
| 6B004 | Equipos ópticos según se indica: a. | Equipos para la medición de la reflectancia absoluta con una "exactitud" igual o mejor que 0,1 % del valor de reflectancia b. | Equipos, que no sean de medida de la dispersión (scattering) óptica de una superficie, que tengan una apertura libre (no ocultada) de más de 10 cm, diseñados especialmente para medidas ópticas sin contacto de un perfil de superficie óptica no planar con una "exactitud" de 2 nm o inferior (mejor) tomando como referencia el perfil requerido. Nota: | El artículo 6B004 no somete a control los microscopios.
| 6B007 | Equipos para la producción, alineación y calibrado de gravímetros con base en tierra con una "exactitud" estática mejor que 0,1 miligal.
| 6B008 | Sistemas de medida de la sección transversal radar, de impulsos, con duración de impulsos igual o inferior a 100 ns, y los componentes diseñados especialmente para ellos. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 6B108.
| 6B108 | Sistemas, distintos de los especificados en el artículo 6B008, diseñados especialmente para medida de la sección transversal del radar utilizables en 'misiles' y sus subsistemas. Nota técnica: En el artículo 6B108, los 'misiles' se refieren a los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
6C Materiales
| 6C002 | Materiales sensores ópticos según se indica: a. | Teluro (Te) elemental con un nivel de pureza igual o superior a 99,9995 % b. | Monocristales (incluidas sus obleas epitaxiales) de cualquiera de los siguientes: 1. | Telururo de cadmio-zinc (CdZnTe) con un contenido de zinc inferior al 6 % por 'fracción molar' 2. | Telururo de cadmio (CdTe) con cualquier nivel de pureza, o 3. | Telururo de mercurio-cadmio (HgCdTe) con cualquier nivel de pureza. Nota técnica: 'Fracción molar' se define como la razón de moles de ZnTe respecto de la suma de moles de CdTe y ZnTe presentes en el cristal.
| 6C004 | Materiales ópticos, según se indica: a. | "Sustratos en bruto" de seleniuro de zinc (ZnSe) y sulfuro de zinc (ZnS) obtenidos mediante un proceso de depósito químico en fase de vapor y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Volumen superior a 100 cm3, o 2. | Diámetro superior a 80 mm y un espesor igual o superior a 20 mm b. | Materiales electroópticos y materiales ópticos no lineales, según se indica: 1. | Arseniato de potasio titanil (KTA) (CAS 59400-80-5) 2. | Seleniuro de galio-plata (AgGaSe2, también denominado AGSE) (CAS 12002-67-4) 3. | Seleniuro de talio-arsénico (Tl3AsSe3, también denominado TAS) (CAS 16142-89-5) 4. | Fosfuro de germanio de zinc (ZnGeP2, también conocido como ZGP, bifosfuro de germanio de zinc o difosfuro de germanio de zinc), o 5. | Seleniuro de galio (GaSe) (CAS 12024-11-2) c. | Materiales ópticos no lineales, distintos de los especificados en el subartículo 6C004.b, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Con todas las características siguientes: a. | Susceptibilidad no lineal de tercer orden dinámica (también conocida como no estacionaria) (χ(3), chi 3) de 10-6 m2/V2 o superior, y b. | Tiempo de respuesta inferior a 1 ms, o 2. | Susceptibilidad no lineal de segundo orden (χ(2), chi 2) de 3,3×10-11 m/V o superior d. | "Sustratos en bruto" de depósito de materiales de carburo de silicio o de berilio berilio (Be/Be) con diámetro o longitud del eje principal superior a 300 mm e. | Vidrio, incluidos la sílice fundida, el vidrio fosfatado, el vidrio fluorurofosfatado, el fluoruro de circonio (ZrF4) (CAS 7783-64-4) y el fluoruro de hafnio (HfF4) (CAS 13709-52-9), y con todas las características siguientes: 1. | Concentración de ión hidroxil (OH-) inferior a 5 ppm 2. | Menos de 1 ppm (partes por millón) de nivel de impurezas metálicas integradas, y 3. | Elevada homogeneidad (variación del índice de refracción) inferior a 5 x 10-6 f. | Materiales de diamante sintético con una absorción inferior a 10-5 cm-1 para longitudes de onda superiores a 200 nm pero no superiores a 14 000 nm.
| 6C005 | Materiales de "láser", según se indica: a. | Materiales cristalinos sintéticos, huéspedes para "láseres", semielaborados, según se indica: 1. | Zafiro dopado con titanio 2. | Sin uso b. | Fibras de doble revestimiento dopadas con metal de tierras raras, que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Longitud de onda "láser" nominal de 975 nm a 1 150 nm y que posea todas las características siguientes: a. | Diámetro medio del núcleo igual o superior a 25 μm, y b. | 'Apertura numérica' ('NA') del núcleo inferior a 0,065, o Nota: | El subartículo 6C005.b.1 no somete a control las fibras de doble revestimiento que tengan un revestimiento interno de vidrio de un diámetro superior a 150 μm pero no superior a 300 μm. 2. | Longitud de onda "láser" nominal superior a 1 530 nm y que posea todas las características siguientes: a. | Diámetro medio del núcleo igual o superior a 20 μm, y b. | 'Apertura numérica' ('NA') del núcleo inferior a 0,1. Notas técnicas: 1. | A efectos del artículo 6C005.b, la 'apertura numérica' ('NA') del núcleo se mide en las longitudes de onda de emisión de la fibra. 2. | El subartículo 6C005.b incluye fibras ensambladas con cofias.
6D Programas informáticos (software)
| 6D001 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos especificados en los artículos 6A004, 6A005, 6A008 o 6B008.
| 6D002 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la "utilización" de los equipos especificados en el subartículo 6A002.b o en los artículos 6A008 o 6B008.
| 6D003 | Otros "programas informáticos" según se indica: a. | "Programas informáticos" según se indica: 1. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la formación de haces acústicos con vistas al "procesado en tiempo real" de datos acústicos para la recepción pasiva utilizando conjuntos de hidrófonos remolcados 2. | "Código fuente" para el "procesado en tiempo real" de datos acústicos para recepción pasiva utilizando conjuntos de hidrófonos remolcados 3. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la formación de haces acústicos con vistas al "procesado en tiempo real" de datos acústicos para la recepción pasiva utilizando sistemas de cable de fondo o de orilla (bay or bottom cable) 4. | "Código fuente" para el "procesado en tiempo real" de datos acústicos para recepción pasiva utilizando sistemas de cable de fondo o de orilla (bay or bottom cable) 5. | "Programas informáticos" o "código fuente" diseñados especialmente para todas las funciones siguientes: a. | "Proceso en tiempo real" de datos acústicos de sistemas de sonar especificados en el subartículo 6A001.a.1.e, y b. | Detección, clasificación y ubicación automáticas de nadadores o buceadores. N.B. | Para los "programas informáticos" o el "código fuente" de detección de buceadores, especialmente diseñados o modificados para uso con fines militares, VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. b. | Sin uso c. | "Programas informáticos" diseñados o modificados para cámaras dotadas de "conjuntos de plano focal" especificados en el subartículo 6A002.a.3.f y diseñados o modificados para eliminar una restricción de la frecuencia de cuadro y permitir que la cámara supere la frecuencia de cuadro especificada en el subartículo 6A003.b.4, Nota 3.a d. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para mantener la alineación y la puesta en fase de los sistemas de espejos segmentados constituidos por segmentos de espejos con un diámetro o una longitud del eje principal igual o superior a 1 m e. | Sin uso f. | "Programas informáticos" según se indica: 1. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para los "sistemas de compensación" magnética y de campo eléctrico destinados a sensores magnéticos que se han concebido para funcionar en plataformas móviles 2. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la detección de anomalías en campos magnéticos y eléctricos en plataformas móviles 3. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para un "procesado en tiempo real" de datos electromagnéticos por medio de los receptores electromagnéticos subacuáticos especificados en el subartículo 6A006.e 4. | "Código fuente" para el "procesado en tiempo real" de datos electromagnéticos por medio de receptores electromagnéticos subacuáticos especificados en el subartículo 6A006.e g. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la corrección de las influencias dinámicas sobre los gravímetros o los gradiómetros de gravedad h. | "Programas informáticos" según se indica: 1. | "Programas" de aplicación de los "programas informáticos" para el Control del Tráfico Aéreo (ATC), residentes en ordenadores de propósito general instalados en centros de Control del Tráfico Aéreo y que puedan aceptar datos relativos a los blancos de más de cuatro radares primarios 2. | "Programas informáticos" para el diseño o la "producción" de radomos que reúnan todas las características siguientes: a. | Diseñados especialmente para proteger las antenas (array) escaneadas electrónicamente especificadas en el subartículo 6A008.e, y b. | Que produzcan un diagrama de antena con un 'nivel medio de los lóbulos laterales' inferior en más de 40 dB al pico del nivel del haz principal. Nota técnica: En el subartículo 6D003.h.2.b, el 'nivel medio de los lóbulos laterales' se mide en el conjunto total de antenas (array), excluida la apertura angular del haz principal y los dos primeros lóbulos laterales a cada lado del haz principal.
| 6D102 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la "utilización" de los materiales especificados en el artículo 6A108.
| 6D103 | "Programas informáticos" que procesen, después del vuelo, datos grabados, para la determinación de la posición del vehículo durante su trayectoria, especialmente diseñados o modificados para 'misiles'. Nota técnica: En el artículo 6D103, los 'misiles' se refieren a los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 6D203 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para aumentar o liberar el potencial de rendimiento de cámaras o dispositivos de formación de imágenes a fin de cumplir las características de los subartículos 6A203.a a 6A203.c.
6E Tecnología
| 6E001 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de los equipos, materiales o "programas informáticos" especificados en las categorías 6A, 6B, 6C o 6D.
| 6E002 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de equipos o materiales especificados en las categorías 6A, 6B o 6C.
| 6E003 | Otras "tecnologías" según se indica: a. | "Tecnología", según se indica: 1. | "Tecnología""necesaria" en el revestimiento y el tratamiento de las superficies ópticas para conseguir una uniformidad de 'espesor óptico' del 99,5 % o mejor para revestimientos ópticos de diámetro o de longitud del eje principal igual o superior a 500 mm y con una pérdida total (absorción y dispersión) inferior a 5 x 10-3 N.B. | Véase también el subartículo 2E003.f. Nota técnica: El 'espesor óptico' es el producto matemático del índice de refracción y el espesor físico del revestimiento. 2. | "Tecnología" para la fabricación de piezas ópticas mediante técnicas de torneado con punta de diamante única que produzcan "exactitudes" de acabado de superficie mejores que 10 nm rms en superficies no planas de más de 0,5 m2 b. | "Tecnología""necesaria" para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de instrumentos de diagnóstico o de blancos diseñados especialmente para instalaciones de ensayo de "láseres de potencia ultra alta" (SHPL) o para el ensayo o la evaluación de materiales irradiados por "láseres de potencia ultra alta" (SHPL).
| 6E101 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" del equipo o de los "programas informáticos" especificados en los artículos 6A002, 6A007.b y 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 o 6D103. Nota: | El artículo 6E101 solo somete a control la "tecnología" para productos especificados en los artículos 6A002, 6A007 y 6A008 si los productos están diseñados para aplicaciones aerotransportadas y son utilizables en "misiles".
| 6E201 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de equipos especificados en los artículos 6A003, 6A005.a.2, 6A005.b.2, 6A005.b.3, 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2, 6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 o 6A226. Nota 1: | El artículo 6E201 solo somete a control la "tecnología" para las cámaras especificadas en el artículo 6A003 si las cámaras también están especificadas por cualquiera de los parámetros de control del artículo 6A203. Nota 2: | El artículo 6E201 solo somete a control la "tecnología" para los láseres especificados en el subartículo 6A005.b.6 que estén dopados con neodimio y especificados por cualquiera de los parámetros de control del subartículo 6A205.f.
| 6E203 | "Tecnología" en forma de códigos o claves para aumentar o liberar el rendimiento de cámaras o dispositivos de formación de imágenes a fin de cumplir las características de los subartículos 6A203.a a 6A203.c.
PARTE IX — Categoría 7
CATEGORÍA 7 — NAVEGACIÓN Y AVIÓNICA
7A Sistemas, equipos y componentes
N.B. | Para los pilotos automáticos de los vehículos subacuáticos, véase la categoría 8. Para los radares, véase la categoría 6.
| 7A001 | Acelerómetros, según se indica y los componentes diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 7A101. N.B. | Para acelerómetros angulares o rotativos, véase el subartículo 7A001.b. a. | Acelerómetros lineales que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal de hasta 15 g y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | "Estabilidad" de "sesgo" (bias) inferior a (mejor que) 130 micro g respecto de un valor de calibrado fijo en un período de un año, o b. | "Estabilidad" de "factor de escala" inferior a (mejor que) 130 ppm respecto de un valor de calibrado fijo en un período de un año 2. | Especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal superiores a 15 g, pero no superiores a 100 g, y que posean cualquiera de las características siguientes: a. | "Repetibilidad" de "sesgo" (bias) inferior a (mejor que) 1 250 micro g durante un período de un año, y b. | "Repetibilidad" de "factor de escala" inferior a (mejor que) 1 250 ppm sobre un período de un año, o 3. | Diseñados para su utilización en sistemas de navegación inercial o en sistemas de guiado y especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal superiores a 100 g Nota: | Los subartículos 7A001.a.1 y 7A001.a.2 no someten a control los acelerómetros limitados exclusivamente a la medición de vibraciones o impactos. b. | Acelerómetros angulares o rotativos, especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal superiores a 100 g.
| 7A002 | Giroscopios o sensores de velocidad angulares que posean cualquiera de las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 7A102. N.B. | Para acelerómetros angulares o rotativos, véase el subartículo 7A001.b. a. | Especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal de hasta 100 g y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Un rango de velocidad angular inferior a 500 grados por segundo y cualquiera de las características siguientes: a. | "Estabilidad" de "sesgo" (bias) inferior a (mejor que) 0,5 grados por hora, medida en un ambiente de 1 g a lo largo de un período de un mes y respecto de un valor de calibrado fijo, o b. | Un "recorrido aleatorio (random walk) angular" igual o inferior a (mejor que) 0,0035 grados / h 1/2, o Nota: | El subartículo 7A002.a.1.b no somete a control los "giroscopios por masa giratoria". 2. | Un rango de velocidad angular superior o igual a 500 grados por segundo y cualquiera de las características siguientes: a. | "Estabilidad" de "sesgo" inferior a (mejor que) 4 grados por hora, medida en un ambiente de 1 g a lo largo de un período de tres minutos y respecto de un valor de calibrado fijo, o b. | Un "recorrido aleatorio (random walk) angular" igual o inferior a (mejor que) 0,1 grados / h 1/2, o Nota: | El subartículo 7A002.a.2.b no somete a control los "giroscopios por masa giratoria". b. | Especificados para funcionar a niveles de aceleración lineal que superen los 100 g.
| 7A003 | 'Equipos o sistemas inerciales de medición' que posean cualquiera de las características siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 7A103. Nota 1: | Los 'equipos o sistemas inerciales de medición' incorporan acelerómetros o giróscopos para medir los cambios en la velocidad y la orientación a fin de determinar o mantener el rumbo o la posición sin necesidad de una referencia externa una vez alineados. Los 'equipos o sistemas inerciales de medición' incluyen: — | Sistemas de referencia de actitud y rumbo Brújulas giroscópicas Unidades de medición inerciales Sistemas de navegación inerciales Sistemas de rumbo inerciales Unidades de rumbo inerciales. Nota 2: | El artículo 7A003 no somete a control los 'equipos o sistemas inerciales de medición' que estén certificados para uso en "aeronaves civiles" por las autoridades de aviación civil de uno o varios "Estados miembros de la UE o Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar". Nota técnica: Las 'referencias de ayuda posicional' proporcionan la posición independientemente, e incluyen: a. | "Sistema de navegación por satélite" b. | "Navegación con referencia a bases de datos" ("DBRN") a. | Diseñados para "aeronaves", vehículos terrestres o buques, que faciliten la posición sin utilizar 'referencias de ayuda posicional', y ofrezcan cualquiera de las siguientes "exactitudes" después de una alineación normal: 1. | Rango de "círculo de igual probabilidad" ("CEP") de 0,8 millas náuticas por hora (nm/h.) o inferior (mejor) 2. | 0,5 % de la distancia recorrida "CEP" o inferior (mejor), o 3. | Desviación total de 1 milla náutica "CEP" o inferior (mejor) en un período de 24 horas Nota técnica: Los parámetros de rendimiento de los subartículos 7A003.a.1, 7A003.a.2 y 7A003.a.3 suelen aplicarse a 'equipos o sistemas inerciales de medición' diseñados para "aeronaves", vehículos y buques, respectivamente. Estos parámetros son el resultado de la utilización de referencias de ayuda no posicional especializadas (por ejemplo, registro de velocidad, cuentakilómetros, altímetro). Como consecuencia de ello, los valores de rendimiento especificados no pueden ser fácilmente convertibles entre estos parámetros. Los equipos diseñados para plataformas múltiples se evaluarán respecto de cada uno de los subartículos 7A003.a.1, 7A003.a.2 o 7A003.a.3. b. | Diseñados para "aeronaves", vehículos terrestres o buques, que incluyan una 'referencia de ayuda posicional' y faciliten la posición tras la pérdida de todas las 'referencias de ayuda posicional' durante un período de hasta 4 minutos, con una "exactitud" inferior a (mejor que) 10 metros de "CEP" Nota técnica: El subartículo 7A003.b se refiere a sistemas en los que los 'equipos o sistemas inerciales de medición' y otras 'referencias de ayuda posicional' están construidas en una única unidad (encajadas) a fin de lograr una mejor prestación. c. | Diseñados para "aeronaves", vehículos terrestres o buques, que faciliten la determinación del rumbo o del norte geográfico y posean cualquiera de las siguientes características: 1. | Una velocidad angular máxima de funcionamiento inferior a (menor que) 500 grados/s y una "exactitud" de rumbo sin el uso de 'referencias de ayuda posicional' igual o inferior a (mejor que) 0,07 grados/s (Lat) (equivalente a 6 minutos de arco RMS a 45 grados de latitud), o 2. | Una velocidad angular máxima de funcionamiento igual o mayor a 500 grados/s y una "exactitud" de rumbo sin el uso de 'referencias de ayuda posicional' igual o inferior a (mejor que) 0,2 grados/s (Lat) (equivalente a 17 minutos de arco RMS a 45 grados de latitud), o d. | Que proporcionen mediciones de aceleración o mediciones de velocidad angular en más de una dimensión, y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | El rendimiento especificado en los artículos 7A001 o 7A002 a lo largo de cualquier eje, sin necesidad de utilizar referencias de ayuda, o 2. | "Calificados para uso espacial" y que faciliten mediciones de velocidad angular que tengan un "recorrido aleatorio (random walk) angular" a lo largo de cualquier eje inferior a (mejor que) 0,1 grados / h 1/2. Nota: | El subartículo 7A003.d.2 no somete a control los 'equipos o sistemas inerciales de medición' que contienen "giroscopios por masa giratoria" como único tipo de giroscopio.
| 7A004 | 'Seguidores de estrellas' y componentes de los mismos según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 7A104. a. | 'Seguidores de estrellas' con una "exactitud" de acimut especificada igual o inferior a (mejor que) 20 segundos de arco a lo largo de todo el ciclo de vida especificado de los equipos b. | Componentes diseñados especialmente para los equipos especificados en el subartículo 7A004.a, según se indica: 1. | Pantallas o cabezales ópticos 2. | Unidades de proceso de datos. Nota técnica: Los 'seguidores de estrellas' también se denominan sensores de actitud estelar o brújulas giroscópicas astronómicas.
| 7A005 | Equipos de recepción de "sistemas de navegación por satélite" que posean cualquiera de las características siguientes, y los componentes diseñados especialmente para ellos: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 7A105. N.B. | Para los equipos diseñados especialmente para su uso con fines militares, VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. a. | Que utilicen un algoritmo de descifrado diseñado especialmente o modificado para su uso por la Administración pública, a fin de acceder al código de determinación de la distancia para posición y tiempo, o b. | Que utilicen 'sistemas de antena adaptables'. Nota: | El subartículo 7A005.b no somete a control los equipos de recepción de "sistemas de navegación por satélite" que utilicen únicamente componentes diseñados para filtrar, conmutar o combinar señales de antenas múltiples omnidireccionales que no utilizan técnicas de antenas adaptables. Nota técnica: A efectos del subartículo 7A005.b, los 'sistemas de antena adaptables' generan dinámicamente uno o más nulos espaciales en un patrón de conjunto de antenas mediante el procesamiento de señales en el dominio del tiempo o de la frecuencia.
| 7A006 | Altímetros aerotransportables que funcionen a frecuencias no comprendidas entre 4,2 y 4,4 GHz inclusive y posean cualquiera de las características siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 7A106. a. | 'Gestión de potencia', o b. | Que utilicen modulación por desplazamiento de fase (PSK). Nota técnica: 'Gestión de potencia' es la modificación de la potencia transmitida de la señal del altímetro de manera que la potencia recibida a la altitud de la "aeronave" esté siempre al nivel mínimo necesario para determinar la altitud.
| 7A008 | Sistemas de navegación subacuática por sonar que empleen velocidad Doppler o registro de correlación-velocidad integrados con una fuente de rumbo y que tengan una "exactitud" de posición igual o inferior a (mejor que) 3 % de la distancia recorrida del "círculo de igual probabilidad" ("CEP") y los componentes diseñados especialmente para ellos. Nota: | El artículo 7A008 no somete a control los sistemas diseñados especialmente para la instalación en buques de superficie o sistemas que requieran balizas o boyas acústicas para proporcionar datos de posición. N.B. | Véase el subartículo 6A001.a para sistemas acústicos y el subartículo 6A001.b para equipos de registro sonar de correlación-velocidad y de velocidad Doppler. Véase el artículo 8A002 para otros sistemas marinos.
| 7A101 | Acelerómetros lineales, distintos de los especificados en el artículo 7A001, diseñados para su empleo en sistemas de navegación inercial o en sistemas de guiado de todo tipo, utilizables en 'misiles', que posean cualquiera de las características siguientes, así como los componentes diseñados especialmente para ellos: a. | "Repetibilidad" del "sesgo" (bias) menor (mejor) que 1 250 micro g, y b. | "Repetibilidad" de "factor de escala" menor (mejor) que 1 250 ppm. Nota: | El artículo 7A101 no somete a control los acelerómetros diseñados especialmente y desarrollados como sensores para Medida Mientras Perfora (Measurement While Drilling, MWD) para su utilización en operaciones de servicio de perforación de pozos. Notas técnicas: 1. | En el artículo 7A101, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados, con un alcance de, al menos, 300 km. 2. | En el artículo 7A101, la medición del "sesgo" (bias) y del "factor de escala" se refiere a una desviación típica de un sigma con respecto a una calibración fija, sobre un período de un año.
| 7A102 | Todo tipo de giroscopios, distintos de los especificados en el artículo 7A002, utilizables en 'misiles', con una 'estabilidad' de la "velocidad de deriva" tasada en menos de 0,5 o (1 sigma o RMS) por hora en un medio ambiente de 1 g y los componentes diseñados especialmente para ellos. Notas técnicas: 1. | En el artículo 7A102, los 'misiles' se refieren a los sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados, con un alcance superior a 300 km. 2. | En el artículo 7A102, 'estabilidad' se define como una medida de la capacidad de un mecanismo específico o coeficiente de actuación de permanecer invariable cuando se expone continuamente a una condición fija de funcionamiento (IEEE STD 528-2001 apartado 2,247).
| 7A103 | Equipos y sistemas de instrumentación y navegación, distintos de los especificados en el artículo 7A003, según se indica, así como los componentes diseñados especialmente para ellos: a. | 'Equipos o sistemas inerciales de medición' en los que se utilicen los acelerómetros o giroscopios que figuran a continuación: 1. | Acelerómetros especificados en los subartículos 7A001.a.3 o 7A001.b o en el artículo 7A101 o giroscopios especificados en los artículos 7A002 o 7A102, o Nota: | El subartículo 7A103.a.1 no somete a control los equipos que contengan los acelerómetros especificados en el subartículo 7A001.a.3 y diseñados para medir la vibración o el impacto. 2. | Acelerómetros especificados en los subartículos 7A001.a.1 o 7A001.a.2 diseñados para ser empleados en sistemas de navegación inercial o en sistemas de guiado de todo tipo y que sean utilizables en 'misiles' Nota: | El subartículo 7A103.a.2 no somete a control los equipos que contengan acelerómetros de los especificados en los subartículos 7A001.a.1 o 7A001.a.2 cuando dichos acelerómetros estén diseñados especialmente y desarrollados como sensores para Medida Mientras Perfora (Measurement While Drilling, MWD) con vistas a su utilización en operaciones de servicio de perforación de pozos. Nota técnica: Los 'equipos o sistemas inerciales de medición' especificados en el subartículo 7A103.a incorporan acelerómetros o giróscopos para medir los cambios en la velocidad y la orientación a fin de determinar o mantener el rumbo o la posición sin necesidad de una referencia externa una vez alineados. Nota: | Los 'equipos o sistemas inerciales de medición' del subartículo 7A103.a incluyen: — | Sistemas de referencia de actitud y rumbo — | Brújulas giroscópicas — | Unidades de medición inerciales — | Sistemas de navegación inerciales — | Sistemas de rumbo inerciales — | Unidades de rumbo inerciales. b. | Sistemas integrados de instrumentos de vuelo, incluidos los giroestabilizadores o pilotos automáticos diseñados o modificados para su utilización en 'misiles' c. | 'Sistemas integrados de navegación' diseñados o modificados para su utilización en 'misiles' y capaces de proporcionar una exactitud de navegación igual o inferior a 200 m de "CEP" Notas técnicas: 1. | Un 'sistema integrado de navegación' típico incluye los siguientes componentes: a. | Un dispositivo de medición inercial (p. ej. un sistema de referencia de actitud y rumbo, una unidad de referencia inercial o un sistema de navegación inercial) b. | Uno o más sensores externos utilizados para actualizar la posición, la velocidad o ambas, ya sea de manera periódica o continua durante todo el vuelo (p. ej. receptor de navegación por satélite, altímetro de radar y/o radar Doppler), y c. | Equipos informáticos y "programas informáticos" de integración 2. | En el artículo 7A103.c, ‘CEP’ (error circular probable o círculo de igual probabilidad) es una medida de exactitud, definida por el radio del círculo dentro del cual hay un 50 % de probabilidades de ser localizado. d. | Sensores magnéticos de rumbo con tres ejes diseñados o modificados para integrarlos con controles de vuelo y sistemas de navegación, distintos de los especificados en el artículo 6A006, que reúnan todas las características siguientes, así como los componentes diseñados especialmente para ellos: 1. | Compensación interna de inclinación en cabeceo (± 90 grados) y balanceo (± 180 grados) y 2. | Una exactitud de azimut mejor que (inferior a) 0,5 grados RMS a una latitud de ± 80 grados, con referencia al campo magnético local. Nota: | Los sistemas de control de vuelo y de navegación mencionados en el subartículo 7A103.d incluyen giroestabilizadores, pilotos automáticos y sistemas de navegación inercial. Nota técnica: En el artículo 7A103, los 'misiles' se refieren a los sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 7A104 | Brújulas giroscópicas astronómicas y otros dispositivos, distintos de los especificados en el artículo 7A004, que deriven la posición o la orientación por medio del seguimiento automático de los cuerpos celestes o satélites, así como los componentes diseñados especialmente para ellos.
