DOUE-L-2021-81408
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta directa.
Diario Oficial de la Unión Europea
20211021
373
L
95
95
/doue/2021/373/L00095-00095.pdf
L
N
N
N
L
Comercialización
Consumidores y usuarios
Consumo de energía
Establecimientos comerciales
Etiquetas
Frigoríficos
Políticas de medio ambiente
Reglamentaciones técnicas
CORRECCIÓN de errores
del Reglamento 2019/2018, de 11 de marzo
Comercio
Consumidores y usuarios
Energía
Industria
Medio ambiente
Tecnología e investigación
En la página 174, en el anexo IV, en el cuadro 4, la sección a) «Armarios para supermercados», se sustituye por el texto siguiente:
« a) Armarios para supermercados
Categoría | Clase de temperatura | Temperatura más alta del paquete-M más caliente (°C) | Temperatura más baja del paquete-M más frío (°C) | Temperatura mínima más alta de todos los paquetes-M (°C) | Valor de C
Armarios frigoríficos verticales y combinados para supermercados | M2 | ≤ + 7 | ≥ – 1 | n. a. | 1,00
H1 y H2 | ≤ + 10 | ≥ – 1 | n. a. | 0,82
M1 | ≤ + 5 | ≥ – 1 | n. a. | 1,15
Armarios frigoríficos horizontales para supermercados | M2 | ≤ + 7 | ≥ – 1 | n. a. | 1,00
H1 y H2 | ≤ + 10 | ≥ – 1 | n. a. | 0,92
M1 | ≤ + 5 | ≥ – 1 | n. a. | 1,08
Armarios congeladores verticales y combinados para supermercados | L1 | ≤ – 15 | n. a. | ≤ – 18 | 1,00
L2 | ≤ – 12 | n. a. | ≤ – 18 | 0,90
L3 | ≤ – 12 | n. a. | ≤ – 15 | 0,90
Armarios congeladores horizontales para supermercados | L1 | ≤ – 15 | n. a. | ≤ – 18 | 1,00
L2 | ≤ – 12 | n. a. | ≤ – 18 | 0,92
L3 | ≤ – 12 | n. a. | ≤ – 15 | 0,92 »