DOUE-L-2022-80560
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20211119
564/2022

Reglamento Delegado (UE) 2022/564 de la Comisión de 19 de noviembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de la Unión de proyectos de interés común.
Diario Oficial de la Unión Europea
20220408
109
L
14
31
/doue/2022/109/L00014-00031.pdf
L
20220427
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2022/564/spa
Cooperación internacional
Energía eléctrica
Gas
Hidrocarburos
Política energética
Transporte de energía
MODIFICA
el anexo VII del Reglamento 347/2013, de 17 de abril
Energía
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infra<estructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.o 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 713/2009, (CE) n.o 714/2009 y (CE) n.o 715/2009 (1), y en particular su artículo 3, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (UE) n.o 347/2013 establece un marco para la determinación, la planificación y la ejecución de los proyectos de interés común (en lo sucesivo, «PIC») necesarios para ejecutar los nueve corredores geográficos prioritarios de infraestructura energética estratégica señalados en los campos de la electricidad, el gas y el petróleo, y las tres áreas prioritarias de infraestructuras energéticas a escala de la Unión de redes inteligentes, autopistas de la electricidad y redes de transporte de dióxido de carbono.
(2) La lista de PIC se establece cada dos años. La última lista se estableció en 2019 y entró en vigor en 2020. Por lo tanto, es necesario reemplazarla.
(3) Los proyectos propuestos para su inclusión en la lista de la Unión han sido evaluados por los grupos regionales contemplados en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 347/2013, quienes confirmaron que los proyectos en cuestión cumplen los criterios establecidos en el artículo 4 de dicho Reglamento.
(4) Los proyectos de listas regionales de PIC han sido acordados por los grupos regionales en reuniones de carácter técnico. En vista de los objetivos climáticos y de neutralidad en carbono de la Unión, el Grupo Regional del petróleo acordó no presentar una propuesta de lista con proyectos del sector del petróleo para su inclusión en la lista de la Unión de PIC. Tras los dictámenes que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (en lo sucesivo, «ACER») emitió el 27 de octubre sobre la aplicación coherente de los criterios de evaluación y del análisis de los costes y beneficios en todas las regiones, los órganos decisorios de los grupos regionales adoptaron las listas regionales el 9 de noviembre. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) n.o 347/2013, antes de la adopción de las listas regionales, todos los proyectos propuestos fueron aprobados por los Estados miembros con cuyo territorio están relacionados.
(5) Se consultó a las organizaciones representantes de las partes interesadas, como productores, gestores de las redes de distribución, suministradores, organizaciones de protección de los consumidores y del medio ambiente, sobre los proyectos propuestos para su inclusión en la lista de la Unión.
(6) Los PIC deben figurar desglosados por prioridades estratégicas en materia de infraestructuras energéticas transeuropeas en el orden establecido en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 347/2013.
(7) Los PIC deben figurar como PIC autónomos, o como parte de un grupo de varios PIC porque son interdependientes o están en situación de competencia (potencial).
(8) La lista de la Unión contiene proyectos en diversas fases de desarrollo, como previabilidad, viabilidad, concesión de autorizaciones y construcción. En el caso de los PIC que se hallen en una fase temprana del desarrollo, pueden ser necesarios estudios que demuestren la viabilidad técnica y económica y el cumplimiento de la legislación de la Unión, también en materia de medio ambiente. En este contexto, es necesario determinar, evaluar y evitar o reducir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
(9) La inclusión de proyectos en la lista de la Unión se entiende sin perjuicio del resultado de la evaluación ambiental y de la tramitación de las autorizaciones correspondientes.
(10) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 347/2013 en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo VII del Reglamento (UE) n.o 347/2013 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de noviembre de 2021.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 115 de 25.4.2013, p. 39.
ANEXO
El anexo VII del Reglamento (UE) n.o 347/2013 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO VII
LISTA DE LA UNIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN (“LISTA DE LA UNIÓN”)
mencionada en el artículo 3, apartado 4
A. PRINCIPIOS APLICADOS AL ESTABLECER LA LISTA DE LA UNIÓN
1) Grupos de PIC
Algunos PIC forman parte de un grupo debido a que son interdependientes o compiten o pueden competir entre sí. Se crean los siguientes tipos de grupos de PIC:
a) Un grupo de PIC interdependientes se define como un “grupo X que incluye los siguientes PIC”. Tal grupo se ha formado para identificar los PIC que son todos ellos necesarios para tratar el mismo cuello de botella a través de las fronteras nacionales y que crean sinergias si se ejecutan conjuntamente. En este caso, deben ejecutarse todos los PIC para materializar las ventajas a escala de la UE.
