DOUE-L-2022-80099
Europeo
Unión Europea
Decisión
20220126
120/2022

Decisión de Ejecución (UE) 2022/120 de la Comisión de 26 de enero de 2022 que modifica la Decisión 2002/840/CE por la que se adopta la lista de instalaciones de terceros países autorizadas para la irradiación de alimentos [notificada con el número C(2022) 367].
Diario Oficial de la Unión Europea
20220128
19
L
72
76
/doue/2022/019/L00072-00076.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2022/120/spa
Importaciones
Instalaciones nucleares
Productos alimenticios
Radiaciones ionizantes
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2002/840, de 22 de marzo
Alimentación
Comercio
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) La Directiva 1999/2/CE establece que los productos alimenticios tratados con radiaciones ionizantes únicamente pueden importarse desde terceros países si han sido tratados en una instalación de irradiación autorizada por la Unión Europea.
(2) La Decisión 2002/840/CE de la Comisión (2) estableció una lista de instalaciones de terceros países autorizadas para la irradiación de alimentos.
(3) El 31 de agosto de 2021, el Reino Unido presentó una solicitud de autorización de la instalación de irradiación «Synergy Health», situada en Swindon (Reino Unido).
(4) El Reino Unido aportó pruebas suficientes de que la supervisión oficial de dicha instalación de irradiación garantiza el cumplimiento de los requisitos del artículo 7 de la Directiva 1999/2/CE.
(5) La instalación de irradiación «Synergy Health» debe incluirse en la lista de instalaciones de irradiación autorizadas de terceros países.
(6) Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2002/840/CE en consecuencia.
(7) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión 2002/840/CE se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 2022.
Por la Comisión
Stella KYRIAKIDES
Miembro de la Comisión
(1) DO L 66 de 13.3.1999, p. 16.
(2) Decisión 2002/840/CE de la Comisión, de 23 de octubre de 2002, por la que se adopta la lista de instalaciones de terceros países autorizadas para la irradiación de alimentos (DO L 287 de 25.10.2002, p. 40).
ANEXO
«
ANEXO
Lista de instalaciones de irradiación de terceros países autorizadas por la Unión
Nº de referencia: EU-AIF 01-2002
HEPRO Cape (Pty) Ltd.
6 Ferrule Avenue
Montague Gardens
Milnerton 7441
Western Cape
República de Sudáfrica
Tel. (27-21) 551 24 40
Fax (27-21) 551 17 66
Nº de referencia: EU-AIF 02-2002
GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd
PO Box 3219
5 Waterpas Street
Isando Extension 3
Kempton Park 1620
Johannesburg
República de Sudáfrica
Tel. (27-11) 974 88 51
Fax (27-11) 974 89 86
Nº de referencia: EU-AIF 03-2002
GAMWAVE (Pty) Ltd
PO Box 26406
Isipingo Beach
Durban 4115
KwaZulu-Natal
República de Sudáfrica
Tel. (27-31) 902 88 90
Fax (27-31) 912 17 04
Nº de referencia: EU-AIF 05-2004
GAMMA-PAK AS
Yünsa Yolu N: 4 OSB
Cerkezköy/TEKIRDAG
TR-59500
Turquía
Tel. (90-282) 726 57 90
Fax (90-282) 726 51 78
Nº de referencia: EU-AIF 06-2004
STUDER AGG WERK HARD
Hogenweidstrasse 2
Däniken
CH-4658
Suiza
Tel. (41-062) 288 90 60
Fax (41-062) 288 90 70
Nº de referencia: EU-AIF 07-2006
THAI IRRADIATION CENTER
Thailand Institute of Nuclear Technology (Ente Público)
37 Moo 3, TECHNOPOLIS
Klong 5, Klong Luang
Pathumthani 12120
Tailandia
Tel. (662) 577 4167 a 71
Fax (662) 577 1945
Nº de referencia: EU-AIF 08-2006
Synergy Health (Thailand) Ltd.
700/465 Amata Nakorn Industrial
Moo 7, Tambon Donhuaroh
Amphur Muang
Chonburi 20000
Tailandia
Tel. (66) (0) 38 458431 a 3 y (66) (0) 38 450092 a 3
Fax (66) (0) 38 458435 y (66) (0) 38 717146
Nº de referencia: EU-AIF 09-2010
Board of Radiation and Isotope Technology
Department of Atomic Energy
BRIT/BARC Vashi Complex
Sector 20, Vashi
Navi Mumbai — 400 705 (Maharashtra)
India
Tel. +91 2227840000/+91 2227887000
Fax +91 2227840005
Correo electrónico: chief@britatom.gov.in; cebrit@vsnl.net
Nº de referencia: EU-AIF 10-2010
Board of Radiation and Isotope Technology
ISOMED
Bhabha Atomic Research Centre
South Site Gate, Refinery Road
Next to TATA Power Station, Trombay
Mumbai — 400 085 (Maharashtra)
India
Tel. +91 2225595684/+91 2225594751
Fax +91 2225505338
Correo electrónico: chief@britatom.gov.in; cebrit@vsnl.net
Nº de referencia: EU-AIF 11-2010
Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd
Plot No 14 Bommasandra- Jigani Link Road Industrial Area
KIADB, Off Hosur Road
Hennagarra Post
Bengalooru — 562 106 (Karnataka)
India
Tel. +91 8110653932/+91 8110414030
Fax +91 8110414031
Correo electrónico: vikram@microtrol-india.com
Nº de referencia: EU-AIF 12-2021
Synergy Health
Moray Road
Elgin Industrial Estate
Swindon
SN2 8XS
Reino Unido
Tel. + 44 (0) 1793-601004
Correo electrónico: ast_info@steris.com
».