| 7A105 | Receptores para 'sistemas de navegación por satélite' distintos de los especificados en el artículo 7A005, que posean cualquiera de las características siguientes, así como los componentes diseñados especialmente para ellos: a. | Diseñados o modificados para el uso en las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004, en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 o en los vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012 o el subartículo 9A112.a, o b. | Diseñados o modificados para aplicaciones aerotransportadas y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Capaces de proveer información para la navegación a velocidades superiores a 600 m/s 2. | Que utilicen el descifrado, diseñados o modificados para servicios militares o de la Administración, para obtener acceso a señales o datos protegidos de un 'sistema de navegación por satélite', o 3. | Que estén diseñados especialmente para el uso de sistemas antiperturbación (p.ej. antena de nulo direccionable o antena dirigible electrónicamente) para funcionar en un entorno de contramedidas activas o pasivas. Nota: | Los subartículos 7A105.b.2 y 7A105.b.3 no someten a control el equipo diseñado para servicios de 'sistema de navegación por satélite' comerciales, civiles o de 'seguridad de la vida humana' (p. ej. integridad de los datos o seguridad de vuelo). Nota técnica: En el artículo 7A105, 'sistema de navegación por satélite' incluye sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS; por ejemplo, GPS, GLONASS, Galileo o BeiDou) y sistemas regionales de navegación por satélite (RNSS; por ejemplo, NavIC o QZSS).
| 7A106 | Altímetros, distintos de los especificados en el artículo 7A006, de tipo radar o radar láser, diseñados o modificados para el uso en las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104.
| 7A115 | Sensores pasivos para determinar el rumbo en relación con fuentes electromagnéticas específicas (equipos radiogoniométricos) o con las características del terreno, diseñados o modificados para el uso en las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104. Nota: | Los equipos especificados en los artículos 7A105, 7A106, y 7A115 incluyen lo siguiente: a. | Equipos de cartografía para el contorno del terreno b. | Equipos de levantamiento cartográfico y de correlación (tanto digitales como analógicos) c. | Equipos de radar de navegación por efecto Doppler d. | Equipos pasivos de interferometría e. | Equipos de sensores de imágenes (activos y pasivos).
| 7A116 | Sistemas de control de vuelo y servoválvulas, según se indica, diseñados o modificados para su utilización en las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004, en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 o en "misiles" a. | Sistemas de control de vuelo neumáticos, hidráulicos, mecánicos, electroópticos o electromecánicos [incluidos los tipos de vuelo controlado por señales eléctricas (fly-by-wire) y por señales ópticas (fly-by-light)] b. | Equipos de control de actitud c. | Servoválvulas de control de vuelo diseñadas o modificadas para los sistemas especificados en el subartículo 7A116.a o en el subartículo 7A116.b, y diseñadas o modificadas para funcionar en un ambiente con vibraciones superiores a de 10 g RMS entre 20 Hz y 2 kHz. Nota: | Para la conversión de aeronaves tripuladas para operar como "misiles", el artículo 7A116 incluye los sistemas, equipos y válvulas diseñados o modificados para permitir el funcionamiento de aeronaves tripuladas como vehículos aéreos no tripulados.
| 7A117 | "Conjuntos de guiado", utilizables en "misiles", capaces de conseguir una exactitud del sistema de 3,33 %, o menos, del alcance (por ejemplo, un 'CEP' de 10 km o menos a un alcance de 300 km). Nota técnica: En el artículo 7A117, 'CEP’ (error circular probable o círculo de igual probabilidad) es una medida de exactitud, definida por el radio del círculo con centro en el blanco, a un alcance determinado, en el que hacen impacto el 50 % de las cargas útiles.
7B Equipos de ensayo, inspección y producción
| 7B001 | Equipos de ensayo, calibrado o alineación, diseñados especialmente para los equipos especificados en la categoría 7A. Nota: | El artículo 7B001 no somete a control los equipos de ensayo, calibrado o alineación diseñados para 'mantenimiento de primer escalón' o 'mantenimiento de segundo escalón'. Notas técnicas: 1. | 'Mantenimiento de primer escalón' La avería de una unidad de navegación inercial se detecta en la "aeronave" por las indicaciones de la unidad de control y visualización (CDU) o por el mensaje de estado del subsistema correspondiente. Siguiendo el manual de utilización del fabricante, se puede localizar la causa de la avería a nivel de la unidad sustituible en línea (LRU) que funciona mal. El operador retira entonces dicha unidad y la sustituye por una de repuesto. 2. | 'Mantenimiento de segundo escalón' La unidad sustituible en línea (LRU) defectuosa se envía al taller de mantenimiento (al del fabricante o al del operador encargado del mantenimiento de segundo escalón). En el taller de mantenimiento, la unidad (LRU) defectuosa se somete a ensayo mediante diversos medios apropiados para verificar y localizar el módulo defectuoso del conjunto sustituible en taller (SRA) responsable de la avería. Dicho módulo (SRA) se retira y se sustituye por uno de repuesto en estado operativo. El modelo (SRA) defectuoso (o en su caso, la unidad sustituible en línea, LRU, completa) se envía entonces al fabricante. El 'mantenimiento de segundo escalón' no incluye el desensamblado ni la reparación de los acelerómetros o de los giroscopios sensores sometidos a control.
| 7B002 | Equipos, diseñados especialmente para caracterizar espejos para los giroscopios "láser" en anillo, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 7B102. a. | Difusómetros con una "exactitud" de medida igual o inferior a (mejor que) 10 ppm b. | Rugosímetros con una "exactitud" de medida igual o inferior a (mejor que) 0,5 nm (5 angstrom).
| 7B003 | Equipos diseñados especialmente para la "producción" de equipos especificados en la categoría 7A. Nota: | El artículo 7B003 incluye: — | Bancos de ensayos para el sintonizado de giroscopios Bancos de equilibrado dinámico de giroscopios Bancos de ensayo para rodaje de motores de arrastre de giroscopios Bancos de vaciado y llenado de giroscopios Dispositivos de centrifugado para rodamientos de giroscopios Bancos de alineación de ejes de acelerómetro Máquinas de enrollado y bobinado de giroscopios de fibra óptica
| 7B102 | Reflectómetros diseñados especialmente para caracterizar espejos, destinados a giroscopios "láser", que tengan una exactitud de medición de 50 ppm o menos (mejor).
| 7B103 | "Medios de producción" y "equipo de producción" según se indica: a. | "Medios de producción" diseñados especialmente para los equipos especificados en el artículo 7A117 b. | "Equipo de producción" y otros equipos de ensayo, calibrado o alineación no especificados en los artículos 7B001 a 7B003, diseñados o modificados para ser utilizados con el equipo especificado en la categoría 7A.
7C Materiales
Ninguno.
7D Programas informáticos (software)
| 7D001 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos especificados en las categorías 7A o 7B.
| 7D002 | "Código fuente" para el funcionamiento o mantenimiento de cualquier equipo de navegación inercial, incluidos los equipos inerciales no especificados en los artículos 7A003 o 7A004, o Sistemas de Referencia de Actitud y Rumbo ('AHRS'). Nota: | El artículo 7D002 no somete a control el "código fuente" para la "utilización" de los sistemas 'AHRS' de cardan. Nota técnica: Los sistemas 'AHRS' se diferencian generalmente de los sistemas de navegación inerciales (INS) en que un sistema 'AHRS' proporciona información relativa a la actitud y al rumbo y normalmente no suministra la información de aceleración, velocidad y posición asociada a los sistemas de navegación inerciales (INS).
| 7D003 | Otros "programas informáticos" según se indica: a. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para mejorar las prestaciones de funcionamiento o reducir el error de navegación de los sistemas a los niveles especificados en los artículos 7A003, 7A004 o 7A008 b. | "Código fuente" para sistemas integrados híbridos que mejore las prestaciones de funcionamiento o reduzca el error de navegación de los sistemas al nivel especificado en el artículo 7A003 o 7A008 combinando de manera continua datos de rumbo con cualquiera de los datos siguientes: 1. | Datos de velocidad de radar o sonar, Doppler 2. | Datos de referencia de "sistemas de navegación por satélite"o 3. | Datos procedentes de sistemas de "navegación con referencia a bases de datos" ("DBRN") c. | Sin uso d. | Sin uso e. | "Programas informáticos" para diseño asistido por ordenador (CAD), concebido especialmente para el "desarrollo" de "sistemas de control activo de vuelo", de controladores de varios ejes de vuelo controlado por señales eléctricas (fly-by-wire) o vuelo controlado por señales ópticas (fly-by-light) para helicópteros, o de "sistemas antipar o sistemas de control de dirección, por control de circulación" para helicópteros, cuya "tecnología" se especifica en los subartículos 7E004.b.1, 7E004.b.3 a 7E004.b.5, 7E004.b.7, 7E004.b.8, 7E004.c.1 o 7E004.c.2.
| 7D004 | "Código fuente" que utilice "tecnología" de "desarrollo" especificada en los subartículos 7E004.a.2, 7E004.a.3, 7E004.a.5, 7E004.a.6 o 7E004.b, en cualquiera de los siguientes casos: a. | Sistemas digitales de gestión de vuelo para el "control total de vuelo" b. | Sistemas integrados de propulsión y de control de vuelo c. | "Sistemas de vuelo controlado por señales eléctricas" (fly-by-wire) o "sistemas de vuelo controlado por señales ópticas" (fly-by-light) d. | "Sistemas de control activo de vuelo" tolerantes a fallos o de autorreconfiguración e. | Sin uso f. | Sistemas de datos aéreos basados en datos estáticos de superficie, o g. | Presentaciones visuales tridimensionales. Nota: | El artículo 7D004 no somete a control el "código fuente" relacionado con servicios de utilidad pública y elementos informáticos comunes (por ejemplo, adquisición de señales de entrada, transmisión de señales de salida, carga de datos y programas informáticos, equipos de ensayo incorporados y mecanismos de programación de horarios) que no cumple una función específica del sistema de control de vuelo.
| 7D005 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para descodificar el código de determinación de los "sistemas de navegación por satélite" que se hayan concebido para su uso por la Administración pública.
| 7D101 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 7A001 a 7A006, 7A101 a 7A106, 7A115, los subartículos 7A116.a o 7A116.b o los artículos 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 o 7B103.
| 7D102 | "Programas informáticos" de integración, según se indica: a. | "Programas informáticos" de integración para los equipos especificados en el subartículo 7A103.b b. | "Programas informáticos" de integración diseñados especialmente para los equipos especificados en el artículo 7A003 o el subartículo 7A103.a c. | "Programas informáticos" de integración diseñados especialmente para los equipos especificados en el subartículo 7A103.c. Nota: | Una forma común de filtrado de "programas informáticos" de integración emplea el filtrado de Kalman.
| 7D103 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la modelización o simulación de los "conjuntos de guiado" especificados en el artículo 7A117 o para su diseño de integración con las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o con los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104. Nota: | Los "programas informáticos" especificados en el artículo 7D103 permanecen bajo control cuando están combinados con el equipo informático diseñado especialmente que se especifica en el artículo 4A102.
| 7D104 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el funcionamiento o mantenimiento de los "conjuntos de guiado" especificados en el artículo 7A117. Nota: | El artículo 7D104 incluye "programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para mejorar el rendimiento de los "conjuntos de guiado" con el fin de alcanzar o superar la exactitud especificada en el artículo 7A117.
7E Tecnología
| 7E001 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de los equipos o de los "programas informáticos" incluidos en las categorías 7A y 7B y en los artículos 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 y 7D101 a 7D103. Nota: | El artículo 7E001 incluye la "tecnología" de gestión de clave exclusivamente para los equipos especificados en el subartículo 7A005.a.
| 7E002 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de los equipos especificados en las categorías 7A o 7B.
| 7E003 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la reparación, la renovación o la revisión de equipos especificados en los artículos 7A001 a 7A004. Nota: | El artículo 7E003 no somete a control la "tecnología" de mantenimiento directamente relacionada con el calibrado, la retirada o la sustitución de unidades sustituibles en línea (LRU) y de unidades sustituibles en taller (SRA) dañadas o inservibles de "aeronaves civiles" tal como se describe en el 'Mantenimiento de primer escalón' o el 'Mantenimiento de segundo escalón'. N.B. | Véanse las notas técnicas del artículo 7B001.
| 7E004 | Otras "tecnologías" según se indica: a. | "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de cualquiera de los elementos de la siguiente lista: 1. | Sin uso 2. | Sistemas de datos aéreos basados exclusivamente en datos estáticos de superficie, es decir, que prescindan de la necesidad de sondas de datos aéreos convencionales 3. | Presentaciones visuales tridimensionales para "aeronaves" 4. | Sin uso 5. | Actuadores eléctricos (es decir, paquetes electromecánicos, electrohidrostáticos e integrados) diseñados especialmente para el 'control principal de vuelo'. Nota técnica: 'Control principal de vuelo' es el control de estabilidad o de maniobra de una "aeronave" mediante generadores de fuerza/momento, es decir, superficies de control aerodinámico o vectorización de empuje de propulsión. 6. | 'Conjuntos de sensores ópticos de control de vuelo' diseñados especialmente para aplicar "sistemas de control activo de vuelo", o Nota técnica: Un 'conjunto de sensores ópticos de control de vuelo' es una red de sensores ópticos distribuidos que utiliza haces "láser" a fin de suministrar datos de control de vuelo en tiempo real para su tratamiento a bordo. 7. | "Sistemas de navegación con referencia a bases de datos" ("DBRN") diseñados para navegación subacuática mediante uso de bases de datos sonar o de gravedad que proporcionen "exactitud" de posición igual o inferior a (mejor que) 0,4 millas náuticas b. | "Tecnología" de "desarrollo", según se indica, para los "sistemas de control activo de vuelo", incluido el "vuelo controlado por señales eléctricas" (fly-by-wire) o el "vuelo controlado por señales ópticas" (fly-by-light): 1. | "Tecnología" basada en la fotónica para teledetección del estado de los componentes de control de vuelo o de "aeronaves", la transferencia de datos de control de vuelo o el movimiento del accionamiento de comando "necesario" para los "sistemas de control activo de vuelo" de "vuelo por señales ópticas" (fly-by-light) 2. | Sin uso 3. | Algoritmos en tiempo real para analizar la información procedente de sensores de los componentes para predecir y mitigar de antemano la próxima degradación y los fallos de los componentes dentro de un "sistema de control activo de vuelo" Nota: | El subartículo 7E004.b.3 no somete a control los algoritmos para fines de mantenimiento fuera de línea 4. | Algoritmos en tiempo real para detectar fallos de componentes y reconfigurar los controles de fuerza y de momento para mitigar las degradaciones y los fallos de los "sistemas de control activo de vuelo" Nota: | El subartículo 7E004.b.4 no somete a control los algoritmos para la eliminación de los efectos en caso de fallo mediante la comparación de fuentes de datos redundantes o respuestas programadas con antelación a una previsión de fallos fuera de línea. 5. | Integración de los datos digitales de control de vuelo, navegación y control de propulsión en un sistema digital de gestión de vuelo que tenga por objeto el "control total de vuelo" Nota: | El subartículo 7E004.b.5 no somete a control: a. | La "tecnología" de integración de los datos de control de vuelo digital, de navegación y de control de la propulsión en un sistema digital de gestión del vuelo para la 'optimización de la ruta de vuelo' b. | La "tecnología" para sistemas de instrumentos para vuelo de "aeronaves" integrados exclusivamente para la navegación o las aproximaciones VOR, DME, ILS o MLS. Nota técnica: La 'optimización de la ruta de vuelo' es el procedimiento que reduce al mínimo las desviaciones de una trayectoria deseada en cuatro dimensiones (espacio y tiempo) basándose en el mejor funcionamiento o mejor eficacia para cumplir una misión. 6. | Sin uso 7. | "Tecnología""necesaria" para derivar los requisitos funcionales para los "sistemas de control de vuelo por señales eléctricas" que reúnan todas las características siguientes: a. | Controles de estabilidad del fuselaje en 'bucle interno' que precisen unas frecuencias de cierre del bucle de 40 Hz o superiores, y Nota técnica: 'Bucle interno' hace referencia a funciones de "sistemas de control activo de vuelo" que automatizan los controles de estabilidad del fuselaje. b. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Corrige un fuselaje aerodinámicamente inestable, medido en cualquier punto de la envolvente de vuelo prevista, que perdería el control recuperable si no se corrige en 0,5 segundos 2. | Acopla los controles en dos o más ejes mientras compensa por 'cambios anormales en el estado de la aeronave' Nota técnica: Los 'cambios anormales en el estado de la aeronave' incluyen daños estructurales en vuelo, pérdida de empuje del motor, superficie de control averiada o desplazamientos desestabilizadores de la carga. 3. | Realiza las funciones especificadas en el subartículo 7E004.b.5, o Nota: | El subartículo 7E004.b.7.b.3 no somete a control los pilotos automáticos. 4. | Permite que la "aeronave" tenga un vuelo controlado estable, salvo durante el despegue o el aterrizaje, con un ángulo de ataque superior a 18 grados, un derrape de 15 grados, una velocidad de cabeceo o guiñada de 15 grados/segundo, o una velocidad de alabeo de 90 grados/segundo 8. | "Tecnología""necesaria" para derivar los requisitos funcionales para los "sistemas de control de vuelo por señales eléctricas" con el fin de conseguir todo lo siguiente: a. | Que no se pierda el control de la "aeronave" en caso de una secuencia consecutiva de dos fallos concretos de cualquier tipo en el "sistema de control de vuelo por señales eléctricas", y b. | Que la probabilidad de pérdida de control de la "aeronave" sea inferior a (mejor que) 1 × 10-9 fallos por hora de vuelo Nota: | El subartículo 7E004.b no somete a control la "tecnología" relacionada con servicios de utilidad pública y elementos informáticos comunes (por ejemplo, adquisición de señales de entrada, transmisión de señales de salida, carga de datos y programas informáticos, equipos de ensayo incorporados y mecanismos de programación de horarios) que no cumple una función específica del sistema de control de vuelo. c. | "Tecnología" para el "desarrollo" de sistemas de helicópteros, según se indica: 1. | Controladores de varios ejes, de vuelo controlado por señales eléctricas (fly-by-wire) o vuelo controlado por señales ópticas (fly-by-light), que combinen las funciones de al menos dos de los siguientes elementos de control en uno solo: a. | Controles colectivos b. | Controles cíclicos c. | Controles de guiñada 2. | "Sistemas antipar o sistemas de control de dirección, por control de circulación" 3. | Palas de rotor que posean 'superficies aerodinámicas de geometría variable' para su uso en sistemas que utilicen el control individual de las palas. Nota técnica: Las 'superficies aerodinámicas de geometría variable' utilizan alerones o aletas compensadoras, de borde de salida, o perfiles del borde de ataque o morro basculante articulado, cuyas posiciones pueden modificarse en vuelo.
| 7E101 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de equipos especificados en los artículos 7A001 a 7A006, 7A101 a 7A106, 7A115 a 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103 y 7D101 a 7D103.
| 7E102 | "Tecnología" para la protección de subsistemas de aviónica y eléctricos contra los riesgos de impulso electromagnético (EMP) y de interferencia electromagnética (EMI) procedentes de fuentes externas, según se indica: a. | "Tecnología" de diseño para sistemas de blindaje b. | "Tecnología" de diseño para la configuración de circuitos y subsistemas eléctricos endurecidos c. | "Tecnología" de diseño para la determinación de los criterios de endurecimiento de los subartículos 7E102.a y 7E102.b.
| 7E104 | "Tecnología" para la integración de los datos de control de vuelo, guiado y propulsión en un sistema de gestión de vuelo para la optimización de la trayectoria del sistema de cohete.