b) Un grupo de PIC que pueden competir entre sí se define como un “grupo X que incluye uno o varios de los siguientes PIC”. Tal grupo refleja una incertidumbre en cuanto a la amplitud del cuello de botella a través de las fronteras nacionales. En este caso, no tienen que ejecutarse todos los PIC que figuran en el grupo. Se deja al mercado decidir si se ejecutan uno, varios o todos los PIC, a reserva de la necesaria planificación, autorización y aprobación reglamentaria. En el siguiente proceso de determinación de PIC se evaluará de nuevo si los PIC son necesarios, también en relación con las necesidades de capacidad. Y
c) Un grupo de PIC que compiten entre sí se define como un “grupo X que incluye solo uno de los siguientes PIC”. Tal grupo aborda el mismo cuello de botella. Sin embargo, la amplitud del cuello de botella es menos incierta que en el caso de un grupo de PIC que pueden competir entre sí y, por lo tanto, solo debe ejecutarse un PIC. Se deja al mercado decidir qué PIC se debe ejecutar, a reserva de la necesaria planificación, autorización y aprobación reglamentaria. Si procede, en el siguiente proceso de determinación de PIC se evaluará de nuevo si los PIC son necesarios.
Todos los PIC tienen los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones según se establece en el Reglamento (UE) n.o 347/2013.
2) Tratamiento de las subestaciones y las estaciones de compresión
Las subestaciones, las estaciones de electricidad con acoplamiento en paralelo y las estaciones de compresión de gas se consideran parte de los PIC si están situadas geográficamente en las líneas de transporte. Las subestaciones, las estaciones con acoplamiento en paralelo y las estaciones de compresión se consideran PIC autónomos y se enumeran explícitamente en la lista de la Unión si no están situadas geográficamente en las líneas de transporte. Tienen los derechos y están sujetas a las obligaciones que se establecen en el Reglamento (UE) n.o 347/2013.
3) Proyectos que ya no se consideran PIC y proyectos que han pasado a formar parte de otros PIC
a) Algunos proyectos incluidos en las listas de la Unión establecidas por los Reglamentos Delegados (UE) n.o 1391/2013, (UE) 2016/89, (UE) 2018/540 y (UE) 2020/389, ya no se consideran PIC por una o varias de las razones siguientes:
— el proyecto ya ha entrado en servicio o lo hará a más tardar en marzo de 2022 y, por tanto, no puede beneficiarse de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 347/2013;
— a la vista de nuevos datos, el proyecto no cumple los criterios generales;
— el promotor no ha vuelto a presentar el proyecto en el proceso de selección de esta lista de la Unión;
— un Estado miembro con cuyo territorio está relacionado el proyecto no ha dado su aprobación; o
— el proyecto ha obtenido una clasificación inferior a la de otros candidatos a PIC en el proceso de selección.
Estos proyectos (con la excepción de los que ya han entrado en servicio o vayan a hacerlo a más tardar en marzo de 2022) pueden tenerse en cuenta para su inclusión en la próxima lista de la Unión, si las razones por las que no se han incluido en la lista de la Unión actual ya no son aplicables.
Tales proyectos no son PIC, pero, por razones de transparencia y claridad, quedan recogidos con sus números originales de PIC en el anexo VII, letra C, como “proyectos que ya no se consideran PIC”.
b) Por otro lado, algunos proyectos incluidos en las listas de la Unión establecidas por los Reglamentos Delegados (UE) n.o 1391/2013 y (UE) 2016/89 pasaron a formar parte, durante su proceso de ejecución, de otros (grupos de) PIC.
Tales proyectos ya no se consideran PIC independientes, pero, por razones de transparencia y claridad, quedan recogidos con sus números originales de PIC en el anexo VII, letra C, como “ proyectos que son ahora parte integrante de otros PIC”.