PARTE X – Categoría 8
CATEGORÍA 8 — MARINA
8A Sistemas, equipos y componentes
| 8A001 | Vehículos sumergibles o buques de superficie, según se indica: N.B. | Para lo relativo a la situación de control de los equipos para vehículos sumergibles, véase: — | Para los sensores, la categoría 6 Para los equipos de navegación, las categorías 7 y 8 Para los equipos subacuáticos, la categoría 8A. a. | Vehículos sumergibles tripulados, sujetos, diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1 000 m b. | Vehículos sumergibles tripulados, libres, que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Diseñados para 'funcionar de forma autónoma' y con una capacidad de elevación: a. | Igual o superior al 10 % de su peso en el aire, e b. | Igual o superior a 15 kN 2. | Diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1 000 m, o 3. | Con todas las características siguientes: a. | Diseñados para 'funcionar de forma autónoma' de modo continuado durante 10 horas o más, y b. | Con un 'radio de acción' de 25 millas náuticas o más Notas técnicas: 1. | A los efectos del subartículo 8A001.b, 'funcionar de forma autónoma' significa totalmente sumergido, sin snorkel, con todos los sistemas en funcionamiento y navegando a la velocidad mínima a la que el sumergible puede controlar con seguridad su profundidad de forma dinámica, utilizando únicamente sus timones de profundidad, sin necesidad de un buque de apoyo ni de una base de apoyo en la superficie, en el fondo del mar ni en la costa, y conteniendo un sistema de propulsión para utilización en inmersión o en superficie. 2. | A los efectos del subartículo 8A001.b, 'radio de acción' significa la mitad de la distancia máxima durante la cual un vehículo sumergible puede 'funcionar de forma autónoma'. c. | Vehículos sumergibles no tripulados, según se indica: 1. | Vehículos sumergibles no tripulados, que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Diseñados para determinar una trayectoria en relación con una referencia geográfica cualquiera sin ayuda humana en tiempo real b. | Un enlace acústico de datos o de mando, o c. | Un enlace de datos ópticos o de mando superior a 1 000 m 2. | Vehículos sumergibles no tripulados, no especificados en el subartículo 8A001.c.1, que reúnan todas las características siguientes: a. | Diseñados para funcionar con un amarre b. | Diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1 000 m c. | Que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Diseñados para maniobras autopropulsadas por medio de motores de propulsión o de sistemas propulsores especificados en el subartículo 8A002.a.2, o 2. | Un enlace de datos de fibra óptica d. | Sin uso e. | Sistemas de recuperación oceánica con una capacidad de elevación superior a 5 MN para la recuperación de objetos situados a profundidades superiores a 250 m y que tenga cualquiera de los tipos de sistemas siguientes: 1. | Sistemas dinámicos de posicionamiento capaces de mantener la posición dentro de una distancia de 20 m respecto de un punto determinado por el sistema de navegación, o 2. | Sistemas de navegación sobre el fondo marino y de integración de navegación para profundidades superiores a 1 000 m y con "exactitudes" de posicionamiento dentro de una distancia de 10 m respecto de un punto predeterminado f. | Sin uso g. | Sin uso h. | Sin uso i. | Sin uso
| 8A002 | Sistemas marinos, equipos y componentes, según se indica: Nota: | Para los sistemas de comunicaciones subacuáticos, véase la categoría 5, primera parte – Telecomunicaciones. a. | Sistemas, equipos y componentes especialmente diseñados o modificados para vehículos sumergibles y diseñados para funcionar a profundidades superiores a 1 000 m, según se indica: 1. | Contenedores o cascos presurizados con un diámetro interior máximo de cámara superior a 1,5 m 2. | Motores de propulsión, o propulsores, de corriente continua 3. | Cables umbilicales y los conectores para ellos, que utilicen fibras ópticas y tengan elementos resistentes sintéticos 4. | Componentes fabricados de material especificado en el artículo 8C001 Nota técnica: El objetivo del subartículo 8A002.a.4 no debería viciarse mediante la exportación de 'espuma sintáctica' especificada en el artículo 8C001 cuando se haya llegado a una fase intermedia de fabricación y no se encuentre aún en la forma final del componente. b. | Sistemas especialmente diseñados o modificados para el control automático de los desplazamientos de los vehículos sumergibles especificados en el artículo 8A001, que utilicen los datos de navegación, que estén dotados de servocontroles de bucle cerrado y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Permitan que el vehículo se sitúe a menos de 10 m de un punto predeterminado de la columna de agua 2. | Mantengan la posición del vehículo a menos de 10 m de un punto predeterminado de la columna de agua, o 3. | Mantengan la posición del vehículo a menos de 10 m cuando se siga un cable tendido sobre el fondo marino o enterrado bajo él c. | Dispositivos de penetración de cascos presurizados, de fibra óptica d. | Sistemas de visión subacuática que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñados especialmente o modificados para funcionamiento a distancia con un vehículo sumergible, y 2. | Que utilicen cualquiera de las técnicas siguientes para reducir al mínimo los efectos de la retrodispersión: a. | Dispositivos de tomoscopia en luz pulsada, o b. | Sistemas de tomoscopia láser e. | Sin uso f. | Sin uso g. | Fuentes luminosas diseñadas especialmente o modificadas para su uso subacuático, según se indica: 1. | Fuentes luminosas estroboscópicas capaces de generar una salida de energía luminosa superior a 300 julios por destello con una velocidad de destello de 5 destellos por segundo 2. | Fuentes luminosas de arco de argón diseñadas especialmente para funcionar por debajo de 1 000 m h. | "Robots" diseñados especialmente para un uso subacuático, controlados por medio de un ordenador especializado, y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Sistemas que controlen el "robot" utilizando datos procedentes de sensores que midan la fuerza o la torsión aplicadas a un objeto exterior, la distancia de un objeto exterior o la percepción táctil entre el "robot" y un objeto exterior, o 2. | La capacidad de ejercer una fuerza igual o superior a 250 N o un par igual o superior a 250 Nm y cuyos elementos estructurales usen aleaciones de titanio o "materiales fibrosos o filamentosos""compuestos" (composites) i. | Manipuladores articulados con mando a distancia especialmente diseñados o modificados para su empleo con vehículos sumergibles y que posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Sistemas de control del manipulador que utilicen datos procedentes de sensores que midan cualquiera de los valores siguientes: a. | La torsión o la fuerza aplicadas a un objeto exterior, o b. | La percepción táctil entre el manipulador y un objeto exterior, o 2. | Controlados por técnicas maestro-esclavo proporcionales y dotados de 5 grados de 'libertad de movimiento' o más Nota técnica: Al determinar el número de grados de 'libertad de movimiento' solo se tienen en cuenta las funciones provistas de control de movimiento proporcionalmente relacionado mediante realimentación posicional. j. | Sistemas de alimentación independientes del aire diseñados especialmente para uso subacuático, según se indica: 1. | Sistemas de alimentación independientes del aire con motor de ciclo Brayton o Rankine y que tengan cualquiera de los elementos siguientes: a. | Sistemas químicos de depuración o de absorción, diseñados especialmente para la eliminación del dióxido de carbono, del monóxido de carbono y de las partículas procedentes del reciclado del escape del motor b. | Sistemas diseñados especialmente para utilizar un gas monoatómico c. | Dispositivos o receptáculos, diseñados especialmente para la reducción del ruido subacuático a frecuencias inferiores a 10 kHz, o dispositivos de montaje especiales para amortiguar los choques, o d. | Sistemas que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que estén diseñados especialmente para presurizar los productos de la reacción o para la reforma del combustible 2. | Que estén diseñados especialmente para almacenar los productos de la reacción, y 3. | Que estén diseñados especialmente para descargar los productos de la reacción frente a una presión de 100 kPa o más 2. | Sistemas independientes del aire con motor de ciclo diésel y dotados de todos los elementos siguientes: a. | Sistemas químicos de depuración o de absorción, diseñados especialmente para la eliminación del dióxido de carbono, del monóxido de carbono y de las partículas procedentes del reciclado del escape del motor b. | Sistemas diseñados especialmente para utilizar un gas monoatómico c. | Dispositivos o receptáculos, diseñados especialmente para la reducción del ruido subacuático a frecuencias inferiores a 10 kHz, o dispositivos de montaje especiales para amortiguar los choques, y d. | Sistemas de escape diseñados especialmente que no descarguen de forma continua los productos de la combustión 3. | Sistemas de alimentación con "pila de combustible" independientes del aire, con una potencia útil superior a 2 kW y que tengan cualquiera de los elementos siguientes: a. | Dispositivos o receptáculos, diseñados especialmente para la reducción del ruido subacuático a frecuencias inferiores a 10 kHz, o dispositivos de montaje especiales para amortiguar los choques, o b. | Sistemas que reúnan todas las características siguientes: 1. | Que estén diseñados especialmente para presurizar los productos de la reacción o para la reforma del combustible 2. | Que estén diseñados especialmente para almacenar los productos de la reacción, y 3. | Que estén diseñados especialmente para descargar los productos de la reacción frente a una presión de 100 kPa o más 4. | Sistemas de alimentación independientes del aire con motor de ciclo Stirling que tengan todos los elementos siguientes: a. | Dispositivos o receptáculos, diseñados especialmente para la reducción del ruido subacuático a frecuencias inferiores a 10 kHz, o dispositivos de montaje especiales para amortiguar los choques, y b. | Sistemas de escape diseñados especialmente que descarguen los productos de la combustión frente a una presión de 100 kPa o más k. | Sin uso l. | Sin uso m. | Sin uso n. | Sin uso o. | Hélices, sistemas de transmisión de potencia, sistemas de generación de potencia y sistemas de reducción de ruido, según se indica: 1. | Sin uso 2. | Sistemas de hélices propulsoras, de generación de potencia o de transmisión de potencia, destinados a buques, según se indica: a. | Hélices de paso regulable y conjuntos de núcleo, tasados para potencias superiores a 30 MW b. | Motores de propulsión eléctricos, de refrigeración interna por líquido, con una potencia de salida superior a 2,5 MW c. | Motores de propulsión "superconductores" o motores de propulsión eléctricos de imán permanente, con una potencia de salida superior a 0,1 MW d. | Sistemas de ejes de transmisión de potencia que incluyan componentes de "materiales compuestos" (composites) y que sean capaces de transmitir más de 2 MW e. | Sistemas de hélices ventiladas o con base ventilada tasados para potencias superiores a 2,5 MW 3. | Sistemas de reducción de ruido para buques con un desplazamiento igual o superior a 1 000 toneladas, según se indica: a. | Sistemas que atenúen el ruido subacuático a frecuencias inferiores a 500 Hz y consistan en montajes acústicos compuestos, destinados al aislamiento acústico de motores diésel, grupos electrógenos diésel, turbinas de gas, grupos electrógenos de turbina de gas, motores de propulsión o engranajes reductores para propulsión, diseñados especialmente para el aislamiento del sonido o de las vibraciones, y con una masa intermedia superior al 30 % del equipo que deba montarse b. | 'Sistemas activos de reducción o de supresión de ruido', o cojinetes magnéticos, diseñados especialmente para sistemas de transmisión de potencia Nota técnica: Los 'sistemas activos de reducción o de supresión de ruido' están provistos de sistemas de control electrónico capaces de reducir activamente las vibraciones de los equipos generando señales antirruido o antivibración directamente a la fuente. p. | Sistemas de propulsión a chorro de bombas que reúnan todas las características siguientes: 1. | Potencia de salida superior a 2,5 MW, y 2. | Que utilicen técnicas de toberas divergentes y de paletas acondicionadoras del flujo con el fin de mejorar la eficacia de la propulsión o de reducir el ruido subacuático generado por la propulsión q. | Equipos de buceo y natación subacuática, según se indica: 1. | Equipos de respiración de circuito cerrado 2. | Equipos de respiración de circuito semicerrado Nota: | El subartículo 8A002.q no somete a control los equipos de respiración individuales para uso personal cuando acompañen a sus usuarios. N.B. | Para los equipos y dispositivos diseñados especialmente para su uso con fines militares, VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. r. | Sistemas acústicos para disuasión de buzos especialmente diseñados o modificados para perturbar a los buzos, que tengan un nivel de presión acústica superior o igual a 190 dB (referencia 1 μPa a 1 m) a frecuencias iguales o inferiores a 200 Hz. Nota 1: | El subartículo 8A002.r no somete a control los sistemas de disuasión de buzos basados en dispositivos submarinos explosivos, pistolas de aire o fuentes combustibles. Nota 2: | El subartículo 8A002.r incluye los sistemas acústicos para disuasión de buzos que emplean fuentes basadas en la separación de electrones, también llamadas fuentes de sonido plasmáticas.
8B Equipos de ensayo, inspección y producción
| 8B001 | Túneles hidrodinámicos, con un ruido de fondo inferior a 100 dB (referencia 1 μPa, 1 Hz), en la gama de frecuencia de 0 a 500 Hz y diseñados para medir los campos acústicos generados por un flujo hidráulico alrededor de los modelos de sistemas de propulsión.
8C Materiales
| 8C001 | 'Espuma sintáctica' para uso subacuático que reúna todas las características siguientes: N.B. | Véase también el subartículo 8A002.a.4. a. | Diseñada para aplicaciones a profundidades marinas superiores a 1 000 m, y b. | Una densidad inferior a 561 kg/m3. Nota técnica: La 'espuma sintáctica' está formada por esferas de plástico o vidrio huecas embutidas en una "matriz" de resina.
8D Programas informáticos (software)
| 8D001 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los equipos o materiales especificados en las categorías 8A, 8B o 8C.
| 8D002 | "Programas informáticos" específicos diseñados especialmente o modificados para el "desarrollo", la "producción", la reparación, la revisión o la restauración (nuevo mecanizado) de hélices diseñadas especialmente para la reducción del ruido subacuático.
8E Tecnología
| 8E001 | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" o la "producción" de equipos o materiales, especificados en las categorías 8A, 8B o 8C.
| 8E002 | Otras "tecnologías" según se indica: a. | "Tecnología" para el "desarrollo", la "producción", la reparación, la revisión o la restauración (nuevo mecanizado) de hélices diseñadas especialmente para la reducción del ruido subacuático b. | "Tecnología" para la revisión o la restauración de equipos especificados en el artículo 8A001 o los subartículos 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o o 8A002.p c. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" o la "producción" de cualquiera de los siguientes equipos: 1. | Vehículos con efecto de superficie (del tipo de faldón completo) que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Velocidad máxima, a plena carga, superior a 30 nudos con una altura de ola significativa de 1,25 m o más b. | Presión del colchón superior a 3 830 Pa, y c. | Relación de desplazamiento de buque descargado / plena carga inferior a 0,70 2. | Vehículos con efecto de superficie (del tipo de quillas laterales) diseñados para una velocidad máxima, a plena carga, superior a 40 nudos con una altura de ola significativa de 3,25 m o más 3. | Hidroplanos dotados de sistemas activos para el control automático de los sistemas de aletas portantes, diseñados para una velocidad máxima, a plena carga, de 40 nudos o más con una altura de ola significativa de 3,25 m o más, o 4. | 'Buques con área de flotación pequeña' que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Desplazamiento a plena carga superior a 500 toneladas diseñados para una velocidad máxima, a plena carga, superior a 35 nudos con una altura de ola significativa de 3,25 m o más, o b. | Desplazamiento a plena carga superior a 1 500 toneladas diseñados para una velocidad máxima, a plena carga, superior a 25 nudos con una altura de ola significativa de 4 m o más. Nota técnica: Los 'buques con área de flotación pequeña' se definen mediante la fórmula siguiente: el área de flotación para el calado operacional previsto deberá ser inferior a 2 × (volumen desplazado a ese calado operacional previsto) 2/3 .
PARTE XI – Categoría 9
CATEGORÍA 9 – AERONÁUTICA Y PROPULSIÓN
9A Sistemas, equipos y componentes
N.B. | Para los sistemas de propulsión diseñados o preparados contra la radiación neutrónica o la radiación ionizante transitoria, VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA.
| 9A001 | Motores aeronáuticos de turbina de gas que posean cualquiera de las características siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A101. a. | Que incorporen cualquiera de las "tecnologías" especificadas en los subartículos 9E003.a, 9E003.h o 9E003.i, o Nota 1: | El subartículo 9A001.a no somete a control los motores aeronáuticos de turbina de gas que reúnan todas las características siguientes: a. | Certificados por las autoridades de aviación civil de uno o varios Estados miembros de la UE o de los Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar, y b. | Destinados a propulsar "aeronaves" tripuladas no militares para las que las autoridades de aviación civil de uno o varios Estados miembros de la UE o Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar hayan expedido cualquiera de los siguientes documentos para "aeronaves" con ese tipo de motor: 1. | un certificado tipo civil, o 2. | un documento equivalente reconocido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Nota 2: | El subartículo 9A001.a no somete a control los motores aeronáuticos de turbina de gas diseñados para las unidades de potencia auxiliares (APU), aprobados por la autoridad de aviación civil de un Estado miembro de la UE o un Estado participante en el Arreglo de Wassenaar. b. | Diseñados para propulsar una "aeronave" a una velocidad de crucero de Mach 1 o superior durante más de 30 minutos.
| 9A002 | 'Motores marinos de turbina de gas' diseñados para utilizar combustible líquido y dotados de todas las características siguientes, y conjuntos y componentes diseñados especialmente para ellos: a. | Una potencia continua máxima al funcionar en "régimen constante" en las condiciones estándar de referencia especificadas en la norma ISO 3977-2:1997 (o su equivalente nacional) de 24 245 kW o superior, y b. | Un 'consumo específico de combustible corregido' no superior a 0,219 kg/kWh al 35 % de la potencia continua máxima cuando se utilice combustible líquido. Nota: | El término 'motores marinos de turbina de gas' incluye los motores de turbina de gas industriales, o aeroderivados, adaptados para la generación de energía eléctrica a bordo de un buque o para la propulsión del mismo. Nota técnica: A efectos del artículo 9A002, el 'consumo específico de combustible corregido' es el consumo específico de combustible del motor corregido en relación con un combustible líquido destilado para uso marino que tenga una energía específica neta (es decir, un poder calorífico neto) de 42 MJ/kg (norma ISO 3977-2:1997).
| 9A003 | Conjuntos o componentes diseñados especialmente que incorporen cualquiera de las "tecnologías" especificadas en los subartículos 9E003.a, 9E003.h o 9E003.i, para cualquiera de los siguientes motores aeronáuticos de turbina de gas: a. | Que estén especificados en el artículo 9A001, o b. | Que su diseño o producción se origine bien en Estados que no pertenezcan a la UE o no participen en el Arreglo de Wassenaar, o bien en Estados desconocidos para el fabricante.
| 9A004 | Lanzaderas espaciales, "vehículos espaciales", "módulos de servicio de vehículos espaciales", "carga útil de vehículos espaciales", sistemas o equipos a bordo de "vehículos espaciales", equipos terrestres y plataformas de lanzamiento desde el aire, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A104. a. | Lanzaderas espaciales b. | "Vehículos espaciales" c. | "Módulos de servicio de vehículos espaciales" d. | "Carga útil de vehículos espaciales" que incorpore los productos especificados en los subartículos 3A001.b.1.a.4, 3A002.g, 5A001.a.1, 5A001.b.3, 5A002.c, 5A002.e, 6A002.a.1, 6A002.a.2, 6A002.b, 6A002.d, 6A003.b, 6A004.c, 6A004.e, 6A008.d, 6A008.e, 6A008.k, 6A008.l o 9A010.c e. | Sistemas o equipos a bordo diseñados especialmente para "vehículos espaciales" y que posean cualquiera de las funciones siguientes: 1. | 'Manipulación de datos de mando y telemedida' Nota: | A efectos del subartículo 9A004.e.1, la 'manipulación de datos de mando y telemedida' incluye la gestión, el almacenamiento y el proceso de datos del módulo de servicio del vehículo espacial. 2. | 'Manipulación de datos de la carga útil', o Nota: | A efectos del subartículo 9A004.e.2, la 'manipulación de datos de la carga útil' incluye la gestión, el almacenamiento y el proceso de datos de la carga útil. 3. | 'Control de actitud y de órbita' Nota: | A efectos del subartículo 9A004.e.3, el 'control de actitud y de órbita' incluye la detección y la actuación a fin de determinar y controlar la posición y la orientación de un "vehículo espacial". N.B. | Para los equipos diseñados especialmente para su uso con fines militares, VÉASE LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA. f. | Equipos terrestres diseñados especialmente para "vehículos espaciales", según se indica: 1. | Equipos de telemedida y de telemando diseñados especialmente para cualquiera de las funciones de proceso de datos siguientes: a. | Proceso de datos de telemedida de sincronización de trama y corrección de errores, para el seguimiento del estado de funcionamiento (también denominado estado de salud y seguridad) del "módulo de servicio del vehículo espacial", o b. | Proceso de datos de mando para formatear los datos de mando que se envían al "vehículo espacial" para controlar el "módulo de servicio del vehículo espacial" 2. | Simuladores diseñados especialmente para la 'verificación de los procedimientos operativos' del "vehículo espacial". Nota técnica: A efectos del subartículo 9A004.f.2, la 'verificación de los procedimientos operativos' es cualquiera de los elementos siguientes: 1. | Confirmación de la secuencia de mandos 2. | Formación operativa 3. | Ensayos operativos, o 4. | Análisis operativos. g. | "Aeronaves" especialmente diseñadas o modificadas para ser plataformas de lanzamiento de lanzaderas espaciales desde el aire; h. | "Naves suborbitales".
| 9A005 | Sistemas de propulsión de cohetes de propulsante líquido que contengan cualquiera de los sistemas o componentes, especificados en el artículo 9A006. N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A105 Y 9A119.
| 9A006 | Sistemas y componentes, diseñados especialmente para los sistemas de propulsión de cohetes de propulsante líquido, según se indica: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A106, 9A108 Y 9A120. a. | Refrigeradores criogénicos, dewars de peso apropiado para vuelos, conductos de calor criogénicos o sistemas criogénicos, diseñados especialmente para su utilización en vehículos espaciales y capaces de limitar las pérdidas de líquido criogénico a menos del 30 % al año b. | Contenedores criogénicos o sistemas de refrigeración en ciclo cerrado, capaces de proporcionar temperaturas iguales o inferiores a 100 K (-173 °C) para "aeronaves" con capacidad de vuelo sostenido a velocidades superiores a Mach 3, lanzaderas o "vehículos espaciales" c. | Sistemas de transferencia o de almacenamiento de hidrógeno pastoso d. | Turbobombas de alta presión (superior a 17,5 MPa), componentes de bombas o sus sistemas conexos de accionamiento de turbina por generación de gas o por ciclo de expansión e. | Cámaras de empuje de alta presión (superior a 10,6 MPa) y toberas para ellas f. | Sistemas de almacenamiento de propulsante que funcionen según el principio de la retención capilar o expulsión positiva (es decir, con vejigas flexibles) g. | Inyectores de propulsante líquido, con orificios individuales de diámetro igual o inferior a 0,381 mm (un área igual o inferior a 1,14 × 10-3 cm2 para los orificios no circulares) y diseñados especialmente para los motores de cohete de propulsante líquido h. | Cámaras de empuje de una sola pieza de carbono-carbono o conos de salida de una sola pieza de carbono-carbono, cuya densidad sea mayor de 1,4 g/cm3 y cuya resistencia a la tracción supere los 48 MPa.
| 9A007 | Sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido que posean cualquiera de las características siguientes: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A107 Y 9A119. a. | Capacidad de impulsión total superior a 1,1 MNs b. | Impulsión específica igual o superior a 2,4 kNs/kg, cuando el flujo de la tobera se expande en las condiciones ambientales al nivel del mar para una presión de cámara ajustada de 7 MPa c. | Fracciones de la masa por fase superiores al 88 % y carga total de propulsante sólido superior al 86 % d. | Componentes especificados en el artículo 9A008, o e. | Sistemas de unión del propulsante y el aislamiento que utilicen diseños de motor de unión directa para garantizar una 'unión mecánica fuerte' o una barrera a la migración química entre el propulsante sólido y el material de aislamiento de la carcasa. Nota técnica: 'Unión mecánica fuerte' significa una fuerza de unión igual o superior a la fuerza del propulsante.
| 9A008 | Componentes diseñados especialmente para los sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A108. a. | Sistemas de unión del propulsante y el aislamiento que utilicen camisas para garantizar una 'unión mecánica fuerte' o una barrera a la migración química entre el propulsante sólido y el material de aislamiento de la carcasa Nota técnica: 'Unión mecánica fuerte' significa una fuerza de unión igual o superior a la fuerza del propulsante. b. | Carcasas de motores, de fibras de "materiales compuestos" (composites) bobinadas, con un diámetro superior a 0,61 m o 'relaciones de rendimiento estructural (PV/W)' superiores a 25 km Nota técnica: La 'relación de rendimiento estructural (PV/W)' es el producto de la presión de estallido (P) por el volumen (V) del recipiente, dividido por el peso total (W) del recipiente a presión. c. | Toberas con niveles de empuje superiores a 45 kN o tasas de erosión de garganta de toberas inferiores a 0,075 mm/s d. | Toberas móviles o sistemas de control del vector de empuje por inyección secundaria de fluido, con cualquiera de las capacidades siguientes: 1. | De movimiento omniaxial superior a ± 5° 2. | De rotaciones de vector angular de 20°/s o más, o 3. | De aceleraciones de vector angular de 40°/s2 o más.
| 9A009 | Sistemas de propulsión híbrida de cohetes que posean cualquiera de las características siguientes: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A109 Y 9A119. a. | Capacidad de impulsión total superior a 1,1 MNs, o b. | Niveles de empuje superiores a 220 kN en condiciones de salida al vacío.
| 9A010 | Componentes, sistemas y estructuras diseñados especialmente para lanzaderas, sistemas de propulsión de lanzaderas o "vehículos espaciales", según se indica: N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 1A002 Y 9A110. a. | Componentes y estructuras, de más de 10 kg cada uno y diseñados especialmente para lanzaderas, fabricados a partir de cualquiera de los materiales siguientes: 1. | Materiales "compuestos" (composites) consistentes en los "materiales fibrosos o filamentosos" especificados en el subartículo 1C010.e y resinas especificadas en el artículo 1C008 o en el subartículo 1C009.b 2. | "Materiales compuestos" (composites) de "matriz" metálica reforzados con cualquiera de los materiales siguientes: a. | Materiales especificados en el artículo 1C007 b. | "Materiales fibrosos o filamentosos" especificados en el artículo 1C010, o c. | Aluminuros especificados en el subartículo 1C002.a, o 3. | "Materiales compuestos" (composites) de "matriz" cerámica especificados en el artículo 1C007 Nota: | El umbral de peso no afecta a los conos de ojiva. b. | Componentes y estructuras, diseñados especialmente para sistemas de propulsión de lanzaderas especificados en los artículos 9A005 a 9A009 fabricados a partir de cualquiera de los materiales siguientes: 1. | "Materiales fibrosos o filamentosos" especificados en el subartículo 1C010.e y resinas especificadas en el artículo 1C008 o el subartículo 1C009.b 2. | "Materiales compuestos" (composites) de "matriz" metálica reforzados con cualquiera de los materiales siguientes: a. | Materiales especificados en el artículo 1C007 b. | "Materiales fibrosos o filamentosos" especificados en el artículo 1C010, o c. | Aluminuros especificados en el subartículo 1C002.a, o 3. | "Materiales compuestos" (composites) de "matriz" cerámica especificados en el artículo 1C007 c. | Componentes estructurales y sistemas de aislamiento, diseñados especialmente para controlar activamente la respuesta dinámica o la distorsión de las estructuras de los "vehículos espaciales" d. | Motores pulsatorios de cohete de propulsante líquido con una relación empuje/peso igual o mayor que 1 kN/kg y un 'tiempo de respuesta' inferior a 30 ms. Nota técnica: A efectos del subartículo 9A010.d., el 'tiempo de respuesta' es el tiempo necesario para conseguir el 90 % del empuje total nominal desde el arranque.
| 9A011 | Motores estatorreactores (ramjet), estatorreactores de combustión supersónica (scramjet) o de 'ciclo compuesto', y los componentes diseñados especialmente para ellos. N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A111 Y 9A118. Nota técnica: A efectos del subartículo 9A101.a.1, los ‘motores de ciclo compuesto’ combinan dos o más tipos de los siguientes motores: — | Motor con turbina de gas (turborreactor, turbohélice y turbofán) Motores estatorreactores (ramjet) o estatorreactores de combustión supersónica (scramjet) Motores para cohetes (de propulsante líquido, de gel o sólido, e híbridos)
| 9A012 | "Vehículos aéreos no tripulados" ("UAV"), "dirigibles" no tripulados, equipo y componentes asociados, según se indica: N.B. 1. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A112. N.B. 2. | Para los "UAV" que son "naves suborbitales", véase el subartículo 9A004.h. a. | "UAV" o "dirigibles" no tripulados, diseñados para tener un vuelo controlado fuera de la 'visión natural' directa del 'operador' y que posean alguna de las características siguientes: 1. | Con todas las características siguientes: a. | Una 'resistencia' máxima superior o igual a 30 minutos pero inferior a 1 hora, y b. | Diseñados para despegar y tener un vuelo controlado estable con ráfagas de viento iguales o superiores a 46,3 km/h (25 nudos), o 2. | Una 'resistencia' máxima superior o igual a 1 hora Notas técnicas: 1. | A efectos del subartículo 9A012.a, 'operador' es una persona que inicia o dirige el "UAV" o el vuelo del "dirigible" no tripulado. 2. | A efectos del subartículo 9A012.a, la 'resistencia' debe calcularse para condiciones de atmósfera estándar internacional (ISO 2533:1975) a nivel del mar con viento nulo. 3. | A efectos del subartículo 9A012.a, 'visión natural' significa la visión humana sin ayuda, con o sin lentes correctoras. b. | Equipos y componentes asociados, según se indica: 1. | Sin uso 2. | Sin uso 3. | Equipos o componentes, diseñados especialmente para convertir una "aeronave" tripulada o un "dirigible" tripulado en un "UAV" o un "dirigible" no tripulado especificado en el subartículo 9A012.a 4. | Motores de combustión interna rotatorios o alternativos aerobios, especialmente diseñados o modificados para propulsar "UAV" o "dirigibles" no tripulados en altitudes superiores a los 15 240 metros (50 000 pies).
| 9A101 | Motores turborreactores y turbofanes, distintos de los especificados en el artículo 9A001, según se indica a. | Motores que presenten todas las características siguientes: 1. | 'Valor de empuje máximo' superior a 400 N con exclusión de los motores de uso civil certificado con un 'valor de empuje máximo' superior a 8 890 N, y 2. | Consumo específico de combustible de 0,15 kg N-1 h-1 o inferior 3. | Un 'peso seco' inferior a 750 kg, y 4. | Un 'diámetro del rotor de la primera fase' inferior a 1 m. Notas técnicas: 1. | A efectos del subartículo 9A101.a.1, el 'valor de empuje máximo' es el empuje máximo demostrado por el fabricante para el tipo de motor no instalado en condiciones estáticas al nivel del mar utilizando la atmósfera estándar de la OACI. El valor del empuje certificado tipo civil será igual o inferior al empuje máximo demostrado por el fabricante para el tipo de motor sin instalar. 2. | El consumo específico de combustible se determina utilizando el empuje máximo para el tipo de motor no instalado en condiciones estáticas al nivel del mar utilizando la atmósfera estándar de la OACI. 3. | El 'peso seco' es el peso del motor sin fluidos (combustible, fluido hidráulico, aceite, etc.) y no incluye la góndola (alojamiento). 4. | El 'diámetro del rotor de la primera fase' es el diámetro de la primera fase de rotación del motor, tanto si es un ventilador como un compresor, medido en el borde de ataque de los extremos de las palas. b. | Motores diseñados o modificados para uso en "misiles" o vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012 o el subartículo 9A112.a.
| 9A102 | 'Sistemas de motor turbohélice' diseñados especialmente para vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012 o el subartículo 9A112.a, y componentes diseñados especialmente para ellos, con una 'potencia máxima' superior a 10 kW. Nota: | El artículo 9A102 no somete a control los motores civiles certificados. Notas técnicas: 1. | A los efectos del artículo 9A102, el 'sistema de motor turbohélice' incorporará todo lo siguiente: a. | Un motor turboeje, y b. | Un sistema de transmisión de potencia para transmitir la potencia a la hélice. 2. | A los efectos del artículo 9A102, la 'potencia máxima' se alcanza con el componente no instalado al nivel del mar y en condiciones estáticas utilizando la atmósfera estándar de la OACI.
| 9A104 | Cohetes de sondeo con un alcance de al menos 300 km. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A004.
| 9A105 | Motores para cohetes de propulsante líquido o de gel, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A119. a. | Motores para cohetes de propulsante líquido o de gel utilizables en "misiles", distintos de los especificados en el artículo 9A005, integrados, o diseñados o modificados para integrarlos en un sistema de propulsión de propulsante líquido o de gel que tenga una capacidad total de impulso igual o superior a 1,1 MNs b. | Motores para cohetes de propulsante líquido o de gel utilizables en sistemas de cohetes completos o en vehículos aéreos no tripulados con un alcance de al menos 300 km, distintos de los especificados en el artículo 9A005 o el subartículo 9A105.a, integrados, o diseñados o modificados para integrarlos en un sistema de propulsión de propulsante líquido o de gel que tenga una capacidad total de impulso igual o superior a 0,841 MNs.
| 9A106 | Sistemas o componentes distintos de los especificados en el artículo 9A006, según se indica, diseñados especialmente para sistemas de propulsión líquida de cohetes o de gel: a. | Sin uso b. | Sin uso c. | Subsistemas de control del vector de empuje, utilizables en "misiles" Nota técnica: Entre los métodos para lograr el control del vector de empuje especificado en el subartículo 9A106.c se cuentan, por ejemplo, los siguientes: 1. | Tobera flexible 2. | Inyección de fluido o gas secundario 3. | Motor o tobera móvil 4. | Deflexión de la corriente del gas de escape (paletas o sondas), o 5. | Aletas de compensación del empuje (tabs). d. | Sistemas de control de propulsantes líquidos y semilíquidos y de gel (incluidos los oxidantes) y componentes diseñados especialmente para ellos, utilizables en "misiles", diseñados o modificados para funcionar en ambientes con vibraciones de más de 10 g RMS entre 20 Hz y 2 kHz. Nota: | Las únicas servo-válvulas, bombas y turbinas de gas especificadas en el subartículo 9A106.d son las siguientes: a. | Servo-válvulas diseñadas para un flujo igual o superior a 24 litros por minuto, a una presión absoluta igual o superior a 7 MPa, que posean un tiempo de respuesta del actuador inferior a 100 ms b. | Bombas, para propulsantes líquidos, con una velocidad de rotación del eje igual o superior a 8 000 r.p.m. al modo de funcionamiento máximo o con presión de descarga igual o superior a 7 MPa. c. | Turbinas de gas para turbobombas de propulsante líquido, con una velocidad de rotación del eje igual o superior a 8 000 r.p.m. al modo de funcionamiento máximo. e. | Cámaras de combustión y toberas para motores para cohetes de propulsante líquido o de gel utilizables en los subsistemas especificados en el artículo 9A005 o 9A105.
| 9A107 | Motores para cohetes de propulsante sólido utilizables en sistemas de cohetes completos o en vehículos aéreos no tripulados con un alcance de al menos 300 km, distintos de los especificados en el artículo 9A007, que tengan una capacidad total de impulso igual o superior a 0,841 MNs. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A119.
| 9A108 | Componentes, distintos de los especificados en el artículo 9A008, según se indica, diseñados especialmente para los sistemas de propulsión sólida e híbrida de cohetes: a. | Carcasas de motores de cohetes, así como componentes de "aislamiento" para ellos, que puedan utilizarse en los subsistemas especificados en los artículos 9A007, 9A009 o 9A107, o en el subartículo 9A109.a. b. | Toberas de cohetes que puedan utilizarse en los subsistemas especificados en los artículos 9A007, 9A009 o 9A107, o en el subartículo 9A109.a. c. | Subsistemas de control del vector de empuje, utilizables en "misiles". Nota técnica: Entre los métodos para lograr el control del vector de empuje especificado en el subartículo 9A108.c se cuentan, por ejemplo, los siguientes: 1. | Tobera flexible 2. | Inyección de fluido o gas secundario 3. | Motor o tobera móvil 4. | Deflexión de la corriente del gas de escape (paletas o sondas), o 5. | Aletas de compensación del empuje (tabs).
| 9A109 | Motores híbridos para cohetes y componentes diseñados especialmente para ellos, según se indica: a. | Motores híbridos para cohetes utilizables en sistemas completos de cohetes o vehículos aéreos no tripulados, con un alcance de 300 km, distintos de los especificados en el artículo 9A009, con una capacidad de impulso total igual o superior a 0,841 MNs y componentes diseñados especialmente para ellos b. | Componentes diseñados especialmente para motores híbridos para cohetes especificados en el artículo 9A009 que puedan utilizarse en "misiles". N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A009 Y 9A119.
| 9A110 | Estructuras de materiales compuestos ( composites ), laminados y productos fabricados con estos, distintos de los especificados en el artículo 9A010, diseñados especialmente para su uso en 'misiles' o en los subsistemas especificados en los artículos 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 o 9A119. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1A002. Nota técnica: En el artículo 9A110, los 'misiles' son sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 9A111 | Motores pulsorreactores o de ondas de pulso que puedan utilizarse en "misiles" o vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012 o el subartículo 9A112.a, así como los componentes diseñados especialmente para ellos. N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A011 Y 9A118. Nota técnica: En el artículo 9A111, los motores de ondas de pulso utilizan la detonación para producir un aumento de la presión efectiva en la cámara de combustión. Como ejemplos de motores de detonación cabe mencionar los motores de ondas de pulso, los motores rotativos de detonación o los motores de detonación de onda continua.
| 9A112 | "Vehículos aéreos no tripulados" ("UAV"), distintos de los especificados en el artículo 9A012, según se indica: a. | "Vehículos aéreos no tripulados" ("UAV") con un alcance de 300 km b. | "Vehículos aéreos no tripulados" ("UAV") con todas las características siguientes: 1. | Que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Una capacidad autónoma de control de vuelo y de navegación, o b. | Capacidad de vuelo controlado fuera del radio de visibilidad directo con participación de operador humano, y 2. | Que posean cualquiera de las características siguientes: a. | Que incorporen un sistema/mecanismo de pulverización de aerosoles con una capacidad superior a 20 litros, o b. | Diseñados o modificados para incorporar un sistema/mecanismo de pulverización de aerosoles con una capacidad superior a 20 litros. Notas técnicas: 1. | Un aerosol consiste en partículas o líquidos distintos de los componentes, subproductos o aditivos del carburante, como parte de la carga útil que será dispersada en la atmósfera. Los pesticidas para fumigar las cosechas y los productos químicos pulverizados para la siembra de nubes son ejemplos de aerosoles. 2. | Un sistema/mecanismo de pulverización de aerosoles contiene todos los dispositivos (mecánicos, eléctricos, hidráulicos, etc.) necesarios para el almacenamiento y la dispersión del aerosol en la atmósfera. Ello incluye la posibilidad de inyectar aerosol en los gases de combustión y en la estela de la hélice.
| 9A115 | Equipos de apoyo al lanzamiento, según se indica: a. | Aparatos y dispositivos para el manejo, control, activación o lanzamiento, diseñados o modificados para las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004, los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 o los 'misiles' Nota técnica: En el subartículo 9A115.a, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km. b. | Vehículos para el transporte, manejo, control, activación o lanzamiento, diseñados o modificados para las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004, los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 o los "misiles".
| 9A116 | Vehículos de reentrada que puedan utilizarse en "misiles" y el equipo diseñado o modificado para ellos, según se indica: a. | Vehículos de reentrada b. | Escudos térmicos y componentes para ellos, fabricados con materiales cerámicos o ablativos c. | Disipadores de calor y componentes para ellos, fabricados con materiales ligeros de elevada capacidad calorífica d. | Equipos electrónicos diseñados especialmente para los vehículos de reentrada.
| 9A117 | Mecanismos de etapas, mecanismos de separación e interetapas, que puedan utilizarse en "misiles". N.B. VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A121.
| 9A118 | Dispositivos reguladores de la combustión utilizables en motores, que puedan emplearse en "misiles" o en vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012 o en el subartículo 9A112.a, especificados en los artículos 9A011 o 9A111.
| 9A119 | Etapas individuales de cohetes utilizables en sistemas de cohetes completos o en vehículos aéreos no tripulados con un alcance de 300 km, distintas de las especificadas en los artículos 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 y 9A109.
| 9A120 | Tanques de propulsante líquido o de gel, distintos a los indicados en el artículo 9A006, diseñados especialmente para propulsantes especificados en el artículo 1C111 u 'otros propulsantes líquidos o de gel' utilizados en sistemas de cohetes capaces de entregar al menos 500 kg de carga útil, con un alcance de al menos 300 km. Nota: | El artículo 9A120, en 'otros propulsantes líquidos o de gel', incluye los propulsantes especificados en la RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA, pero no está limitado a estos.
| 9A121 | Conectores eléctricos interetapa y umbilicales diseñados especialmente para "misiles", lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104. Nota técnica: Los conectores interetapa contemplados en el artículo 9A121 también incluyen los conectores eléctricos instalados entre los "misiles", las lanzaderas espaciales o los cohetes de sondeo y su carga útil.
| 9A350 | Sistemas para rociar o nebulizar, especialmente diseñados o modificados para su instalación en aeronaves, "vehículos más ligeros que el aire" o vehículos aéreos no tripulados, y componentes concebidos especialmente para ellos, según se indica: a. | Sistemas completos de rocío o nebulización, con capacidad para entregar, a partir de una suspensión líquida, un tamaño de gota inicial 'VMD' de menos de 50 μm, con un caudal superior a dos litros por minuto b. | Brazos extensibles para rociar o conjuntos de unidades de generación de aerosoles, con capacidad para entregar, a partir de una suspensión líquida, un tamaño de gota inicial 'VMD' de menos de 50 μm, con un caudal superior a dos litros por minuto c. | Unidades de generación de aerosoles diseñadas especialmente para su instalación en los sistemas especificados en los subartículos 9A350.a y b. Nota: | Las unidades de generación de aerosoles son dispositivos especialmente diseñados o modificados para su instalación en aeronaves, tales como toberas, atomizadores de tambor rotativo y dispositivos similares. Nota: | El artículo 9A350 no somete a control los sistemas de rocío o nebulización y sus componentes cuando se haya demostrado que no tienen capacidad para dispensar agentes biológicos en forma de aerosoles infecciosos. Notas técnicas: 1. | El tamaño de gota para los equipos para rocío o toberas diseñados especialmente para su uso en aeronaves, "vehículos más ligeros que el aire" o vehículos aéreos no tripulados se medirá con alguno de los métodos siguientes: a. | Método láser Doppler b. | Método de difracción hacia delante de haz láser. 2. | En el artículo 9A350, 'VMD' significa diámetro volumétrico medio y para los sistemas basados en el agua, equivale al diámetro medio de masa (MMD).
9B Equipos de ensayo, inspección y producción
| 9B001 | Equipos, utillaje o montajes de fabricación, según se indica: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 2B226. a. | Equipos de solidificación dirigida o de moldeo monocristalino diseñados para "superaleaciones" b. | Utillaje de moldeo, diseñado especialmente para la fabricación de álabes móviles, álabes fijos o "carenados de extremo" de motores de turbina de gas, fabricado a partir de metales refractarios o cerámica, según se indica: 1. | Machos 2. | Moldes 3. | Unidades de machos y moldes combinados c. | Equipos de solidificación dirigida o de fabricación aditiva monocristalina, diseñados especialmente para la fabricación de álabes móviles, álabes fijos o "carenados de extremo" de motores de turbina de gas.
| 9B002 | Sistemas de control en línea (tiempo real), instrumentos (incluidos sensores) o equipos automáticos de adquisición y proceso de datos, que reúnan todas las características siguientes: a. | Diseñados especialmente para el "desarrollo" de motores de turbina de gas o de sus conjuntos o componentes, y b. | Que incorporen cualquiera de las "tecnologías" especificadas en los subartículos 9E003.h o 9E003.i.
| 9B003 | Equipos diseñados especialmente para la "producción" o el ensayo de juntas de escobilla de turbinas de gas diseñadas para funcionar a velocidades en el extremo de la junta superiores a 335 m/s, y a temperaturas superiores a 773 K (500 °C), y componentes o accesorios diseñados especialmente para ellos.
| 9B004 | Herramientas, matrices o montajes para el ensamblaje en estado sólido de las combinaciones disco-aerodinámicas de "superaleación", de titanio o intermetálicas, descritas en los subartículos 9E003.a.3 o 9E003.a.6, para turbinas de gas.
| 9B005 | Sistemas de control en línea (tiempo real), instrumentos (incluidos sensores) o equipos automáticos de adquisición y proceso de datos, diseñados especialmente para su uso en cualquiera de los dispositivos siguientes: N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9B105. a. | Túneles aerodinámicos diseñados para velocidades iguales o superiores a Mach 1,2 Nota: | El subartículo 9B005.a no somete a control los túneles aerodinámicos diseñados especialmente con fines de enseñanza que tengan un 'tamaño de sección de ensayo' (medido lateralmente) inferior a 250 mm. Nota técnica: Se entiende por 'tamaño de sección de ensayo' el diámetro del círculo, el lado del cuadrado o el lado mayor del rectángulo, medidos en la parte mayor de la sección de ensayo. b. | Dispositivos para simulación de condiciones de flujo a velocidades superiores a Mach 5, incluidos túneles de impulso hipersónico, túneles de arco a plasma, tubos de choque, túneles de choque, túneles de gas y cañones de gas ligeros, o c. | Túneles aerodinámicos o dispositivos, distintos de las secciones bidimensionales, con capacidad para simular corrientes a un número de Reynolds superior a 25 x 106.
| 9B006 | Equipos de ensayo de vibraciones acústicas, con capacidad para producir niveles de presión sónica iguales o superiores a 160 dB (referidos a 20 microPa) con una potencia de salida nominal igual o superior a 4 kW a una temperatura de la célula de ensayo superior a 1 273 K (1 000 °C), y calentadores de cuarzo diseñados especialmente para ellos. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9B106.
| 9B007 | Equipos diseñados especialmente para la inspección de la integridad de los motores de cohete y que utilicen técnicas de ensayo no destructivas (NDT) distintas del análisis planar por rayos X o del análisis físico o químico de base.
| 9B008 | Transductores de medición directa de rozamiento sobre el revestimiento de las paredes diseñados especialmente para funcionar en un flujo de ensayo con una temperatura total (de remanso) superior a 833 K (560 °C).
| 9B009 | Utillaje diseñado especialmente para la producción de componentes de rotor de los motores de turbina de gas por pulvimetalurgia, que reúnan todas las características siguientes: a. | Diseñados para funcionar a niveles de fatiga iguales o superiores al 60 % de la resistencia de rotura a la tracción (UTS) y a temperaturas iguales a 873 K (600 °C), y b. | Diseñados para funcionar a 873 K (600 °C) o más. Nota: | El artículo 9B009 no somete a control el utillaje para la producción de polvo.
| 9B010 | Equipos diseñados especialmente para la fabricación de los productos especificados en el artículo 9A012.
| 9B105 | 'Instalaciones para ensayos aerodinámicos' para velocidades iguales o superiores a Mach 0,9 que puedan emplearse para 'misiles' y sus subsistemas. N.B. | VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9B005. Nota: | El artículo 9B105 no somete a control los túneles aerodinámicos para velocidades de Mach 3 o menos con un 'tamaño de sección transversal de ensayo' igual o inferior a 250 mm. Notas técnicas: 1. | En el artículo 9B105, las 'instalaciones para ensayos aerodinámicos' incluyen los túneles aerodinámicos y los túneles de choque para el estudio del flujo de aire sobre los objetos. 2. | En la nota del artículo 9B105, el 'tamaño de sección transversal de ensayo' se refiere al diámetro del círculo, el lado del cuadrado o el lado mayor del rectángulo, o el eje mayor de la elipse, medidos en la parte mayor de la 'sección transversal de ensayo'. 'Sección transversal de ensayo' es la sección perpendicular a la dirección del flujo. 3. | En el artículo 9B105 los 'misiles' se refieren a sistemas completos de cohetes y vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 9B106 | Cámaras ambientales y cámaras anecoicas, según se indica: a. | Cámaras ambientales que reúnan todas las características siguientes: 1. | Capaces de simular las siguientes condiciones de vuelo a. | Altitud igual o superior a 15 km, o b. | Una banda de temperatura de por debajo de 223 K (-50oC) a por encima de 398 K (125oC), y 2. | Que incorporen o estén 'diseñadas o modificadas' para incorporar una unidad agitadora u otro tipo de equipo para ensayo de vibraciones para producir ambientes de vibración iguales o superiores a 10 g RMS, medidos a 'mesa vacía' (bare table), entre 20 Hz y 2 kHz ejerciendo fuerzas iguales o superiores a 5 kN Notas técnicas: 1. | El subartículo 9B106.a.2 describe sistemas capaces de generar un ambiente de vibración con una onda única (por ej., onda senoidal) y sistemas capaces de generar una vibración aleatoria de banda ancha (esto es, el espectro de energía). 2. | En el subartículo 9B106.a.2, ‘diseñada o modificada’ significa que la cámara ambiental ofrece interfaces adecuadas (p. ej., dispositivos de sellado) para incorporar una unidad agitadora u otro tipo de equipo para ensayo de vibraciones especificado en el artículo 2B116. 3. | A efectos del subartículo 9B106.a.2,‘mesa vacía’ (bare table) significa una mesa o superficie plana, sin guarniciones ni accesorios. b. | Cámaras ambientales capaces de simular las siguientes condiciones de vuelo: 1. | Ambientes acústicos de un nivel de presión sónica global de 140 dB o superior (referenciado a 20 microPa) o con una potencia acústica total nominal de salida igual o superior a 4 kilowatios, y 2. | Altitud igual o superior a 15 km, o 3. | Una banda de temperatura de por debajo de 223 K (-50oC) a por encima de 398 K (125oC),
| 9B107 | ‘Instalaciones para ensayos aerotermodinámicos’, utilizables para ‘misiles’, sistemas de propulsión de cohetes de ‘misiles’ y equipos y vehículos de reentrada especificados en el artículo 9A116, que presenten cualquiera de las características siguientes: a. | Suministro de energía eléctrica igual o superior a 5 MW, o b. | Presión total del suministro de gas igual o superior a 3 MPa. Notas técnicas: 1. | Las ‘instalaciones para ensayos aerotermodinámicos’ incluyen instalaciones de chorro de arco de plasma y túneles aerodinámicos de plasma para el estudio de los efectos térmicos y mecánicos del flujo de aire sobre los objetos. 2. | En el artículo 9B107 los 'misiles' se refieren a sistemas completos de cohetes y vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 9B115 | "Equipos de producción" diseñados especialmente para los sistemas, subsistemas y componentes especificados en los artículos 9A005 a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 a 9A109, 9A111 o 9A116 a 9A120.
| 9B116 | "Medios de producción" diseñados especialmente para las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o para los sistemas, subsistemas y componentes especificados en los artículos 9A005 a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 a 9A109, 9A111, 9A116 a 9A120 o 'misiles'. Nota técnica: En el artículo 9B116, los 'misiles' son sistemas completos de cohetes y sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 9B117 | Bancos o conjuntos de ensayo para cohetes o motores de cohetes de propulsante sólido o líquido que tengan cualquiera de las siguientes características: a. | Capacidad de manejar empujes superiores a 68 kN, o b. | Capacidad de medir simultáneamente los tres componentes axiales de empuje.
9C Materiales
| 9C108 | Material de "aislamiento" indiferenciado y "forro protector", distinto al especificado en el artículo 9A008, para carcasas de motores de cohetes utilizables en "misiles" o diseñados especialmente para los motores para cohetes de propulsante sólido especificados en los artículos 9A007 o 9A107.
| 9C110 | Productos de fibra preimpregnados (prepregs), impregnados en resina y productos de fibra preformados revestidos de metal, para estructuras de material compuesto ( composites ) y para los productos laminados y manufacturados especificados en el artículo 9A110, fabricados con una matriz orgánica o de metal, utilizando refuerzos fibrosos o filamentosos que tengan una "resistencia específica a la tracción" superior a 7,62 x 10 4 m y un "módulo específico" superior a 3,18 x 10 6 m. N.B. | VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 1C010 Y 1C210. Nota: | Las únicas resinas para impregnar fibras preimpregnadas (prepregs) especificadas en el artículo 9C110 son aquellas con una temperatura de transición vítrea (T g ), después de curada, que exceda 418 K (145 o C) según determina la norma ASTM D4065 o equivalentes.
9D Programas informáticos (software)
| 9D001 | "Programas informáticos" no especificados en los artículos 9D003 o 9D004, especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo" del equipo o la "tecnología" especificados en los artículos 9A001 a 9A119, la categoría 9B o el artículo 9E003.
| 9D002 | "Programas informáticos" no especificados en los artículos 9D003 o 9D004, especialmente diseñados o modificados para la "producción" del equipo especificado en los artículos 9A001 a 9A119 o la categoría 9B.
| 9D003 | "Programas informáticos" que incorporen la "tecnología" especificada en el subartículo 9E003.h y utilizada en los "sistemas FADEC" para sistemas especificados en la categoría 9A o en los equipos especificados en la categoría 9B.
| 9D004 | Otros "programas informáticos" según se indica: a. | "Programas informáticos" de flujo 2D o 3D viscoso, validado con datos de ensayo obtenidos en túneles aerodinámicos o en vuelo, necesario para la modelación detallada del flujo en los motores b. | "Programas informáticos" para ensayos de motores aeronáuticos de turbina de gas o de sus conjuntos o componentes, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñados especialmente para el ensayo de cualquiera de los siguientes: a. | Motores aeronáuticos de turbina de gas, o sus conjuntos o componentes, que incorporen la "tecnología" especificada en los subartículos 9E003.a, 9E003.h o 9E003.i, o b. | Compresores de varias etapas que proporcionen un flujo secundario o un flujo primario, diseñados especialmente para motores aeronáuticos de turbina de gas que incorporen la "tecnología" especificada en los subartículos 9E003.a o 9E003.h, y 2. | Diseñados especialmente para todo lo siguiente: a. | Adquisición y procesamiento de datos en tiempo real, y b. | Control retroalimentado del material sometido a ensayo o las condiciones de ensayo (por ejemplo, temperatura, presión o caudal), mientras se realiza el ensayo Nota: | El subartículo 9D004.b no somete a control los programas informáticos para el funcionamiento de la instalación para ensayos o la seguridad de los operadores (por ejemplo, parada en caso de exceso de velocidad o detección y extinción de incendios), o la limitación de los ensayos de aceptación de la producción, la reparación o el mantenimiento a determinar si el producto se ha montado o reparado adecuadamente. c. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para el control de la solidificación dirigida o del crecimiento de materiales monocristalinos en equipos especificados en los subartículos 9B001.a o 9B001.c d. | Sin uso e. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el funcionamiento de productos especificados en el artículo 9A012 f. | "Programas informáticos" diseñados especialmente para conductos internos de enfriamiento de rotores aeronáuticos de turbina de gas, palas y "carenados de extremo" g. | "Programas informáticos" que reúnan todas las características siguientes: 1. | Diseñados especialmente para predecir condiciones de combustión aerotermales, aeromecánicas y de combustión en motores aeronáuticos de turbina de gas, y 2. | Predicciones de modelos teóricos de las condiciones aerotermales, aeromecánicas y de combustión que hayan sido dados por válidos mediante datos de funcionamiento de motores aeronáuticos de turbina de gas reales (experimentales o en producción).
| 9D005 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el funcionamiento de productos especificados en los subartículos 9A004.e. o 9A004.f. N.B. | Para los "programas informáticos" para los productos del subartículo 9A004.d incluidos en "carga útil de las naves espaciales", véanse las categorías adecuadas.
| 9D101 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la "utilización" de los productos especificados en los artículos 9B105, 9B106, 9B116 o 9B117.
| 9D103 | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la modelización, la simulación o la integración de diseño de las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004, de los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 o de los "misiles" o los subsistemas especificados en los artículos 9A005, 9A007 o 9A105, el subartículo 9A106.c, el artículo 9A107, el subartículo 9A108.c, o los artículos 9A116 o 9A119. Nota: | Los "programas informáticos" especificados en el artículo 9D103 seguirán sometidos a control cuando se combinen con los equipos informáticos diseñados especialmente especificados en el artículo 4A102.
| 9D104 | "Programas informáticos" según se indica: a. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 9A001 o 9A005, los subartículos 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A009.a o 9A010.d, los artículos 9A011, 9A101, 9A102 o 9A105, el subartículo 9A106.d, los artículos 9A107, 9A109 o 9A111, el subartículo 9A115.a o los artículos 9A117 o 9A118 b. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para la utilización o el mantenimiento de los subsistemas o equipos especificados en los subartículos 9A008.d, 9A106.c, 9A108.c o 9A116.d.
| 9D105 | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para coordinar la función de más de un subsistema, distintos de los especificados en el subartículo 9D004.e, en las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004, en los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104, o en 'misiles'. Nota: | El artículo 9D105 incluye "programas informáticos" diseñados especialmente para "aeronaves" tripuladas convertidas para operar como "vehículo aéreo no tripulado", según se indica: a. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para integrar los equipos de conversión en las funciones de los sistemas de la "aeronave", y b. | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para que la "aeronave" opere como "vehículo aéreo no tripulado". Nota técnica: En el artículo 9D105, los 'misiles' se refieren a los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
9E Tecnología
Nota: | La "tecnología" de "desarrollo" o de "producción", especificada en los artículos 9E001 a 9E003, para motores de turbina de gas, continúa sometida a control cuando se utiliza para la reparación o la revisión. Quedan excluidos del control los datos técnicos, los dibujos o la documentación destinados a actividades de mantenimiento relacionadas directamente con el calibrado, el desmontaje o la sustitución de unidades dañadas o inutilizadas, sustituibles en línea, incluida la sustitución de motores completos o de módulos de motores.
| 9E001 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de los equipos o de los "programas informáticos" especificados en el subartículo 9A001.b, los artículos 9A004 a 9A012 o 9A350 o las categorías 9B o 9D.
| 9E002 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de equipos especificados en el subartículo 9A001.b, los artículos 9A004 a 9A011 o 9A350 o la categoría 9B. N.B. | Para la "tecnología" de reparación de estructuras, productos laminados o materiales sometidos a control, véase el subartículo 1E002.f.
| 9E003 | Otras "tecnologías" según se indica: a. | "Tecnología""necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de cualquiera de los siguientes componentes o sistemas de motores de turbina de gas: 1. | Álabes móviles, álabes fijos o "carenados de extremo" de turbina de gas, obtenidos por solidificación dirigida (DS) o aleaciones monocristalinas (SC) y dotados de (en la dirección 001 del índice Miller) una vida de rotura por fatiga superior a las 400 horas a 1 273 K (1 000 °C) a una carga de 200 MPa, basada en los valores medios de las propiedades Nota técnica: A efectos del subartículo 9E003.a.1, los ensayos de resistencia a la rotura por fatiga se realizan normalmente utilizando una muestra de ensayo. 2. | Cámaras de combustión que posean cualquiera de las características siguientes: a. | 'Camisas desacopladas térmicamente' diseñadas para funcionar con una 'temperatura a la salida de la cámara de combustión' superior a 1 883 K (1 610 °C) b. | Camisas no metálicas c. | Carcasas no metálicas, o d. | Camisas diseñadas para funcionar con una 'temperatura a la salida de la cámara de combustión' superior a 1 883 K (1 610 °C), y que tengan orificios que cumplan los parámetros especificados en el subartículo 9E003.c Nota: | La "tecnología""necesaria" para los orificios del subartículo 9E003.a.2 se limita a la obtención de la geometría y situación de los orificios. Notas técnicas: 1. | Las 'camisas desacopladas térmicamente' son camisas que presentan como mínimo una estructura de soporte diseñada para soportar cargas mecánicas y una estructura enfrentada a la combustión diseñada para proteger la estructura de soporte del calor de la combustión. La estructura enfrentada a la combustión y la estructura de soporte presentan un desplazamiento térmico independiente (desplazamiento mecánico debido a la carga térmica) la una respecto de la otra, es decir, están desacopladas térmicamente. 2. | La 'temperatura a la salida de la cámara de combustión' es la temperatura total indiferenciada media del paso del gas (de remanso) entre el plano de salida de la cámara de combustión y el borde delantero del álabe de guía de entrada de la turbina (es decir, medida en el motor central T40, tal como se define en SAE ARP 755A) cuando el motor está en marcha a un "régimen constante" de funcionamiento a la temperatura máxima certificada de funcionamiento continuo. N.B. | Véase el subartículo 9E003.c en lo que respecta a la "tecnología""necesaria" para la fabricación de los orificios de refrigeración. 3. | Componentes que sean cualquiera de los siguientes: a. | Fabricados a partir de "materiales compuestos" (composites) orgánicos diseñados para funcionar a temperaturas superiores a 588 K (315 °C) b. | Fabricados a partir de cualquiera de los elementos siguientes: 1. | "Materiales compuestos" (composites) de "matriz" metálica reforzados con cualquiera de los elementos siguientes: a. | Materiales especificados en el artículo 1C007 b. | "Materiales fibrosos o filamentosos" especificados en el artículo 1C010, o c. | Aluminuros especificados en el subartículo 1C002.a, o 2. | "Materiales compuestos" (composites) de "matriz" cerámica especificados en el artículo 1C007, o c. | Estatores, álabes, rotores, carenados de extremo, anillos laminados rotatorios, discos laminados rotatorios o 'conductos separadores', que reúnan todas las características siguientes: 1. | No especificados en el subartículo 9E003.a.3.a 2. | Diseñados para compresores o ventiladores, y 3. | Fabricados a partir de materiales especificados en el subartículo 1C010.e con resinas especificadas en el artículo 1C008 Nota técnica: Un 'conducto separador' realiza la separación inicial del flujo aire-masa entre la derivación y las secciones centrales del motor. 4. | Rotores de turbina no refrigerados, álabes o "carenados de extremo" diseñados para funcionar a una 'temperatura de paso del gas' igual o superior a 1 373 K (1 100 °C) 5. | Rotores de turbina refrigerados, álabes y "carenados de extremo" distintos de los que se describen en el subartículo 9E003.a.1, diseñados para funcionar a una 'temperatura de paso del gas' igual o superior a 1 693 K (1 420 °C) Nota técnica: La 'temperatura de paso del gas' es la temperatura total indiferenciada media del paso del gas (de remanso) en el plano del borde delantero del componente de la turbina cuando el motor está en marcha a un "régimen constante" de funcionamiento a la temperatura máxima certificada de funcionamiento continuo. 6. | Combinaciones de álabe disco-aerodinámico mediante unión en estado sólido 7. | Sin uso 8. | Componentes de rotor de motores de turbina de gas 'con tolerancia a los daños', que utilicen materiales obtenidos por pulvimetalurgia, especificados en el subartículo 1C002.b, o Nota técnica: Los componentes 'con tolerancia a los daños' están diseñados con metodología y sustanciación para predecir y limitar el crecimiento de grietas. 9. | Sin uso 10. | Sin uso 11. | 'Palas de hélice' que reúnan todas las características siguientes: a. | Una o más cavidades cerradas, conteniendo solo vacío o gas, suponen el 20 % o más del volumen total y b. | Una o más cavidades cerradas tienen un volumen igual o superior a 5 cm3 Nota técnica: A efectos del subartículo 9E003.a.11, una 'palas de hélice' es la porción aerodinámica de la fase o fases rotadoras, que proporciona flujo compresor y secundario en un motor de turbina de gas. b. | "Tecnología""necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de cualquiera de los siguientes: 1. | Maquetas para uso en túneles aerodinámicos equipadas con sensores no invasivos que permitan transmitir los datos de los sensores al sistema de recogida de datos, o 2. | Palas de hélice o turbopropulsores de "materiales compuestos" (composites) capaces de absorber más de 2 000 kW a velocidades de vuelo superiores a Mach 0,55 c. | La "tecnología""necesaria" para fabricar los orificios de refrigeración en los componentes de los motores de turbina de gas que incorporen cualquiera de las "tecnologías" especificadas en los subartículos 9E003.a.1, 9E003.a.2 o 9E003.a.5, y posean cualquiera de las características siguientes: 1. | Con todas las características siguientes: a. | 'Área de sección transversal' mínima inferior a 0,45 mm2 b. | 'Coeficiente de forma del orificio' mayor de 4,52, y c. | 'Ángulo de incidencia' igual o inferior a 25, o 2. | Con todas las características siguientes: a. | 'Área de sección transversal' mínima inferior a 0,12 mm2 b. | 'Coeficiente de forma del orificio' mayor de 5,65, y c. | 'Ángulo de incidencia' superior a 25° Nota: | El subartículo 9E003.c no somete a control la "tecnología" de fabricación de orificios cilíndricos de radio constante que son rectos y entran y salen en las superficies externas del componente. Notas técnicas: 1. | A efectos del subartículo 9E003.c, el 'área de sección transversal' es el área del orificio en el plano perpendicular al eje del orificio. 2. | A efectos del subartículo 9E003.c, el 'coeficiente de forma del orificio' es la longitud nominal del eje del orificio dividida por la raíz cuadrada del 'área de sección transversal' mínima. 3. | A los fines del subartículo 9E003.c, el 'ángulo de incidencia' es el ángulo agudo medido entre el plano tangente a la superficie aerodinámica y el eje del orificio en el punto en que el eje del orificio penetra en la superficie aerodinámica. 4. | Los métodos de fabricación de orificios del subartículo 9E003.c incluyen el mecanizado de haz "láser", el mecanizado de chorro de agua, el mecanizado electroquímico (ECM) o el mecanizado de descarga eléctrica (EDM). d. | "Tecnología""necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de sistemas de transmisión de energía o de rotor basculante, de helicópteros, o de sistemas de transmisión de energía de "aeronaves" de alas basculantes e. | "Tecnología" para el "desarrollo" o la "producción" de sistemas de propulsión de vehículos terrestres, de motor diésel alternativo, que reúnan todas las características siguientes: 1. | 'Volumen paralelepipédico' igual o inferior a 1,2 m3 2. | Potencia de salida global superior a 750 kW según las normas 80/1269/CEE, ISO 2534 o sus equivalentes nacionales, y 3. | Densidad de potencia superior a 700 kW/m3 de 'volumen paralelepipédico' Nota técnica: El 'volumen paralelepipédico' mencionado en el subartículo 9E003.e es el producto de tres dimensiones perpendiculares medidas de la manera siguiente: Longitud: | La longitud del cigüeñal desde la brida delantera a la cara frontal del volante Anchura: | La mayor de cualquiera de las dimensiones siguientes: a. | Dimensión exterior desde tapa de válvulas a tapa de válvulas b. | Dimensiones de las aristas exteriores de las culatas, o c. | Diámetro de la carcasa del volante Altura: | La mayor de cualquiera de las dimensiones siguientes: a. | Dimensión de la línea central del cigüeñal al plano superior de la tapa de válvulas (o de la culata) más dos veces la carrera, o b. | Diámetro de la carcasa del volante. f. | "Tecnología""necesaria" para la "producción" de componentes diseñados especialmente para motores diésel de alta potencia, según se indica: 1. | "Tecnología""necesaria" para la "producción" de sistemas de motores dotados de todos los componentes siguientes que utilicen materiales cerámicos especificados en el artículo 1C007: a. | Camisas de cilindros b. | Pistones c. | Culatas de cilindros, y d. | Uno o varios componentes más (incluidas lumbreras de escape, turbocompresores, guías de válvulas, conjuntos de válvulas o inyectores de combustibles aislados) 2. | "Tecnología""necesaria" para la "producción" de sistemas de inyección de turbocompresores con compresores de una etapa que reúnan todas las características siguientes: a. | Funcionamiento a relaciones de presión de 4:1 o superiores b. | Caudal másico en la gama de 30 y 130 kg por minuto, y c. | Superficie de flujo variable en secciones del compresor o la turbina 3. | "Tecnología""necesaria" para la "producción" de sistemas de inyección de combustible con una capacidad multicombustible diseñada especialmente (por ejemplo, gasoil o propulsante) que cubra una gama de viscosidad comprendida entre la del gasoil (2,5 cSt a 310,8 K [37,8 °C]) y la de la gasolina (0,5 cSt a 310,8 K [37,8 °C]), y que reúnan todas características siguientes: a. | Cantidad inyectada superior a 230 mm3 por inyección por cilindro, y b. | Medios de control electrónico diseñados especialmente para conmutar automáticamente las características del regulador en función de las propiedades del combustible a fin de suministrar las mismas características del par, utilizando los sensores apropiados g. | "Tecnología""necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de 'motores diésel de alta potencia' para la lubricación de las paredes de los cilindros mediante película sólida, en fase gaseosa o líquida (o sus combinaciones), y que permita el funcionamiento a temperaturas superiores a 723 K (450 °C), medidas en la pared del cilindro en el límite superior de la carrera del segmento más elevado del pistón Nota técnica: Los 'motores diésel de alta potencia' son motores diésel con una presión efectiva media de freno especificada de 1,8 MPa o más, a una velocidad de rotación de 2 300 r.p.m., a condición de que la velocidad nominal sea de 2 300 r.p.m. o más. h. | "Tecnología" para "sistemas de control digital del motor con plena autoridad" ("sistemas FADEC") para motores de turbina de gas, según se indica: 1. | "Tecnología" de "desarrollo" para obtener los requisitos funcionales de los componentes necesarios para que el "sistema FADEC" regule el empuje de la máquina o la potencia del eje (por ejemplo, sensores de retroalimentación para constantes y precisiones de tiempo, velocidad de rotación de válvulas de combustible) 2. | "Tecnología" de "desarrollo" o de "producción" de componentes de control y diagnóstico específicos del "sistema FADEC" y utilizados para regular el empuje de la máquina o la potencia del eje 3. | "Tecnología" de "desarrollo" de los algoritmos de las leyes de control, incluido el "código fuente", específicos del "sistema FADEC", y utilizados para regular el empuje de la máquina o la potencia del eje Nota: | El subartículo 9E003.h no somete a control los datos técnicos relativos a la integración de los motores de "aeronaves" que las autoridades de aviación civil de uno o varios Estados miembros de la UE o de los Estados participantes en el Arreglo de Wassenaar exigen que se publiquen para uso generalizado de las líneas aéreas (por ejemplo, manuales de instalación, instrucciones operacionales e instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad) o funciones de interfaz (por ejemplo, procesamiento de entrada y salida, y demanda de empuje del fuselaje o de potencia del eje). i. | "Tecnología" para sistemas de geometría de flujo regulable diseñados para mantener la estabilidad del motor para turbinas de generador de gas, turbinas de ventilador o de potencia, o toberas de propulsión, según se indica: 1. | "Tecnología" de "desarrollo" para derivar los requisitos funcionales de los componentes que mantienen la estabilidad del motor 2. | "Tecnología" de "desarrollo" o de "producción" para componentes exclusivos del sistema de geometría de flujo regulable y que mantienen la estabilidad del motor 3. | "Tecnología" de "desarrollo" de los algoritmos de las leyes de control, incluido el "código fuente", específicos del sistema de geometría de flujo regulable y que mantienen la estabilidad del motor Nota: | El subartículo 9E003.i no somete a control la "tecnología" para nada de lo siguiente: a. | Álabes de guía de entrada b. | Ventiladores de paso variable o prop-fans c. | Palas de compresor de paso variable d. | Válvulas de purga para compresores, o e. | Geometría de flujo regulable para inversor de empuje. j. | "Tecnología""necesaria" para el "desarrollo" de sistemas de plegado del ala diseñados para "aeronaves" de ala fija propulsados por motores de turbina de gas. N.B. | Para la "tecnología""necesaria" para el "desarrollo" de sistemas de plegado del ala diseñados para "aeronaves" de ala fija VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA.
| 9E101 | a. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de productos especificados en los artículos 9A101, 9A102, 9A104 a 9A111, el subartículo 9A112.a o los artículos 9A115 a 9A121 b. | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de 'UAV' especificados en el artículo 9A012, o de productos especificados en los artículos 9A101, 9A102, 9A104 a 9A111, el subartículo 9A112.a o los artículos 9A115 a 9A121. Nota técnica: En el subartículo 9E101.b, los 'UAV' son sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
| 9E102 | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004, los productos especificados en los artículos 9A005 a 9A011, los 'UAV' especificados en el artículo 9A012, o los productos especificados en los artículos 9A101, 9A102, 9A104 a 9A111, el subartículo 9A112.a, y los artículos 9A115 a 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 o 9D103. Nota técnica: En el artículo 9E102, los 'UAV' son sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
(1) https://www.australiagroup.net/
(2) http://mtcr.info/
(3) http://www.nuclearsuppliersgroup.org/
(4) http://www.wassenaar.org/
(5) https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
(6) Los fabricantes que calculen la exactitud de posicionamiento de acuerdo con la norma ISO 230-2:1997 o 2006 deben consultar a las autoridades competentes del Estado miembro de la UE donde estén establecidos.
(7) Los números entre paréntesis se refieren a las notas que siguen a la presente tabla.
ANEXO II
AUTORIZACIONES GENERALES DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN
Las siguientes secciones establecen las autorizaciones generales de exportación de la Unión para determinadas exportaciones.
A. EXPORTACIONES A AUSTRALIA, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, ISLANDIA, JAPÓN, NORUEGA, NUEVA ZELANDA, REINO UNIDO Y SUIZA, INCLUIDO LIECHTENSTEIN
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN N.o EU001
(mencionada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del presente Reglamento)
Exportaciones a Australia, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza, incluido Liechtenstein
Autoridad de expedición: Unión Europea
Parte 1 – Productos
La presente autorización abarca todos los productos de doble uso especificados en los epígrafes del anexo I, excepto los enumerados en la sección I del presente anexo.
Parte 2 – Destinos
La presente autorización es válida en todo el territorio aduanero de la Unión para las exportaciones a los siguientes destinos:
— | Australia,
— | Canadá,
— | Estados Unidos,
— | Islandia,
— | Japón,
— | Noruega,
— | Nueva Zelanda,
— | Reino Unido (sin perjuicio de la aplicación del presente Reglamento al y en el Reino Unido respecto de Irlanda del Norte, de conformidad con el anexo 2, punto 47, del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Protocolo»), anejo al Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1), en el que se enumeran las disposiciones del Derecho de la Unión a que se hace referencia en el artículo 5, apartado 4, del Protocolo),
— | Suiza, incluido Liechtenstein.
Parte 3 – Condiciones y requisitos de uso
| 1. | La presente autorización no autoriza la exportación de productos cuando: a) | el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido de que los productos en cuestión están o pueden estar total o parcialmente destinados a: i) | el desarrollo, la producción, la manipulación, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas, ii) | un uso final militar, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, en un país sometido a un embargo de armas, o iii) | ser utilizados como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la relación nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio del Estado miembro en cuestión sin una autorización con arreglo al Derecho interno de ese Estado miembro, o en contravención de dicha autorización; b) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se hace referencia en la letra a), o c) | los productos en cuestión sean exportados a una zona franca o a un depósito franco situado en uno de los destinos a que se refiere la presente autorización.
| 2. | El exportador hará constar en la declaración aduanera que los productos se exportan con arreglo a la autorización general de exportación de la Unión n. o EU001.
| 3. | El exportador que utilice la presente autorización notificará a la autoridad competente del Estado miembro en el que reside o está establecido el primer uso de la autorización en el plazo de treinta días a partir de la fecha en que tuvo lugar la primera exportación o, alternativamente, y de acuerdo con un requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido, antes del primer uso de la presente autorización. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el mecanismo de notificación escogido para la presente autorización. La Comisión publicará la información que se le notifique en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea . Los Estados miembros definirán los requisitos de notificación vinculados al uso de la presente autorización, así como la información complementaria que requiera el Estado miembro desde el cual se efectúa la exportación acerca de los productos exportados al amparo de dicha autorización. Un Estado miembro podrá exigir a los exportadores residentes o establecidos en él que se registren antes de hacer uso por primera vez de la presente autorización. El registro será automático y será comunicado al exportador por la autoridad competente sin demora y, en todo caso, en los diez días hábiles siguientes a la recepción, a reserva de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 7, del presente Reglamento. Cuando proceda, los requisitos establecidos en los párrafos segundo y tercero se basarán en los definidos para el uso de las autorizaciones generales de exportación nacionales concedidas por los Estados miembros que expidan tales autorizaciones.
B. EXPORTACIONES DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE DOBLE USO A DETERMINADOS DESTINOS
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN N.o EU002
(mencionada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del presente Reglamento)
Exportaciones de determinados productos de doble uso a determinados destinos
Autoridad de expedición: Unión Europea
Parte 1 – Productos
La presente autorización abarca los siguientes productos de doble uso especificados en el anexo I:
— | 1A001,
— | 1A003,
— | 1A004,
— | 1C003.b,
— | 1C003.c,
— | 1C004,
— | 1C005,
— | 1C006,
— | 1C008,
— | 1C009,
— | 2B008,
— | 3A001.a.3,
— | 3A001.a.6,
— | 3A001.a.7,
— | 3A001.a.9,
— | 3A001.a.10,
— | 3A001.a.11,
— | 3A001.a.12,
— | 3A002.c,
— | 3A002.d,
— | 3A002.e,
— | 3A002.f,
— | 3C001,
— | 3C002,
— | 3C003,
— | 3C004,
— | 3C005,
— | 3C006.
Parte 2 – Destinos
La presente autorización de exportación es válida en todo el territorio aduanero de la Unión para las exportaciones a los siguientes destinos:
— | Argentina,
— | Corea del Sur,
— | Sudáfrica,
— | Turquía.
Parte 3 – Condiciones y requisitos para el uso
| 1. | La presente autorización no autoriza la exportación de productos cuando: a) | el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido de que los productos en cuestión están o pueden estar total o parcialmente destinados a: i) | el desarrollo, la producción, la manipulación, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas, ii) | un uso final militar, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, en un país sometido a un embargo de armas, o iii) | ser utilizados como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la relación nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio del Estado miembro en cuestión sin una autorización con arreglo al Derecho interno de este Estado miembro, o en contravención de dicha autorización; b) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se hace referencia en la letra a), o c) | los productos en cuestión sean exportados a una zona franca o depósito franco situado en uno de los destinos a que se refiere la presente autorización.
| 2. | El exportador hará constar en la declaración aduanera que los productos se exportan con arreglo a la autorización general de exportación de la Unión n. o EU002.
| 3. | El exportador que utilicn la presente autorización notificará a la autoridad competente del Estado miembro en el que reside o está establecido el primer uso de la autorización en el plazo máximo de treinta días a partir de la fecha en que tuvo lugar la primera exportación o alternativamente, y de acuerdo con un requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido, antes del primer uso de la presente autorización. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el mecanismo de notificación escogido para la presente autorización. La Comisión publicará la información que se le notifique en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea . Los Estados miembros definirán los requisitos de notificación vinculados al uso de la presente autorización, así como la información complementaria que requiera el Estado miembro desde el cual se efectúa la exportación acerca de los productos exportados al amparo de dicha autorización. El Estado miembro de que se trate podrá exigir a los exportadores residentes o establecidos en él que se registren antes de hacer uso por primera vez de la presente autorización. El registro será automático y será comunicado al exportador por la autoridad competente sin demora y, en todo caso, en los diez días hábiles siguientes a la recepción, a reserva de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 7, del presente Reglamento. Cuando proceda, los requisitos establecidos en los párrafos segundo y tercero se basarán en los definidos para el uso de las autorizaciones generales de exportación nacionales concedidas por los Estados miembros que expidan estas autorizaciones.
C. EXPORTACIÓN TRAS REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN N.o EU003
(mencionada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del presente Reglamento)
Exportación tras reparación/sustitución
Autoridad de expedición: Unión Europea
Parte 1 – Productos
| 1. | La presente autorización abarca todos los productos de doble uso especificados en los epígrafes del anexo I del presente Reglamento, excepto los enumerados en el punto 2 de la presente sección, siempre que: a) | los productos se hayan reimportado en el territorio aduanero de la Unión para su mantenimiento, reparación o sustitución y se exporten o reexporten al país de procedencia sin cambios en sus características originales dentro de un plazo de cinco años después de la fecha en que se haya concedido la autorización de exportación original, o b) | los productos se exporten al país de procedencia en el marco de un intercambio por igual cantidad de productos de la misma calidad, reimportados en el territorio aduanero de la Unión para su mantenimiento, reparación o sustitución dentro de un plazo de cinco años después de la fecha en que se haya concedido la autorización de exportación original.
| 2. | Productos excluidos: a) | todos los productos enumerados en la sección I del presente anexo; b) | todos los productos enumerados en las secciones D y E de cada categoría del anexo I; c) | los siguientes productos especificados en el anexo I: — | 1A002.a, — | 1C012.a, — | 1C227, — | 1C228, — | 1C229, — | 1C230, — | 1C231, — | 1C236, — | 1C237, — | 1C240, — | 1C350, — | 1C450, — | 5A001.b.5, — | 5A002.c, — | 5A002.d, — | 5A002.e, — | 5A003.a, — | 5A003.b, — | 6A001.a.2.a.1, — | 6A001.a.2.a.5, — | 6A002.a.1.c, — | 8A001.b, — | 8A001.c.,1 — | 9A011.
Parte 2 – Destinos
La presente autorización de exportación es válida en todo el territorio aduanero de la Unión para las exportaciones a los siguientes destinos:
— | Albania,
— | Argentina,
— | Bosnia y Herzegovina,
— | Brasil,
— | Chile,
— | China (incluidos Hong Kong y Macao),
— | Corea del Sur,
— | Emiratos Árabes Unidos,
— | India,
— | Kazajistán,
— | Macedonia del Norte,
— | Marruecos,
— | México,
— | Montenegro,
— | Rusia,
— | Serbia,
— | Singapur,
— | Sudáfrica,
— | Territorios franceses de Ultramar,
— | Túnez,
— | Turquía,
— | Ucrania.
Parte 3 – Condiciones y requisitos para el uso
| 1. | La presente autorización solo se puede utilizar si la exportación inicial se hizo en virtud de una autorización general de exportación de la Unión o si la autoridad competente del Estado miembro en el que residía o estaba establecido el exportador original concedieron una autorización de exportación inicial para la exportación de los productos que posteriormente se reimportaron en el territorio aduanero de la Unión para su mantenimiento, reparación o sustitución. La presente autorización solo es válida para exportaciones al usuario final original.
| 2. | La presente autorización no autoriza la exportación de productos cuando: a) | el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido de que los productos en cuestión están o pueden estar total o parcialmente destinados a: i) | el desarrollo, la producción, la manipulación, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas, ii) | un uso final militar, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, cuando el país adquirente o el país de destino estén sometidos a un embargo de armas, o iii) | ser utilizados como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la relación nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio del Estado miembro en cuestión sin una autorización con arreglo al Derecho interno de ese Estado miembro, o en contravención de dicha autorización; b) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se hace referencia en la letra a); c) | los productos en cuestión sean exportados a una zona franca o depósito franco situado en uno de los destinos a que se refiere la presente autorización; d) | la autorización inicial haya sido anulada, suspendida, modificada o revocada, o e) | el exportador tenga conocimiento de que el uso final de los productos en cuestión es distinto del declarado en la autorización de exportación original.
| 3. | Para exportar cualquier producto con arreglo a la presente autorización, los exportadores deberán: a) | mencionar en la declaración de exportación en la aduana el número de referencia de la autorización de exportación inicial junto con el nombre del Estado miembro que concedió la autorización y hacer constar en la declaración aduanera que los productos se exportan con arreglo a la autorización general de exportación de la Unión n.o EU003; b) | facilitar a los funcionarios de aduanas, previa solicitud de estos, pruebas documentales de la fecha de importación de los productos a la Unión y de cualquier mantenimiento, reparación o sustitución de los productos realizados en la Unión, así como de que los productos son devueltos al usuario final que los envió y al país desde el que se importaron a la Unión.
| 4. | El exportador que utilice la presente autorización notificará a la autoridad competente del Estado miembro en el que reside o está establecido el primer uso de la autorización en el plazo de treinta días a partir de la fecha en que tuvo lugar la primera exportación o, alternativamente, y de acuerdo con un requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido, antes del primer uso de la presente autorización. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el mecanismo de notificación escogido para la presente autorización. La Comisión publicará la información que se le notifique en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea . Los Estados miembros definirán los requisitos de notificación vinculados al uso de la presente autorización, así como la información complementaria que requiera el Estado miembro desde el cual se efectúa la exportación acerca de los productos exportados al amparo de dicha autorización. El Estado miembro de que se trate podrá exigir a los exportadores residentes o establecidos en él que se registren antes de hacer uso por primera vez de la presente autorización. El registro será automático y será comunicado al exportador por la autoridad competente sin demora y, en todo caso, en los diez días hábiles siguientes a la recepción, a reserva de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 7, del presente Reglamento. Cuando proceda, los requisitos establecidos en los párrafos segundo y tercero se basarán en los definidos para el uso de las autorizaciones generales de exportación nacionales concedidas por los Estados miembros que expidan estas autorizaciones.
| 5. | La presente autorización abarca los productos destinados a «reparación», «sustitución» y «mantenimiento», incluida mejoras casuales de los productos originales derivadas, por ejemplo, del uso de piezas de recambio más modernas o de la aplicación de una norma de construcción más reciente por motivos de fiabilidad o de seguridad, siempre que ello no resulte en un aumento de la capacidad funcional de los productos, ni confiera funciones nuevas o suplementarias.
D. EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA UNA EXPOSICIÓN O UNA FERIA
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN N.o EU004
(mencionada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del presente Reglamento)
Exportación temporal para una exposición o una feria
Autoridad de expedición: Unión Europea
Parte 1 – Productos
La presente autorización abarca todos los productos de doble uso especificados en los epígrafes del anexo I, excepto los siguientes:
a) | todos los productos enumerados en la sección I del presente anexo;
b) | todos los productos enumerados en la sección D de cada categoría del anexo I (no incluye los programas informáticos necesarios para el adecuado funcionamiento de los equipos a efectos de demostración);
c) | todos los productos enumerados en la sección E de cada categoría del anexo I;
d) | los siguientes productos especificados en el anexo I: — | 1A002.a, — | 1C002.b.4, — | 1C010, — | 1C012.a, — | 1C227, — | 1C228, — | 1C229, — | 1C230, — | 1C231, — | 1C236, — | 1C237, — | 1C240, — | 1C350, — | 1C450, — | 5A001.b.5, — | 5A002.c, — | 5A002.d, — | 5A002.e, — | 5A003.a, — | 5A003.b, — | 6A001, — | 6A002.a, — | 8A001.b, — | 8A001.c.1, — | 9A011.
Parte 2 – Destinos
La presente autorización de exportación es válida en todo el territorio aduanero de la Unión para las exportaciones a los siguientes destinos:
— | Albania,
— | Argentina,
— | Bosnia y Herzegovina,
— | Brasil,
— | Chile,
— | China (incluidos Hong Kong y Macao),
— | Corea del Sur,
— | Emiratos Árabes Unidos,
— | India,
— | Kazajistán,
— | Macedonia del Norte,
— | Marruecos,
— | México,
— | Montenegro,
— | Rusia,
— | Serbia,
— | Singapur,
— | Sudáfrica,
— | Territorios franceses de Ultramar,
— | Túnez,
— | Turquía,
— | Ucrania.
Parte 3 – Condiciones y requisitos para el uso
| 1. | La presente autorización autorizará la exportación de los productos enumerados en la parte 1, a condición de que la exportación se realice temporalmente, con fines de exposición o participación en una feria, como se define en el punto 6 de la presente parte, y de que los productos se reimporten al territorio aduanero de la Unión dentro de un plazo de 120 días a partir de la exportación inicial, completos y sin modificaciones.
| 2. | La autoridad competente del Estado miembro en el que el exportador resida o esté establecido podrá, si el exportador así lo solicita, dispensarlo del cumplimiento del requisito de reimportación establecido en el punto 1. En el procedimiento de dispensa se aplicará el procedimiento para las autorizaciones individuales establecido en el artículo 12, apartado 2, del presente Reglamento.
| 3. | La presente autorización no autoriza la exportación de productos cuando: a) | el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido de que los productos en cuestión están o pueden estar total o parcialmente destinados a: i) | el desarrollo, la producción, la manipulación, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas, ii) | un uso final militar, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, cuando el país adquirente o el país de destino estén sometidos a un embargo de armas, o iii) | ser utilizados como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la relación nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio del Estado miembro en cuestión sin una autorización con arreglo al Derecho interno de ese Estado miembro, o en contravención de dicha autorización; b) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se hace referencia en la letra a); c) | los productos en cuestión sean exportados a una zona franca o depósito franco situado en uno de los destinos a que se refiere la presente autorización; d) | el exportador tenga conocimiento, ya sea por haber sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido o por otros medios (por ejemplo, a través de información facilitada por el fabricante), de que los productos en cuestión han recibido de la autoridad competente una clasificación nacional de seguridad equivalente o superior a la clasificación de «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»; e) | el exportador no pueda garantizar la devolución en su estado original, sin que se haya extraído, copiado o difundido ningún componente o programa informático (software), o cuando una transferencia de tecnología esté relacionada con una presentación; f) | los productos de que se trate vayan a exportarse con fines de exposición o presentación privada (por ejemplo, en las salas de exposición de una empresa); g) | los productos de que se trate vayan a integrarse en cualquier proceso de producción; h) | los productos de que se trate vayan a utilizarse para los fines previstos, salvo en la medida mínima necesaria para una demostración eficaz, pero sin que los resultados de los ensayos específicos sean accesibles a terceros; i) | la exportación vaya a realizarse como resultado de una transacción comercial, en particular en lo que se refiere a la venta, alquiler o leasing de los productos de que se trate; j) | los productos de que se trate vayan a almacenarse en una exposición o feria únicamente con fines de venta, alquiler o leasing, sin ser objeto de exposición o demostración, o k) | cualquier tipo de arreglo del exportador le impida mantener los productos de que se trate bajo su control durante todo el período de la exportación temporal.
| 4. | El exportador hará constar en la declaración aduanera que los productos se exportan con arreglo a la autorización general de exportación de la Unión n. o EU004.
| 5. | El exportador que utilice la presente autorización notificará a la autoridad competente del Estado miembro en el que residen o están establecidos el primer uso de la autorización en el plazo de treinta días a partir de la fecha en que tuvo lugar la primera exportación o, alternativamente, y de acuerdo con un requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido, antes del primer uso de la presente autorización. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el mecanismo de notificación escogido para la presente autorización. La Comisión publicará la información que se le notifique en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea . Los Estados miembros definirán los requisitos de notificación vinculados al uso de la presente autorización, así como la información complementaria que requiera el Estado miembro desde el cual se efectúa la exportación acerca de los productos exportados al amparo de dicha autorización. El Estado miembro de que se trate podrá exigir a los exportadores residentes o establecidos en él que se registren antes de hacer uso por primera vez de la presente autorización. El registro será automático y será comunicado al exportador por la autoridad competente sin demora y, en todo caso, en los diez días hábiles siguientes a la recepción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 7, del presente Reglamento. Cuando proceda, los requisitos establecidos en los párrafos segundo y tercero se basarán en los definidos para el uso de las autorizaciones generales de exportación nacionales concedidas por los Estados miembros que expidan tales autorizaciones.
| 6. | A efectos de la presente autorización, se entenderá por «exposición o feria» un evento comercial de duración determinada en el que varios expositores exhiben sus productos a representantes comerciales o al público en general.
E. TELECOMUNICACIONES
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN N.o EU005
(mencionada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del presente Reglamento)
Telecomunicaciones
Autoridad de expedición: Unión Europea
Parte 1 – Productos
La presente autorización abarca los siguientes productos de doble uso especificados en el anexo I:
a) | los siguientes productos de la categoría 5, primera parte: i) | los productos, incluidos los componentes y accesorios diseñados o desarrollados especialmente a tales efectos especificados en los subartículos 5A001.b.2, 5A001.c y 5A001.d, ii) | los productos especificados en los artículos 5B001 y 5D001 que sean equipos de ensayo, inspección y producción y programas informáticos (software) para los productos enumerados en el inciso i);
b) | tecnología controlada por los productos enumerados en el subartículo 5E001.a, que sea necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o la reparación de los productos especificados en la letra a) y esté destinada al mismo usuario final.
Parte 2 – Destinos
La presente autorización de exportación es válida en todo el territorio aduanero de la Unión para las exportaciones a los siguientes destinos:
— | Argentina,
— | China (incluidos Hong Kong y Macao),
— | Corea del Sur,
— | India,
— | Rusia,
— | Sudáfrica,
— | Turquía,
— | Ucrania.
Parte 3 – Condiciones y requisitos para el uso
| 1. | La presente autorización no autoriza la exportación de productos cuando: a) | el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido de que los productos en cuestión están o pueden estar total o parcialmente destinados a: i) | el desarrollo, la producción, la manipulación, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas, ii) | un uso final militar, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, cuando el país adquirente o el país de destino estén sometidos a un embargo de armas, iii) | ser utilizados como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la relación nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio del Estado miembro en cuestión sin una autorización con arreglo al Derecho interno de ese Estado miembro, o en contravención de dicha autorización, o iv) | ser utilizados en relación con la violación de los derechos humanos, de los principios democráticos o de la libertad de expresión, tal y como los define la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mediante el uso de tecnologías de interceptación y de dispositivos de transmisión digital de datos para el seguimiento de teléfonos móviles y de mensajes de texto, y la vigilancia específica del uso de internet (por ejemplo, a través de centros de seguimiento y portales de acceso de interceptación legal); b) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se hace referencia en la letra a); c) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión van a ser reexportados a cualquier destino distinto de los enumerados en la parte 2 de la presente sección o en la sección A, parte 2, del presente anexo y de los Estados miembros; d) | los productos en cuestión sean exportados a una zona franca o depósito franco situado en uno de los destinos a que se refiere la presente autorización.
| 2. | El exportador hará constar en la declaración aduanera que los productos se exportan con arreglo a la autorización general de exportación de la Unión n. o EU005.
| 3. | El exportador que utilice la presente autorización notificará a la autoridad competente del Estado miembro en el que residen o están establecidos el primer uso de la autorización en el plazo de treinta días a partir de la fecha en que tuvo lugar la primera exportación o, alternativamente, y de acuerdo con un requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido, antes del primer uso de la presente autorización. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el mecanismo de notificación escogido para la presente autorización. La Comisión publicará la información que se le notifique en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea . Los Estados miembros definirán los requisitos de notificación vinculados al uso de la presente autorización, así como la información complementaria que requiera el Estado miembro desde el cual se efectúa la exportación acerca de los productos exportados al amparo de dicha autorización. El Estado miembro de que se trate podrá exigir a los exportadores residentes o establecidos en él que se registren antes de hacer uso por primera vez de la presente autorización. El registro será automático y será comunicado al exportador por la autoridad competente sin demora y, en todo caso, en los diez días hábiles siguientes a la recepción, a reservade lo dispuesto en el artículo 12, apartado 7, del presente Reglamento. Cuando proceda, los requisitos establecidos en los párrafos segundo y tercero se basarán en los definidos para el uso de las autorizaciones generales de exportación nacionales concedidas por los Estados miembros que expidan estas autorizaciones.
F. PRODUCTOS QUÍMICOS
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN N.o EU006
(mencionada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del presente Reglamento)
Productos químicos
Autoridad de expedición: Unión Europea
Parte 1 – Productos
La presente autorización abarca los siguientes productos de doble uso especificados en el anexo I:
| 1C350: 1. | Tiodiglicol (CAS 111-48-8) 2. | Oxicloruro de fósforo (CAS 10025-87-3). 3. | Metilfosfonato de dimetilo (CAS 756-79-6). 5. | Dicloruro de metilfosfonilo (CAS 676-97-1). 6. | Fosfito de dimetilo (DMP) (CAS 868-85-9). 7. | Tricloruro de fósforo (CAS 7719-12-2). 8. | Fosfito de trimetilo (TMP) (CAS 121-45-9). 9. | Cloruro de tionilo (CAS 7719-09-7). 10. | 3-Hidroxi-1-metilpiperidina (CAS 3554-74-3). 11. | Cloruro de N,N-diisopropil-(beta)-aminoetilo (CAS 96-79-7). 12. | N,N-diisopropil-(beta)-aminoetanotiol (CAS 5842-07-9). 13. | Quinuclidinol-3 (CAS 1619-34-7). 14. | Fluoruro de potasio (CAS 7789-23-3). 15. | 2-Cloroetanol (CAS 107-07-3). 16. | Dimetilamina (CAS 124-40-3). 17. | Etilfosfonato de dietilo (CAS 78-38-6). 18. | N,N-dimetilfosforamidato de dietilo (CAS 2404-03-7). 19. | Fosfito de dietilo (CAS 762-04-9). 20. | Hidrocloruro de dimetilamina (CAS 506-59-2). 21. | Dicloruro de etilfosfinilo (CAS 1498-40-4). 22. | Dicloruro de etilfosfonilo (CAS 1066-50-8). 24. | Fluoruro de hidrógeno (CAS 7664-39-3). 25. | Bencilato de metilo (CAS 76-89-1). 26. | Dicloruro de metilfosfinilo (CAS 676-83-5). 27. | N,N-diisopropil-(beta)-aminoetanol (CAS 96-80-0). 28. | Alcohol pinacólico (CAS 464-07-3). 30. | Fosfito de trietilo (CAS 122-52-1). 31. | Tricloruro de arsénico (CAS 7784-34-1). 32. | Ácido bencílico (CAS 76-93-7). 33. | Metilfosfonito de dietilo (CAS 15715-41-0). 34. | Etilfosfonato de dimetilo (CAS 6163-75-3). 35. | Difluoruro de etilfosfinilo (CAS 430-78-4). 36. | Difluoruro de metilfosfinilo (CAS 753-59-3). 37. | Quinuclidin-3-ona (CAS 3731-38-2). 38. | Pentacloruro de fósforo (CAS 10026-13-8). 39. | Pinacolona (CAS 75-97-8). 40. | Cianuro de potasio (CAS 151-50-8). 41. | Bifluoruro de potasio (CAS 7789-29-9). 42. | Bifluoruro de amonio o fluoruro ácido de amonio (CAS 1341-49-7). 43. | Fluoruro de sodio (CAS 7681-49-4). 44. | Bifluoruro de sodio (CAS 1333-83-1). 45. | Cianuro de sodio (CAS 143-33-9). 46. | Trietanolamina (CAS 102-71-6). 47. | Pentasulfuro de fósforo (CAS 1314-80-3). 48. | Diisopropilamina (CAS 108-18-9). 49. | Dietilaminoetanol (CAS 100-37-8). 50. | Sulfuro de sodio (CAS 1313-82-2). 51. | Monocloruro de azufre (CAS 10025-67-9). 52. | Dicloruro de azufre (CAS 10545-99-0). 53. | Hidrocloruro de trietanolamina (CAS 637-39-8). 54. | Hidrocloruro de N,N-diisopropil-(beta)-aminoetilo cloruro (CAS 4261-68-1). 55. | Ácido metilfosfónico (CAS 993-13-5). 56. | Metilfosfonato de dietilo (CAS 683-08-9). 57. | Dicloruro N,N-dimetilaminofosforilo (CAS 677-43-0). 58. | Fosfito de triisopropilo (CAS 116-17-6). 59. | Etildietanolamina (CAS 139-87-7). 60. | Fosforotioato de O,O-dietilo (CAS 2465-65-8). 61. | Fosforoditioato de O,O-dietilo (CAS 298-06-6). 62. | Hexafluorosilicato de sodio (CAS 16893-85-9). 63. | Dicloruro metilfosfonotioico (CAS 676-98-2). 64. | Dietilamina (CAS 109-89-7). 65. | Hidrocloruro de N,N-diisopropilaminoetanetiol (CAS 41480-75-5).
| 1C450.a: 4. | Fosgeno: dicloruro de carbonilo (CAS 75-44-5). 5. | Cloruro de cianógeno (CAS 506-77-4). 6. | Cianuro de hidrógeno (CAS 74-90-8). 7. | Cloropicrina: tricloronitrometano (CAS 76-06-2).
| 1C450.b: 1. | Sustancias químicas distintas de las incluidas en la Relación de Material de Defensa o en el artículo 1C350, que contengan un átomo de fósforo en enlace con un grupo metilo, etilo, n-propilo o isopropilo, pero no con otros átomos de carbono. 2. | N,N-dialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) dihaluros fosforamídicos, distintos del dicloruro N,N-dimetilaminofosforilo incluido en 1C350.57. 3. | Dialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) N,N-dialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo])-fosforamidatos, distintos del N,N-dimetilfosforamidato de dietilo incluido en el artículo 1C350. 4. | Cloruros de N,N-dialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) cloruro de aminoetilo-2 y las sales protonadas correspondientes, distintos del cloruro de N,N-diisopropil-(beta)-aminoetilo o del hidrocloruro de N,N-diisopropil-(beta)-aminoetilo cloruro incluidos en el artículo 1C350. 5. | N,N-dialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) aminoetano-2-tioles y las sales protonadas correspondientes, distintas del N,N-diisopropil-(beta)-aminoetanol (CAS 96-80-0) y el N,N-dietilaminoetanol (100-37-8) incluidos en el artículo 1C350. 6. | N,N-dialquil (metil, etil o propil [n-propilo o isopropilo]) aminoetano-2-tioles y las sales protonadas correspondientes, distintas del N,N-diisopropil-(beta)-aminoetanotiol (CAS 5842-07-9) y el hidrocloruro de N,N-diisopropilaminoetanetiol (CAS 41480-75-5) incluidos en el artículo 1C350. 8. | Metildietanolamina (CAS 105-59-9).
Parte 2 – Destinos
La presente autorización de exportación es válida en todo el territorio aduanero de la Unión para las exportaciones a los siguientes destinos:
— | Argentina,
— | Corea de Sur,
— | Turquía,
— | Ucrania.
Parte 3 – Condiciones y requisitos para el uso
| 1. | La presente autorización no autoriza la exportación de productos cuando: a) | el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido de que los productos en cuestión están o pueden estar total o parcialmente destinados a: i) | el desarrollo, la producción, la manipulación, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas, ii) | un uso final militar, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, cuando el país adquirente o el país de destino estén sometidos a un embargo de armas, o iii) | ser utilizados como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la relación nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio del Estado miembro en cuestión sin una autorización con arreglo al Derecho interno de ese Estado miembro, o en contravención de dicha autorización; b) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se hace referencia en la letra a); c) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión van a ser reexportados a cualquier destino distinto de los enumerados en la parte 2 de la presente sección o en la sección A, parte 2, del presente anexo y de los Estados miembros, o d) | los productos en cuestión sean exportados a una zona franca o depósito franco situado en uno de los destinos a que se refiere la presente autorización.
| 2. | El exportador hará constar en la declaración aduanera que los productos se exportan con arreglo a la autorización general de exportación de la Unión n. o EU006.
| 3. | El exportador que utilice la presente autorización notificará a la autoridad competente del Estado miembro en el que residen o están establecidos el primer uso de la autorización en el plazo de treinta días a partir de la fecha en que tuvo lugar la primera exportación o, alternativamente, y de acuerdo con un requerimiento de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido, antes del primer uso de la presente autorización. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el mecanismo de notificación escogido para la presente autorización. La Comisión publicará la información que se le notifique en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea . Los Estados miembros definirán los requisitos de notificación vinculados al uso de la presente autorización, así como la información complementaria que requiera el Estado miembro desde el cual se efectúa la exportación acerca de los productos exportados al amparo de dicha autorización. El Estado miembro de que se trate podrá exigir a los exportadores residentes o establecidos en él que se registren antes de hacer uso por primera vez de la presente autorización. El registro será automático y será comunicado al exportador por la autoridad competente sin demora y, en todo caso, en los diez días hábiles siguientes a la recepción, a reserva de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 7, del presente Reglamento. Cuando proceda, los requisitos establecidos en los párrafos segundo y tercero se basarán en los definidos para el uso de las autorizaciones generales de exportación nacionales concedidas por los Estados miembros que expidan estas autorizaciones.
G. EXPORTACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍA DENTRO DEL GRUPO
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN N.o EU007
(mencionada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del presente Reglamento)
Exportación de programas informáticos y tecnología dentro del grupo
Autoridad de expedición: Unión Europea
Parte 1 – Productos
La presente autorización general abarca toda la tecnología y los programas informáticos especificados en el anexo I, excepto los enumerados en la sección I del presente anexo y la tecnología y los programas informáticos relacionados con los productos incluidos en los artículos 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f y 5A001.j.
Parte 2 – Destinos
La presente autorización de exportación es válida en todo el territorio aduanero de la Unión para las exportaciones de programas informáticos y tecnología a los siguientes destinos:
— | Argentina,
— | Brasil,
— | Chile,
— | Corea del Sur,
— | Filipinas,
— | India,
— | Indonesia,
— | Israel,
— | Jordania,
— | Malasia,
— | Marruecos,
— | México,
— | Singapur,
— | Sudáfrica,
— | Tailandia,
— | Túnez.
Parte 3 – Condiciones y requisitos para el uso
| 1. | La presente autorización autoriza la exportación de programas informáticos y tecnología enumerados en la parte 1 por cualquier exportador que sea una persona jurídica establecida en un Estado miembro a una empresa que sea en su totalidad propiedad del exportador y esté bajo su control (filial) o a una empresa que sea directamente y en su totalidad propiedad de la misma empresa matriz que el exportador y esté bajo su control (empresa hermana), a condición de que: a) | la empresa matriz que controla directamente al exportador y la entidad que lo controla en última instancia residan o estén establecidas en un Estado miembro o en un país cubierto por la autorización general de exportación de la Unión n.o EU001, y b) | la empresa matriz que controla directamente al exportador ofrezca una garantía vinculante del cumplimiento de los requisitos de la presente autorización por parte de la empresa hermana. A efectos de la presente autorización, una empresa matriz controla otra empresa cuando está en condiciones de ejercer una influencia decisiva sobre ella, y c) | los programas informáticos y la tecnología exportados se utilicen exclusivamente para las actividades comerciales de desarrollo de productos del exportador y de la filial o la empresa hermana, respectivamente, y, en el caso de los empleados, de conformidad con el acuerdo que establezca la relación de empleo, y d) | los programas informáticos y la tecnología exportados y los productos derivados de ellos permanezcan bajo el control total del exportador o, a efectos del cumplimiento de los requisitos de la presente autorización cuando la exportación se destine a una empresa hermana, bajo el control total de la empresa matriz que controla directamente la empresa hermana, y no se compartan con ninguna otra entidad, y e) | los programas informáticos y la tecnología exportados sean devueltos al exportador y suprimidos completamente por la filial o la empresa hermana cuando haya concluido la actividad de desarrollo o en caso de que la filial o la empresa hermana sean adquiridas por cualquier otra entidad. Las tecnologías desarrolladas resultantes también serán transmitidas al exportador y suprimidas completamente por la filial o la empresa hermana.
| 2. | La presente autorización no autoriza la exportación de programas informáticos y tecnología cuando: a) | el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido de que los programas informáticos y la tecnología en cuestión están o pueden estar total o parcialmente destinados a: i) | el desarrollo, la producción, la manipulación, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas, ii) | un uso final militar, paramilitar, policial, de información o de vigilancia u otro uso final de seguridad por la administración pública o por entidades que actúen en su nombre, iii) | ser utilizados como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la relación nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio del Estado miembro en cuestión sin una autorización con arreglo al Derecho interno de ese Estado miembro, o en contravención de dicha autorización, o iv) | ser utilizados en relación con la violación de los derechos humanos, de los principios democráticos o de la libertad de expresión, tal y como se definen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; b) | el exportador tenga conocimiento de que los programas informáticos o la tecnología en cuestión están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se hace referencia en la letra a); c) | el exportador tenga conocimiento de que los programas informáticos o la tecnología en cuestión van a ser exportados nuevamente a cualquier destino diferente de los enumerados en la sección A, parte 2, del presente anexo y de los Estados miembros, o d) | el exportador tenga conocimiento de que el destinatario o usuario final de los productos en cuestión es un servicio militar, paramilitar, policial o de información u otro servicio gubernamental de seguridad, o de que los productos están destinados a entidades que actúan en nombre de cualquiera de esos servicios. Un Estado miembro podrán adoptar legislación nacional que amplíe las letras b) y c), para incluir situaciones en las que el exportador tenga motivos para sospechar que los programas informáticos o la tecnología en cuestión están destinados a los usos mencionados en las letras b) o c).
| 3. | El exportador que se proponga utilizar la presente autorización deberá aplicar un programa interno de cumplimiento.
| 4. | El exportador hará constar en la declaración aduanera que los productos se exportan con arreglo a la autorización general de exportación de la Unión n. o EU007 si se trata de una exportación tangible de programas informáticos o tecnología.
| 5. | El exportador que se proponga utilizar la presente autorización se registrará, antes del primer uso, ante la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos. El registro será automático y será comunicado al exportador por la autoridad competente en los diez días hábiles siguientes a la recepción.
| 6. | El exportadores que utilice la presente autorización notificará el primer uso de la presente autorización a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido al menos treinta días antes de la fecha de la primera exportación.
| 7. | El exportador que utilice la presente autorización informará de su uso a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El informe sobre el uso de la presente autorización se elaborará al menos una vez al año y deberá contener al menos información sobre: a) | la descripción de los programas informáticos y la tecnología; b) | cuando estén disponibles, la cantidad y el valor de los programas informáticos y la tecnología; c) | las filiales, empresas hermanas y empresas matrices implicadas en el marco de la presente autorización. Los Estados miembros definirán la información complementaria que requiera el Estado miembro desde el cual se efectúa la exportación acerca de los productos exportados al amparo de la presente autorización.
H. CIFRADO
AUTORIZACIÓN GENERAL DE EXPORTACIÓN DE LA UNIÓN N.o EU008
(mencionada en el artículo 12, apartado 1, letra d), del presente Reglamento)
Cifrado
Autoridad de expedición: Unión Europea
Parte 1 – Productos
| 1. | La presente autorización abarca los siguientes productos de doble uso especificados en el anexo I: — | 5A002.a.2, — | 5A002.a.3, — | 5A002.b, solo un «testigo de activación criptográfica» para convertir, mediante «activación criptográfica», un producto no especificado en la categoría 5, segunda parte, en un producto especificado en los subartículos 5A002.a anterior o 5D002.c.1 siguiente y no liberado mediante la nota de criptografía (nota 3 de la categoría 5, segunda parte), — | 5D002.a.1, solo «programas informáticos» especialmente diseñados o modificados para la «utilización» de los equipos incluidos en el subartículo 5A002.a anterior o «programas informáticos» especificados en el subartículo 5D002.c.1 siguiente, — | 5D002.b, «programas informáticos» que posean las características de un «testigo de activación criptográfica» especificado en el subartículo 5A002.b anterior, — | 5D002.c.1, solo «programas informáticos» que tengan las características o que realicen o simulen las funciones de los equipos incluidos en el subartículo 5A002.a anterior, — | 5E002.b, solo «tecnología» que tenga las características de un «testigo de activación criptográfica» especificado en el subartículo 5A002.b anterior.
| 2. | La presente autorización únicamente será válida si los productos cumplen todas las condiciones siguientes: a) | unicamente utilizan normas de cifrado comerciales o que hayan sido publicadas y que hayan sido aprobadas o adoptadas por organismos de normalización reconocidos internacionalmente; b) | no utilizan normas de cifrado diseñadas especialmente para uso gubernamental (por ejemplo, las normas de cifrado utilizadas en los sistemas de radiocomunicaciones para la seguridad pública, como TETRA, Tetrapol y P25), y c) | la funcionalidad criptográfica utilizada por ellos no puede ser modificada fácilmente por el usuario.
| 3. | La presente autorización no se utilizará cuando: a) | el exportador tenga conocimiento, ya sea por haber sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido o por otros medios (por ejemplo, a través de información facilitada por el fabricante), de que los productos en cuestión han sido acreditados o aprobados formalmente de otro modo por la autoridad designada de un Estado miembro (o están en curso de acreditación o de otro tipo de aprobación formal) para la transmisión, el tratamiento o el almacenamiento de información clasificada equivalente o superior a la clasificación de «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»; b) | el exportador tenga conocimiento, ya sea por haber sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido o por otros medios (por ejemplo, a través de información facilitada por el fabricante), de que los productos en cuestión han recibido de la autoridad designada de un Estado miembro (o están en curso de recibir) una clasificación nacional de seguridad equivalente o superior a la clasificación de «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».
Parte 2 – Destinos
La presente autorización de exportación es válida en todo el territorio aduanero de la Unión para las exportaciones a todos los destinos, salvo:
a) | los destinos admisibles para la exportación al amparo de la autorización general de exportación de la Unión n.o EU001;
b) | Afganistán, Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Camboya, China (incluidos Hong Kong y Macao), Congo, Corea del Norte, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Georgia, Irak, Irán, Israel, Kazajistán, Kirguistán, Líbano, Libia, Malasia, Mali, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Omán, Pakistán, Qatar, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuela, Yemen, Zimbabue;
c) | cualquier destino, distinto de los enumerados en la letra b), sometido a un embargo de armas o a medidas restrictivas de la Unión aplicables a los productos de doble uso.
Parte 3 – Condiciones y requisitos para el uso
| 1. | La presente autorización no autorizará la exportación de productos cuando: a) | el exportador haya sido informado por la autoridad competente del Estado miembro en que resida o esté establecido de que los productos en cuestión están o pueden estar total o parcialmente destinados a: i) | el desarrollo, la producción, la manipulación, el funcionamiento, el mantenimiento, el almacenamiento, la detección, la identificación o la propagación de armas químicas, biológicas o nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos, o al desarrollo, la producción, el mantenimiento o el almacenamiento de misiles capaces de transportar dichas armas, ii) | un uso final militar, paramilitar, policial, de información o de vigilancia u otro uso final de seguridad por la administración pública o por entidades que actúen en su nombre, iii) | ser utilizados como accesorios o componentes del material de defensa enumerado en la relación nacional de material de defensa que se ha exportado del territorio del Estado miembro en cuestión sin una autorización con arreglo al Derecho interno de este Estado miembro, o en contravención de dicha autorización, o iv) | ser utilizados en relación con la violación de los derechos humanos, de los principios democráticos o de la libertad de expresión, tal y como se definen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; b) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión están destinados total o parcialmente a cualquiera de los usos a que se hace referencia en la letra a); c) | el exportador tenga conocimiento de que los productos en cuestión van a ser reexportados a cualquier destino excluido con arreglo a la parte 2, letras b) o c), de la presente autorización; d) | los productos en cuestión sean exportados a una zona franca o depósito franco situado en uno de los destinos a que se refiere la presente autorización; e) | el exportador tenga conocimiento de que el destinatario o usuario final de los productos en cuestión es un servicio militar, paramilitar, policial o de información u otro servicio gubernamental de seguridad, o de que los productos están destinados a entidades que actúan en nombre de cualquiera de esos servicios, o f) | la exportación esté controlada en virtud de cualquier epígrafe del anexo I no especificado en la presente autorización.
| 2. | Cuando se exija una declaración aduanera, el exportador hará constar en ella que los productos se exportan con arreglo a la autorización general de exportación de la Unión n. o EU008.
| 3. | El exportador que se proponga utilizar la presente autorización se registrará, antes del primer uso, ante la autoridad competente del Estado miembro en el que residan o estén establecidos. El registro será automático y será comunicado al exportador por la autoridad competente en los diez días hábiles siguientes a la recepción.
| 4. | El exportador registrado deberá notificar el primer uso de la presente autorización a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido al menos diez días antes de la fecha de la primera exportación.
| 5. | El exportador presentará, a petición de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido, los datos técnicos correspondientes a cualquier exportación prevista o realizada al amparo de la presente autorización. En caso de que se hayan solicitado dichos datos técnicos en relación con un producto específico y se hayan producido cambios en los datos técnicos, el exportador lo notificará sin demora a la autoridad competente. Los datos técnicos deberán contener al menos la siguiente información sobre el producto: a) | fabricante; b) | nombre del producto; c) | número del modelo; d) | descripción del producto: breve descripción general del producto como la que puede constar en el folleto de un producto; e) | cuando sea necesario, y según decida la autoridad competente, las especificaciones técnicas, que incluirán: i) | una lista de todos los algoritmos criptográficos pertinentes, incluida la gestión de clave asociada, relacionados con la confidencialidad de los datos, ii) | una lista de los protocolos que debe respetar el producto, iii) | precisiones sobre el tratamiento previo o posterior de los datos, como la compresión de texto simple o la creación de paquetes de datos cifrados, iv) | información detallada sobre las interfaces de programación que pueden utilizarse para acceder a la funcionalidad criptográfica del producto; f) | clasificación para el control de las exportaciones.
| 6. | La autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el exportador podrá prohibir al exportador, por razones de seguridad nacional, el uso de la presente autorización general de exportación de la Unión para cualquier producto mencionado en la parte 1. El Estado miembro de que se trate informará a la Comisión y a los demás Estados miembros sobre la aplicación de esta disposición.
| 7. | El exportador registrado, a petición de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido, informará sobre el uso de la presente autorización. Previa solicitud, el informe sobre el uso de la presente autorización se elaborará al menos una vez al año y deberá contener al menos la siguiente información: a) | la clasificación para el control de las exportaciones de productos de doble uso; b) | la cantidad y el valor de los productos de doble uso; c) | el nombre y la dirección del destinatario; d) | en caso de conocerse, el uso final y el usuario final de los productos de doble uso; e) | una referencia a la última presentación de los datos técnicos correspondientes a los productos de doble uso.
I. LISTA A LA QUE HACEN REFERENCIA EL ARTÍCULO 12, APARTADO 6, LETRA A), DEL PRESENTE REGLAMENTO Y LAS SECCIONES A, C, D Y G DEL PRESENTE ANEXO
Los artículos no siempre recogen una descripción completa del producto y las notas conexas del anexo I. Solo en dicho anexo I figura la descripción completa de los productos.
La mención de un producto en la presente seción no afecta a la aplicación de la Nota general sobre programas informáticos establecida en el anexo I.
— | Todos los productos especificados en el anexo IV.
— | 0C001 «Uranio natural», «uranio empobrecido» o torio en forma de metal, aleación, compuesto químico o concentrado, así como cualquier otro material que contenga uno o más de los anteriores.
— | 0C002 «Materiales fisionables especiales» distintos de los especificados en el anexo IV.
— | 0D001 «Programa informático» especialmente diseñado o modificado para el «desarrollo», la «producción» o «…» de los productos especificados en la categoría 0, siempre y cuando estén relacionados con el artículo 0C001 o con los productos del artículo 0C002 excluidos del anexo IV.
— | 0E001 «Tecnología», de acuerdo con la Nota de Tecnología Nuclear, para el «desarrollo», la «producción» o «…» de los productos especificados en la categoría 0, siempre y cuando estén relacionados con el artículo 0C001 o con los productos del artículo 0C002 excluidos del anexo IV.
— | 1A102 Componentes de carbono-carbono pirolizados resaturados diseñados para las lanzaderas espaciales incluidas en el artículo 9A004 o los cohetes de sondeo incluidos en el artículo 9A104.
— | 1C351 Patógenos para los humanos y los animales, y «toxinas».
— | 1C353 Elementos genéticos y organismos modificados genéticamente.
— | 1C354 Patógenos para los vegetales.
— | 1C450.a.1 Amitón: fosforotiolato de O,O-dietilo y S-[2-(dietilamino)etilo] (78-53-5) y las sales alquiladas o protonadas correspondientes.
— | 1C450.a.2 PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)1-propeno (382-21-8).
— | 7E104 «Tecnología» para la integración de los datos de control de vuelo, guiado y propulsión en un sistema de gestión de vuelo para la optimización de la trayectoria del sistema de cohete.
— | 9A009.a Sistemas de propulsión de cohetes híbridos con una capacidad de impulsión total superior a 1,1 MNs.
— | 9A117 Mecanismos de etapas, mecanismos de separación e interetapas, que puedan utilizarse en «misiles».
(1) Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO L 29 de 31.1.2020, p. 7).
ANEXO III
MODELOS PARA PARA FORMULARIOS DE AUTORIZACIÓN
A. Modelo para autorizaciones de exportación individuales o globales
(a que se refiere el artículo 12, apartado 2, del presente Reglamento)
Al conceder las autorizaciones de exportación, los Estados miembros se asegurarán de la visibilidad de la naturaleza de la autorización (individual o global) del formulario emitido.
La presente autorización de exportación es válida en todos los Estados miembros de la Unión Europea hasta su fecha de caducidad.
UNIÓN EUROPEA | EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE DOBLE USO [Reg. (UE) 2021/821]
1 | 1. | Exportador | N.o | 2. | N.o de identificación | 3. | Fecha de caducidad (si procede)
LICENCIA | | 4. | Datos del punto de contacto
5. | Destinatario | 6. | Autoridad expedidora
7. | Agente/Representante (en caso de que no sea el exportador) | N.o
| 8. | País de expedición | Código
9. | Usuario final (en caso de que no sea el destinatario) | 10. | Estado miembro en que se encuentran o se encontrarán los artículos | Código
11. | Estado miembro previsto para el régimen de exportación aduanera | Código
1 | 12. | País de destino final | Código
13. | Descripción de los artículos (1) | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del sistema armonizado o la nomenclatura combinada (en su caso con 8 dígitos; si está disponible, número CAS) | 16. | Lista de control n.o (para los artículos que figuran en la lista)
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
19. | Uso final | 20. | Fecha de contrato (si procede) | 21. | Régimen de exportación aduanera
22. | Otras informaciones que requiera la legislación nacional (especifíquese en el formulario)
Espacio reservado para información impresa A discreción de los Estados miembros
| Casilla reservada para la autoridad expedidora Firma Autoridad expedidora | Sello
| | Fecha |
1 bis | 1. | Exportador | 2. | N.o de identificación |
LICENCIA | | |
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo (si es aplicable con 8 dígitos; si está disponible, número CAS) | 16. | Lista de control n.o (para los artículos que figuran en la lista)
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo (si es aplicable con 8 dígitos; si está disponible, número CAS) | 16. | Lista de control n.o (para los artículos que figuran en la lista)
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo | 16. | Lista de control n.o
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo | 16. | Lista de control n.o
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo | 16. | Lista de control n.o
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo | 16. | Lista de control n.o
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo | 16. | Lista de control n.o
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo | 16. | Lista de control n.o
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo | 16. | Lista de control n.o
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
13. | Descripción de los artículos | 14. | País de origen | Código2
15. | Código del artículo | 16. | Lista de control n.o
17. | Divisa y valor | 18. | Cantidad de los artículos
Nota: En la parte 1 de la columna 24, indíquese la cantidad todavía disponible, y en la parte 2 de la columna 24, la cantidad deducida en la presente ocasión.
23. | Cantidad neta/valor (masa neta/otra unidad, con indicación de la unidad) | 26. | Documento aduanero (tipo y número) o extracto (n.o) y fecha de deducción | 27. | Estado miembro, nombre, apellidos y firma, sello de la autoridad responsable de la deducción
24. | En cifras | 25. | Indíquese en letras la cantidad / valor deducidos | |
1. | | |
2.
1. | | |
2.
1. | | |
2.
1. | | |
2.
1. | | |
2.
1. | | |
2.
1. | | |
2. |
1. | | |
2.
B. Modelo para formularios de autorización de servicios de corretaje / asistencia técnica
(a que se refiere el artículo 13, apartado 5, del presente Reglamento)
UNIÓN EUROPEA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORRETAJE / ASISTENCIA TÉCNICA [Reg. (UE) 2021/821]
1 | 1. | Corredor / Proveedor de asistencia técnica / Solicitante | N.o | 2. | N.o de identificación | 3. | Fecha de caducidad (si procede)
LICENCIA | 4. | Datos del punto de contacto
5. | Exportador del país tercero de origen (si procede) | 6. | Autoridad expedidora
7. | Destinatario | N.o
8. | Estado miembro en que reside o está establecido el corredor / proveedor de asistencia técnica | Código (2)
9. | País de origen / País en que se encuentran los productos objeto de servicios de corretaje | Código (2)
10. | Usuario final en el país tercero de destino (cuando sea distinto del destinatario) | 11. | País de destino | Código (2)
12. | Otras terceras partes implicadas, p. ej. agentes (si procede) |
1 | |
13. | Descripción de los artículos / la asistencia técnica | 14. | Código del sistema armonizado o la nomenclatura combinada (si procede) | 15. | Lista de control n.o (si procede)
16. | Divisa y valor | 17. | Cantidad de los artículos (si procede)
18. | Uso final
19. | Otras informaciones que requiera la legislación nacional (especifíquese en el formulario)
Espacio reservado para información impresa A discreción de los Estados miembros
| Casilla reservada para la autoridad expedidora Firma Autoridad expedidora | Sello
| | Fecha |
C. Datos comunes para la publicación de las autorizaciones generales de exportación nacionales en los diarios oficiales de los Estados miembros
[a que se refiere el artículo 12, apartado 6, letra b), del presente Reglamento]
| 1. | Título de la autorización general de exportación nacional
| 2. | Autoridad que expide la autorización
| 3. | Validez UE. Se empleará el siguiente texto: «La presente autorización general de exportación nacional está sujeta a las condiciones del artículo 12, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/821. De conformidad con el artículo 12, apartado 6, de dicho Reglamento, la presente autorización es válida en todos los Estados miembros de la Unión Europea.» Validez conforme a los usos nacionales.
| 4. | Artículos a los que afecta: se empleará el siguiente texto introductorio: «La presente autorización de exportación abarca los siguientes artículos:»
| 5. | Destinos a los que afecta: se empleará el siguiente texto introductorio: «La presente autorización de exportación es válida para las exportaciones a los siguientes destinos:»
| 6. | Condiciones y requisitos:
(1) En caso necesario, esta descripción podrá presentarse en uno o varios anexos a este formulario (1 bis). En tal caso, indíquese en esta casilla el número exacto de anexos. La descripción debe ser lo más precisa posible y mencionar, en su caso, el número CAS u otras referencias, especialmente en el caso de las sustancias químicas.
(2) Véase el Reglamento (CE) n.o 1172/95 (DO L 118 de 25.5.1995, p. 10).
ANEXO IV
LISTA DE PRODUCTOS DE DOBLE USO CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 11, APARTADO 1, DEL PRESENTE REGLAMENTO
Los artículos no siempre recogen la descripción completa del producto y las notas conexas del anexo I (1) . Solo en dicho anexo I figura la descripción completa de los productos.
La mención de un artículo en este anexo no afecta a la aplicación de las disposiciones que se refieran a los productos de consumo del anexo I.
Los términos que aparecen entre comillas inglesas dobles están definidos en la lista global de definiciones del anexo I.
PARTE I
(posibilidad de Autorización Nacional General para el comercio dentro de la Unión)
Productos de tecnología de sigilo
1C001 | | Materiales diseñados especialmente para absorber las radiaciones electromagnéticas, o polímeros intrínsecamente conductores. N.B. VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 1C101
1C101 | | Materiales y dispositivos para observaciones reducidas tales como la reflectividad al radar y las firmas ultravioletas/infrarrojas y acústicas, distintos de los especificados en el artículo 1C001, para utilización en los 'misiles', los subsistemas de "misiles" o los vehículos aéreos no tripulados especificados en el artículo 9A012. Nota: El artículo 1C101 no somete a control materiales si esos productos están elaborados únicamente para usos civiles. Nota técnica: En el artículo 1C101, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
1D103 | | "Programa informático" especialmente diseñado para el análisis de observables reducidas tales como la reflectividad al radar, las firmas ultravioletas/infrarrojas y las firmas acústicas.
1E101 | | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de los productos especificados en los artículos 1C101 o 1D103.
1E102 | | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para el "desarrollo" de los "programas informáticos" especificados en el artículo 1D103.
6B008 | | Sistemas de medida de la sección transversal del radar, de impulsos, con duración de impulsos igual o inferior a 100 ns, y los componentes diseñados especialmente para ellos. N.B. VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 6B108.
6B108 | | Sistemas diseñados especialmente para medida de la sección transversal del radar utilizables en 'misiles' y sus subsistemas. Nota técnica: En el artículo 6B108, los 'misiles' son los sistemas completos de cohetes y los sistemas de vehículos aéreos no tripulados con un alcance superior a 300 km.
Productos de control estratégico de la Unión
1A007 | | Equipos y dispositivos diseñados especialmente para activar por medios eléctricos cargas y dispositivos que contengan "materiales energéticos", según se indica: N.B. VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA, ARTÍCULOS 3A229 Y 3A232. a. | Conjuntos de ignición de detonador explosivo diseñados para accionar los detonadores controlados de forma múltiple especificados en el subartículo 1A007.b siguiente. b. | Detonadores explosivos accionados eléctricamente, según se indica: 1. | De tipo puente explosivo (EB) 2. | De tipo puente explosivo con filamento metálico (EBW) 3. | De percutor (slapper) 4. | Iniciadores de laminilla (EFI). Nota: El subartículo 1A007.b no somete a control los detonadores que empleen solamente explosivos primarios, como azida de plomo.
1C239 | | Explosivos de gran potencia, distintos de los especificados en la Relación de Material de Defensa, o sustancias o mezclas que contengan más del 2 % en peso de los mismos, con densidad cristalina superior a 1,8 g/cm3 y una velocidad de detonación superior a 8 000 m/s.
1E201 | | "Tecnología" de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la "utilización" de productos especificados en el artículo 1C239.
3A229 | | Generadores de impulsos de corriente elevada según se indica: N.B. VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA.
3A232 | | Sistemas de iniciación multipunto, distintos de los especificados en el artículo 1A007 anterior, según se indica: N.B. VÉASE ASIMISMO LA RELACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA.
3E201 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 3A229 o 3A232.
6A001 | | Acústica, limitado a lo siguiente:
6A001.a.1.b. | | Sistemas de detección o localización de objetos, que tengan cualquiera de las características siguientes: 1. | Una frecuencia de transmisión inferior a 5 kHz 6. | Diseñados para soportar …
6A001.a.2.a.2. | | Hidrófonos … Dotados de …
6A001.a.2.a.3. | | Hidrófonos … Que tengan cualquiera …
6A001.a.2.a.6. | | Hidrófonos … Diseñados para …
6A001.a.2.b. | | Baterías de hidrófonos acústicos remolcadas …
6A001.a.2.c. | | Equipo de procesado diseñado especialmente para aplicación en tiempo real con baterías de hidrófonos acústicos remolcadas que tengan "programabilidad accesible al usuario" y proceso y correlación en el dominio del tiempo o de la frecuencia, incluidos el análisis espectral, el filtrado digital y la formación de haz mediante transformada rápida de Fourier u otras transformadas o procesos.
6A001.a.2.e. | | Conjuntos de hidrófonos de cable de fondo o de orilla (bottom or bay cable), que tengan cualquiera de las siguientes características: 1. | Estar dotados de hidrófonos …, o 2. | Estar dotados de módulos de señales de grupos de hidrófonos multiplexados …
6A001.a.2.f. | | Equipo de procesado diseñado especialmente para aplicación en tiempo real con sistemas de cable de fondo o de orilla (bottom or bay cable) con "programabilidad accesible al usuario" y proceso y correlación en el dominio del tiempo o de la frecuencia, incluidos el análisis espectral, el filtrado digital y la formación de haz mediante transformada rápida de Fourier u otras transformadas o procesos.
6D003.a. | | "Programas informáticos" para el "proceso en tiempo real" de datos acústicos.
8A002.o.3. | | Sistemas de reducción de ruido para buques con un desplazamiento igual o superior a 1 000 toneladas, según se indica: b. | 'Sistemas activos de reducción o de supresión de ruido', o cojinetes magnéticos, diseñados especialmente para sistemas de transmisión de potencia, y provistos de sistemas de control electrónico capaces de reducir activamente las vibraciones de los equipos generando señales antirruido o antivibración directamente a la fuente. Nota técnica: Los 'sistemas activos de reducción o de supresión de ruido' están provistos de sistemas de control electrónico capaces de reducir activamente las vibraciones de los equipos generando señales antirruido o antivibración directamente a la fuente.
8E002.a. | | "Tecnología" para el "desarrollo", la "producción", la reparación, la revisión o la restauración (nuevo mecanizado) de hélices diseñadas especialmente para la reducción del ruido subacuático.
Productos de control estratégico de la Unión — Criptoanálisis — Categoría 5, segunda parte
5A004.a. | | Equipos diseñados o modificados para realizar 'funciones criptoanalíticas'. Nota: El subartículo 5A004.a incluye los sistemas o equipos diseñados o modificados para realizar 'funciones criptoanalíticas' mediante ingeniería inversa. Nota técnica: Las 'funciones criptoanalíticas' son funciones diseñadas para desactivar mecanismos criptográficos con el fin de derivar variables confidenciales o datos sensibles, incluyendo texto claro, contraseñas o claves criptográficas.
5D002.a. | | "Programas informáticos" especialmente diseñados o modificados para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de cualquiera de los siguientes: 3. | Equipos, según se indica: a. | Equipos especificados en el artículo 5A004.a. b. | Equipos especificados en el artículo 5A004.b.
5D002.c. | | "Programas informáticos" que posean las características o bien realicen o simulen las funciones de cualquiera de los siguientes: 3. | Equipos, según se indica: a. | Equipos especificados en el artículo 5A004.a. b. | Equipos especificados en el artículo 5A004.b.
5E002.a. | | Solo "tecnología" para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de los productos especificados en los subartículos 5A004.a, 5D002.a.3 o 5D002.c.3 anteriores.
Productos de tecnología del RCTM
7A117 | | "Conjuntos de guiado", utilizables en "misiles", capaces de conseguir una exactitud del sistema de 3,33 %, o menos, del alcance (por ejemplo, un 'CEP' de 10 km o menos a un alcance de 300 km), excepto los "conjuntos de guiado" diseñados para misiles con un alcance inferior a 300 km o aeronaves tripuladas. Nota técnica: En el artículo 7A117, 'CEP' (error circular probable o círculo de igual probabilidad) es una medida de exactitud, definida por el radio del círculo con centro en el blanco, a un alcance determinado, en el que hacen impacto el 50 % de las cargas útiles.
7B001 | | Equipos de ensayo, calibrado o alineación, diseñados especialmente para los equipos especificados en el artículo 7A117 anterior. Nota: El artículo 7B001 no somete a control los equipos de ensayo, calibrado o alineación diseñados para 'mantenimiento de primer escalón' o 'mantenimiento de segundo escalón'.
7B003 | | Equipos diseñados especialmente para la "producción" de equipos especificados en el artículo 7A117 anterior.
7B103 | | "Medios de producción" diseñados especialmente para los equipos especificados en el artículo 7A117 anterior.
7D101 | | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 7B003 o 7B103 anteriores.
7E001 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de los equipos o de los "programas informáticos" especificados en los artículos 7A117, 7B003, 7B103 o 7D101 anteriores.
7E002 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de los equipos especificados en los artículos 7A117, 7B003 y 7B103 anteriores.
7E101 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de equipos especificados en los artículos 7A117, 7B003, 7B103 y 7D101 anteriores.
9A004 | | Lanzaderas espaciales capaces de entregar, al menos, 500 kg de carga útil con un alcance de, al menos, 300 km. N.B. VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A104. Nota 1: El artículo 9A004 no somete a control la carga útil.
9A005 | | Sistemas de propulsión de cohetes de propulsante líquido que contengan cualquiera de los sistemas o componentes especificados en el artículo 9A006, utilizables para las lanzaderas especificadas en el artículo 9A004 anterior o para los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 siguiente. N.B. VÉANSE TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 9A105 y 9A119.
9A007.a. | | Sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido, utilizables para las lanzaderas especificadas en el artículo 9A004 anterior o para los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 siguiente, que posean cualquiera de las características siguientes: N.B. VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A119. a. | Capacidad de impulsión total superior a 1,1 MNs.
9A008.d. | | Componentes diseñados especialmente para los sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido, según se indica: N.B. VÉASE TAMBIÉN EL SUBARTÍCULO 9A108.c. d. | Toberas móviles o sistemas de control del vector de empuje por inyección secundaria de fluido, utilizables para las lanzaderas especificadas en el artículo 9A004 anterior o para los cohetes de sondeo especificados en el artículo 9A104 siguiente, con cualquiera de las capacidades siguientes: 1. | De movimiento omniaxial superior a ± 5° 2. | De rotaciones de vector angular de 20°/s o más, o 3. | De aceleraciones de vector angular de 40°/s2 o más.
9A104 | | Cohetes de sondeo capaces de entregar, al menos, 500 kg de carga útil con un alcance de al menos 300 km. N.B. VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A004.
9A105.a. | | Motores para cohetes de propulsante líquido, según se indica: N.B. VÉASE TAMBIÉN EL ARTÍCULO 9A119. a. | Motores para cohetes de propulsante líquido utilizables en 'misiles', distintos de los especificados en el artículo 9A005, integrados, o diseñados o modificados para integrarlos en un sistema de propulsión de propulsante líquido que tenga una capacidad total de impulso igual o superior a 1,1 MNs; excepto los motores de apogeo de propulsante líquido diseñados o modificados para aplicaciones de satélite y que tengan todas las características siguientes: 1. | una garganta de tobera cuyo diámetro sea de 20 mm o inferior, y 2. | una presión en la cámara de combustión de 15 bar o inferior.
9A106.c. | | Sistemas o componentes distintos de los especificados en el artículo 9A006, que puedan utilizarse en "misiles", según se indica, diseñados especialmente para sistemas de propulsión líquida de cohetes: c. | Subsistemas de control del vector de empuje, salvo los diseñados para sistemas de cohetes que no sean capaces de entregar, al menos, 500 kg de carga útil con un alcance de, al menos, 300 km. Nota técnica: Entre los métodos para lograr el control del vector de empuje especificado en el subartículo 9A106.c se cuentan, por ejemplo, los siguientes: 1. | Tobera flexible 2. | Inyección de fluido o gas secundario 3. | Motor o tobera móvil 4. | Deflexión de la corriente del gas de escape (paletas o sondas), o 5. | Aletas de compensación del empuje (thrust tabs).
9A108.c. | | Componentes, distintos de los especificados en el artículo 9A008, que puedan utilizarse en 'misiles', según se indica, diseñados especialmente para los sistemas de propulsión sólida de cohetes: c. | Subsistemas de control del vector de empuje, salvo los diseñados para sistemas de cohetes que no sean capaces de entregar, al menos, 500 kg de carga útil con un alcance de, al menos, 300 km. Nota técnica: Entre los métodos para lograr el control del vector de empuje especificado en el subartículo 9A108.c se cuentan, por ejemplo, los siguientes: 1. | Tobera flexible 2. | Inyección de fluido o gas secundario 3. | Motor o tobera móvil 4. | Deflexión de la corriente del gas de escape (paletas o sondas), o 5. | Aletas de compensación del empuje (thrust tabs).
9A116 | | Vehículos de reentrada que puedan utilizarse en "misiles" y el equipo diseñado o modificado para ellos, según se indica, salvo los vehículos de reentrada diseñados para cargas útiles que no sean armas: a. | Vehículos de reentrada b. | Escudos térmicos y componentes para ellos, fabricados con materiales cerámicos o ablativos c. | Disipadores de calor y componentes para ellos, fabricados con materiales ligeros de elevada capacidad calorífica d. | Equipos electrónicos diseñados especialmente para los vehículos de reentrada.
9A119 | | Etapas individuales de cohetes utilizables en sistemas de cohetes completos o en vehículos aéreos no tripulados capaces de entregar, al menos, 500 kg de carga útil con un alcance de, al menos, 300 km, distintas de las especificadas en el artículo 9A005 o en el subartículo 9A007.a. anteriores.
9B115 | | "Equipos de producción" diseñados especialmente para los sistemas, subsistemas y componentes especificados en los artículos 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 o 9A119 anteriores.
9B116 | | "Medios de producción" diseñados especialmente para las lanzaderas espaciales especificadas en el artículo 9A004 o para los sistemas, subsistemas y componentes especificados en los artículos 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 o 9A119 anteriores.
9D101 | | "Programas informáticos" diseñados especialmente para la "utilización" de los productos incluidos en el artículo 9B116 anterior.
9E001 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" de los equipos o de los "programas informáticos" especificados en los artículos 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115, 9B116 o 9D101 anteriores.
9E002 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "producción" de equipos especificados en los artículos 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 o 9B116 anteriores. Nota: Para la "tecnología" de reparación de estructuras, productos laminados o materiales sometidos a control, véase el subartículo 1E002.f.
9E101 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" o la "producción" de los productos especificados en los artículos 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 o 9A119 anteriores.
9E102 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de las lanzaderas espaciales especificadas en los artículos 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 o 9D101 anteriores.
Excepciones:
El anexo IV no somete a control los siguientes productos de tecnología del RCTM:
1. | Los transferidos sobre la base de encargos hechos con arreglo a una relación contractual por la Agencia Espacial Europea (AEE) o transferidos por la AEE para cumplir sus cometidos oficiales.
2. | Los transferidos sobre la base de encargos hechos con arreglo a una relación contractual por el organismo espacial de un Estado miembro o transferidos por él para cumplir sus cometidos oficiales.
3. | Los transferidos sobre la base de encargos hechos con arreglo a una relación contractual en relación con un programa de la Unión de desarrollo y producción de lanzamiento espacial firmado por dos o más Gobiernos europeos.
4. | Los transferidos a una base de lanzamiento espacial bajo control estatal en el territorio de un Estado miembro, salvo que dicho Estado miembro controle estas transferencias con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
PARTE II
(exclusión de la posibilidad de Autorización Nacional General
Productos de la CAQ (Convención sobre armas químicas) para el comercio dentro de la Unión)
1C351.d.4. | | Ricina
1C351.d.5. | | Saxitoxina
Productos de tecnología del GSN
Toda la categoría 0 del anexo I se incluye en el anexo IV, sin perjuicio de lo siguiente:
0C001: Este producto no está incluido en el anexo IV.
— | 0C002: Este producto no está incluido en el anexo IV, con excepción de los siguientes "materiales fisibles especiales": a) | plutonio separado; b) | "uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233" en más del 20 %.
— | El artículo 0C003, solo cuando sea para uso en un "reactor nuclear" (en el subartículo 0A001.a)
— | 0D001 ("programa informático") está incluido en el anexo IV, salvo en la medida en que esté relacionado con el artículo 0C001 o con los productos del artículo 0C002 excluidos del anexo IV.
— | 0E001 ("tecnología") está incluido en el anexo IV, salvo en la medida en que esté relacionado con el artículo 0C001 o con los productos del artículo 0C002 excluidos del anexo IV. 1B226 | | Separadores electromagnéticos de isótopos, diseñados para fuentes de iones únicos o múltiples, o equipados con estas, capaces de proporcionar una corriente total de haz de iones de 50 mA o más. Nota: El artículo 1B226 incluye separadores: a. | Capaces de enriquecer isótopos estables b. | Con las fuentes y colectores de iones situados en el campo magnético, y también aquellos en los que estas configuraciones son externas al campo. 1B231 | | Instalaciones o plantas de tritio y equipos para ellas, según se indica: a. | Instalaciones o plantas para la producción, la recuperación, la extracción, la concentración o la manipulación de tritio b. | Equipos para instalaciones o plantas de tritio, según se indica: 1. | Unidades de refrigeración de hidrógeno o helio capaces de refrigerar hasta 23 K (– 250 °C) o menos, con una capacidad de eliminación de calor superior a 150 W 2. | Sistemas de almacenamiento o purificación de isótopos de hidrógeno que utilicen hidruros de metal como medio de almacenamiento o de purificación. 1B233 | | Instalaciones o plantas de separación de isótopos de litio y equipos para ellas, según se indica: a. | Instalaciones o plantas para la separación de isótopos de litio b. | Equipo para la separación de isótopos de litio, según se indica: 1. | Columnas compactas de intercambio líquido-líquido, diseñadas especialmente para amalgamas de litio 2. | Bombas de amalgamas de mercurio o de litio 3. | Células de electrólisis para amalgamas de litio 4. | Evaporadores para solución concentrada de hidróxido de litio. 1C012 | | Materiales según se indica: Nota técnica: Estos materiales se usan típicamente para fuentes térmicas nucleares. b. | Neptunio-237 "previamente separado" en cualquiera de sus formas. Nota: El subartículo 1C012.b no somete a control las expediciones con un contenido igual o inferior a 1 g de neptunio-237. 1C233 | | Litio enriquecido con el isótopo litio-6 (6Li) hasta más de su abundancia isotópica natural y productos o aparatos que contengan litio enriquecido, según se indica: litio elemental, aleaciones, compuestos, mezclas que contengan litio, productos fabricados con estos, desechos o desbastes de cualquiera de los anteriores. Nota: El artículo 1C233 no somete a control los dosímetros termoluminiscentes. Nota técnica: La proporción natural del isótopo litio-6 es de aproximadamente 6,5 por ciento del peso (7,5 por ciento de átomos). 1C235 | | Tritio, compuestos de tritio y mezclas que contengan tritio y en las cuales la razón entre el número de átomos de tritio y de hidrógeno sea superior a 1 parte entre 1 000 , y productos o dispositivos que contengan cualquiera de los anteriores. Nota: El artículo 1C235 no somete a control los productos o dispositivos que contengan menos de 1,48 × 10 3 GBq (40 Ci) de tritio. 1E001 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el "desarrollo" o la "producción" de los equipos o materiales especificados en el subartículo 1C012.b. 1E201 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de los productos especificados en los artículos 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 o 1C235. 3A228 | | Dispositivos de conmutación, según se indica: a. | Tubos de cátodo frío, llenos de gas o no, de funcionamiento similar a los descargadores de chispas, que reúnan todas las características siguientes: 1. | Tener tres o más electrodos 2. | Voltaje nominal de pico en el ánodo igual o superior a 2,5 kV 3. | Intensidad nominal de corriente de pico en el ánodo igual o superior a 100 A, y 4. | Tiempo de retardo de ánodo igual o inferior a 10 microsegundos. Nota: El artículo 3A228 incluye los tubos de gas krytron y los tubos sprytron de vacío. b. | Descargadores de chispas con disparo que reúnan las dos características siguientes: 1. | Tiempo de retardo de ánodo igual o inferior a 15 microsegundos, y 2. | Tasados para una intensidad de corriente nominal de pico igual o superior a 500 A. 3A231 | | Sistemas generadores de neutrones, incluidos los tubos, que posean las dos características siguientes: a. | Estar diseñados para funcionar sin sistema de vacío externo, y b. | Que utilicen una aceleración electrostática para inducir una reacción nuclear tritio-deuterio. 3E201 | | "Tecnología", de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para la "utilización" de los equipos especificados en los artículos 3A228 o 3A231 anteriores. 6A203 | | Cámaras y componentes, distintos de los especificados en el artículo 6A003, según se indica: a. | Cámaras mecánicas de espejo giratorio de imagen unidimensional, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellas: 1. | Cámaras de imagen unidimensional con velocidades de escritura superiores a 0,5 mm por microsegundo. b. | Cámaras mecánicas de espejo giratorio multiimagen, según se indica, y componentes diseñados especialmente para ellas: 1. | Cámaras multiimagen con lecturas superiores a 225 000 imágenes por segundo. Nota: Entre los componentes de las cámaras mencionadas en el subartículo 6A203.a se incluyen sus conjuntos electrónicos de sincronización y los conjuntos de rotor compuestos de turbinas, espejos y soportes. 6A225 | | Interferómetros de velocidad para medir velocidades superiores a 1 km por segundo durante intervalos menores de 10 microsegundos. Nota: El artículo 6A225 incluye interferómetros de velocidad tales como los VISAR (sistemas de interferómetros de velocidad para cualquier reflector) y los DLI (interferómetros de láser Doppler). 6A226 | | Sensores de presión, según se indica: a. | Manómetros (Sensores) de presión de choque capaces de medir presiones superiores a 10 GPa, incluidos los manómetros hechos de manganina, iterbio y fluoruro de polivinilideno (PVBF) o difluoruro de polivinilo (PVF2). b. | Transductores de presión de cuarzo para presiones superiores a 10 GPa.
(1) Las diferencias de redacción o de ámbito entre el anexo I y el anexo IV se indican en negrita y cursiva.
ANEXO V
REGLAMENTO DEROGADO CON LA LISTA DE SUS MODIFICACIONES SUCESIVAS
Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1)
Reglamento (UE) n.o 1232/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 326 de 8.12.2011, p. 26)
Reglamento (UE) n.o 388/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 129 de 16.5.2012, p. 12)
Reglamento (UE) n.o 599/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 79)
Reglamento Delegado (UE) n.o 1382/2014 de la Comisión (DO L 371 de 30.12.2014, p. 1)
Reglamento Delegado (UE) 2015/2420 de la Comisión (DO L 340 de 24.12.2015, p. 1)
Reglamento Delegado (UE) 2016/1969 de la Comisión (DO L 307 de 15.11.2016, p. 1)
Reglamento Delegado (UE) 2017/2268 de la Comisión (DO L 334 de 15.12.2017, p. 1)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1922 de la Comisión (DO L 319 de 14.12.2018, p. 1)
Reglamento Delegado (UE) 2019/2199 de la Comisión (DO L 338 de 30.12.2019, p. 1)
Reglamento Delegado (UE) 2020/1749 de la Comisión (DO L 421 de 14.12.2020, p. 1)
Reglamento (UE) 2020/2171 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 432 de 21.12.2020, p. 4)
ANEXO VI
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo | Presente Reglamento
Artículo 1 | Artículo 1
Artículo 2, parte introductoria | Artículo 2, parte introductoria
Artículo 2, punto 1 | Artículo 2, punto 1
Artículo 2, punto 2, parte introductoria | Artículo 2, punto 2, parte introductoria
Artículo 2, punto 2, incisos i) y ii) | Artículo 2, punto 2, letras a) y b)
— | Artículo 2, punto 2, letra c)
Artículo 2, punto 2, inciso iii) | Artículo 2, punto 2, letra d)
Artículo 2, punto 3, párrafo primero, parte introductoria | Artículo 2, punto 3, párrafo primero, parte introductoria
Artículo 2, punto 3, párrafo primero, inciso i) | Artículo 2, punto 3, párrafo primero, letra a)
Artículo 2, punto 3, párrafo primero, inciso ii) | Artículo 2, punto 3, párrafo primero, letra b)
Artículo 2, punto 3, párrafo segundo | Artículo 2, punto 3, letra c)
— | Artículo 2, punto 3, letra d)
Artículo 2, punto 4 | Artículo 2, punto 4
— | Artículo 2, punto 5
— | Artículo 2, punto 6
Artículo 2, punto 5, párrafo primero, parte introductoria | Artículo 2, punto 7, párrafo primero, parte introductoria
Artículo 2, punto 5, párrafo primero, primer guion | Artículo 2, punto 7
Artículo 2, punto 5, párrafo primero, segundo guion | Artículo 2, punto 7
Artículo 2, punto 5, párrafo segundo | Artículo 2, punto 7
Artículo 2, punto 6 | Artículo 2, punto 8
— | Artículo 2, puntos 9 y 10
Artículo 2, punto 7 | Artículo 2, punto 11
Artículo 2, punto 8 | Artículo 2, punto 12
Artículo 2, punto 9 | Artículo 2, punto 15
Artículo 2, punto 10 | Artículo 2, punto 13
— | Artículo 2, punto 14
Artículo 2, punto 11 | Artículo 2, punto 16
Artículo 2, punto 12 | Artículo 2, punto 17
Artículo 2, punto 13 | Artículo 2, punto 18
— | Artículo 2, punto 19
— | Artículo 2, punto 20
— | Artículo 2, puntos 21 y 22
Artículo 3 | Artículo 3
Artículo 4, apartado 1 | Artículo 4, apartado 1, parte introductoria y letra a)
Artículo 4, apartado 2, primera frase | Artículo 2, punto 19, y artículo 4, apartado 1, letra b)
Artículo 4, apartado 2, segunda frase | Artículo 4, apartado 1, letra b), parte introductoria
Artículo 4, apartado 2, letras a), b) y c) | Artículo 4, apartado 1, letra b), incisos i), ii) y iii)
Artículo 4, apartado 3 | Artículo 4, apartado 1, letra c)
Artículo 4, apartado 4 | Artículo 4, apartado 2
Artículo 4, apartado 5 | Artículo 4, apartado 3
Artículo 4, apartado 6 | Artículo 4, apartados 4 y 5
Artículo 4, apartado 7 | Artículo 4, apartado 6
— | Artículo 4, apartado 7
Artículo 4, apartado 8 | Artículo 4, apartado 8
— | Artículo 5
Artículo 5, apartado 1, primera frase | Artículo 6, apartado 1
Artículo 5, apartado 1, segunda frase | Artículo 6, apartado 2
Artículo 5, apartados 2, 3 y 4 | Artículo 6, apartados 3, 4 y 5
Artículo 6, apartado 1, primera frase | Artículo 7, apartado 1
Artículo 6, apartado 1, segunda frase | —
Artículo 6, apartado 2, primera frase | Artículo 7, apartado 2, primera frase
— | Artículo 7, apartado 2, segunda frase
Artículo 6, apartado 3 | Artículo 7, apartado 3
Artículo 6, apartado 4 | Artículo 7, apartado 4
Artículo 7 | —
— | Artículo 8
Artículo 8 | Artículo 9
— | Artículo 10
Artículo 9, apartado 1, párrafo primero | Artículo 12, apartado 1, letra d)
Artículo 9, apartado 1, párrafos segundo y tercero | Artículo 12, apartado 7
Artículo 9, apartado 1, párrafos cuarto y quinto | Artículos 17 y 19
Artículo 9, apartado 2, párrafo primero | Artículo 12, apartado 1, letras a) a c), y apartado 2, párrafo primero
Artículo 9, apartado 2, párrafo segundo | Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo
— | Artículo 12, apartado 2, párrafo segundo
— | Artículo 12, apartado 3
Artículo 9, apartado 2, párrafo tercero | Artículo 12, apartado 4, párrafos primero y segundo
— | Artículo 12, apartado 4, párrafo tercero
Artículo 9, apartado 3 | Artículo 12, apartado 5
Artículo 9, apartado 4 | Artículo 12, apartado 6
Artículo 9, apartado 5 | —
Artículo 9, apartado 6 | Artículo 12, apartado 6, párrafo cuarto, y artículo 23, apartado 1
Artículo 10, apartado 1, ampliado a la asistencia técnica | Artículo 13, apartado 1, párrafo primero, y apartado 2
— | Artículo 13, apartado 1, párrafo segundo
Artículo 10, apartado 2 | Artículo 13, apartado 3
Artículo 10, apartado 3 | Artículo 13, apartado 4
Artículo 11 | Artículo 14
Artículo 12, apartado 1 | Artículo 15, apartado 1
Artículo 12, apartado 2 | —
— | Artículo 15, apartado 2
Artículo 13 | Artículo 16
Artículo 14, apartado 1 | Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, y artículo 13, apartado 5, ampliado a la asistencia técnica
Artículo 14, apartado 2 | Artículo 12, apartado 4, párrafo cuarto
Artículo 15, apartado 1 | Artículo 17, apartado 1, letra a)
Artículo 15, apartado 2 | Artículo 20
Artículo 15, apartado 3 | Artículo 17, apartado 1, parte introductoria y letra b)
— | Artículo 17, apartado 2
Artículo 16 | Artículo 21
Artículo 17 | Artículo 22
Artículo 18 | —
Artículo 19, apartado 1 | —
Artículo 19, apartado 1, parte introductoria | Artículo 23, apartado 2, parte introductoria
— | Artículo 23, apartado 2, letra a)
— | Artículo 23, apartado 2, letra b)
— | Artículo 23, apartado 2, letra c)
Artículo 19, apartado 2, letra a) | Artículo 23, apartado 2, letra d)
Artículo 19, apartado 2, letra b) | Artículo 23, apartado 2, letra e)
— | Artículo 23, apartado 3
— | Artículo 23, apartado 4
Artículo 19, apartado 3 | Artículo 23, apartado 5
Artículo 19, apartado 4 | Artículo 23, apartado 6
Artículo 19, apartado 5 | Artículo 26, apartado 1, segunda frase
Artículo 19, apartado 6 | Artículo 23, apartado 7
Artículo 20, apartados 1 a 3 | Artículo 27, apartados 1 a 3
Artículo 21 | Artículo 28
Artículo 22, apartados 1 y 2 | Artículo 11, apartados 1 y 2
Artículo 22, apartados 3 y 4 | Artículo 11, apartados 3 y 4
Artículo 22, apartados 5 a 7 | Artículo 11, apartados 5 a 7
Artículo 22, apartado 8 | Artículo 27, apartado 4
Artículo 22, apartados 9 y 10 | Artículo 11, apartados 8 y 9
Artículo 23, apartados 1 y 2 | Artículo 24, apartados 1 y 2
— | Artículo 24, apartado 3
— | Artículo 24, apartado 4
Artículo 23, apartado 3 | Artículo 26, apartado 2
— | Artículo 26, apartado 3
— | Artículo 26, apartado 4
Artículo 23 bis, apartado 1 | Artículo 18, apartado 1
Artículo 23 bis, apartados 2 y 3 | Artículo 18, apartados 2 y 3
— | Artículo 18, apartado 4
Artículo 23 bis, apartados 4 y 5 | Artículo 18, apartados 5 y 6
Artículo 23 ter | Artículo 19
Artículo 24 | Artículo 25, apartado 1
— | Artículo 25, apartado 2
Artículo 25, apartado 1 | Artículo 23, apartado 1, párrafos primero y segundo
Artículo 25, apartados 2 y 3 | —
Artículo 25, apartado 4 | Artículo 26, apartado 2
— | Artículo 29, apartado 1
Artículo 25 bis | Artículo 29, apartado 2
Artículo 26 | —
— | Artículo 30
Artículo 27 | Artículo 31
Artículo 28 | Artículo 32
Anexo I | Anexo I
— | Anexo I
Anexo IIa | Anexo II, sección A
Anexo IIb | Anexo II, sección B
Anexo IIc | Anexo II, sección C
Anexo IId | Anexo II, sección D
Anexo IIe | Anexo II, sección E
Anexo IIf | Anexo II, sección F
— | Anexo II, sección G
— | Anexo II, sección H
Anexo IIg | Anexo II, sección I
Anexo IIIa | Anexo III, sección A
Anexo IIIb | Anexo III, sección B
Anexo IIIc | Anexo III, sección C
Anexo IV | Anexo IV
Anexo V | Anexo V
Anexo VI | Anexo VI