B. LISTA DE LA UNIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN
1) Corredor prioritario de la red eléctrica marítima en los mares septentrionales (“NSOG”)
Nº | Definición
1.6 | Interconexión Francia — Irlanda entre La Martyre (FR) y Great Island o Knockraha (IE) [proyecto conocido en la actualidad como “Interconector céltico”]
1.19 | Uno o más nudos en el mar del Norte con interconectores con los países ribereños del mar del Norte (Dinamarca, Alemania, Países Bajos) [proyecto conocido en la actualidad como “North Sea Wind Power Hub”]
1.21 | Almacenamiento de aire comprimido en el Nudo de Hidrógeno Verde (DK)
2) Corredor prioritario de las interconexiones eléctricas en el eje norte-sur de Europa occidental (“NSI West Electricity”)
Nº | Definición
2.4 | Interconexión entre Codrongianos (IT), Lucciana (Córcega, FR) y Suvereto (IT) [proyecto conocido en la actualidad como “SACOI 3”]
2.7 | Interconexión entre Aquitania (FR) y el País Vasco (ES) [proyecto conocido en la actualidad como “Biscay Gulf”]
2.9 | Línea interior entre Osterath y Philippsburg (DE) para aumentar la capacidad en las fronteras occidentales [proyecto conocido en la actualidad como “Ultranet”]
2.10 | Línea interior entre Brunsbüttel/Wilster y Grοßgartach/Bergrheinfeld-West (DE) para aumentar la capacidad en las fronteras septentrionales y meridionales [proyecto conocido en la actualidad como “Suedlink”]
2.14 | Interconexión entre Thusis/Sils (CH) y Verderio Inferiore (IT) [proyecto conocido en la actualidad como “Greenconnector”]
2.16 | Grupo de líneas interiores en Portugal, que incluye los siguientes PIC: 2.16.1 | Línea interior entre Pedralva y Sobrado (PT), anteriormente denominada Pedralva y Alfena (PT) 2.16.3 | Línea interior entre Vieira do Minho, Ribeira de Pena y Feira (PT), anteriormente denominada Frades B, Ribeira de Pena y Feira (PT)
2.17 | Interconexión Portugal – España entre Beariz – Fontefría (ES), Fontefría (ES) – Ponte de Lima (PT) (anteriormente Vila Fria/Viana do Castelo) y Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão (PT) (anteriormente Vila do Conde) (PT), incluidas las subestaciones de Beariz (ES), Fontefría (ES) y Ponte de Lima (PT)
2.18 | Aumento de la capacidad de almacenamiento de electricidad con hidrobombeo en Kaunertal, Tirol (AT)
2.23 | Líneas interiores en la frontera septentrional belga entre Zandvliet y Lillo-Liefkenshoek (BE), y entre Liefkenshoek y Mercator, incluida una subestación en Lillo (BE) [proyecto conocido en la actualidad como “BRABO II + III”]
2.27 | 2.27.1 | Interconexión entre Aragón (ES) y Atlantic Pyrenees (FR) [proyecto conocido en la actualidad como “Pyrenean crossing 2”] 2.27.2 | Interconexión entre Navarra (ES) y Landes (FR) [proyecto conocido en la actualidad como “Pyrenean crossing 1”]
2.28 | 2.28.2 | Almacenamiento de electricidad con hidrobombeo en Navaleo (ES) 2.28.5 | Almacenamiento de electricidad con hidrobombeo y depuradora en Velilla del Río Carrión (ES)
2.29 | Central hidroeléctrica de Silvermines (IE)
2.30 | Almacenamiento de electricidad con hidrobombeo en Riedl (DE)
2.31 | Grupo de líneas interiores en Alemania, que incluye los siguientes PIC: 2.31.1 | Línea interior entre Emden-Este y Osterath para aumentar la capacidad del norte de Alemania a Renania 2.31.2 | Líneas interiores entre Heide/Oeste y Polsum para aumentar la capacidad del norte de Alemania a la región del Ruhr 2.31.3 | Líneas interiores entre Wilhelmshaven y Uentrop para aumentar la capacidad del norte de Alemania a la región del Rhur
2.32 | Interconexión entre Lonny (FR) y Gramme (BE)
2.33 | Interconexión entre Sicilia (IT) y el nodo de Túnez (TU) [proyecto conocido en la actualidad como “ELMED”] (n.o 3.27 en la cuarta lista de PIC)
3) Corredor prioritario de las interconexiones eléctricas norte-sur en Europa Central y Oriental y en Europa Meridional (“NSI East Electricity”)
Nº | Definición
3.1 | Grupo Austria — Alemania, que incluye los siguientes PIC: 3.1.1 | Interconexión entre St. Peter (AT) e Isar (DE) 3.1.2 | Línea interior entre St. Peter y Tauern (AT) 3.1.4 | Línea interior entre Westtirol y Zell-Ziller (AT)
3.10 | Grupo Israel – Chipre – Grecia [conocido en la actualidad como “Interconector EURASIA”], que incluye los siguientes PIC: 3.10.1 | Interconexión entre Hadera (IL) y Kofinou (CY) 3.10.2 | Interconexión entre Kofinou (CY) y Korakia, Creta (EL)
3.11 | Grupo de líneas interiores en Chequia, que incluye los siguientes PIC: 3.11.1 | Línea interior entre Vernerov y Vitkov (CZ) 3.11.2 | Línea interior entre Vitkov y Prestice (CZ) 3.11.3 | Línea interior entre Prestice y Kocin (CZ) 3.11.4 | Línea interior entre Kocin y Mirovka (CZ)
3.12 | Línea interior en Alemania entre Wolmirstedt e Isar para aumentar la capacidad de transporte interior norte-sur [proyecto conocido en la actualidad como “SuedOstLink”]
3.14 | Refuerzos interiores en Polonia [parte del grupo conocido en la actualidad como “GerPol Power Bridge”], que incluyen los siguientes PIC: 3.14.2 | Línea interior entre Krajnik y Baczyna (PL) 3.14.3 | Línea interior entre Mikułowa y Świebodzice (PL) 3.14.4 | Línea interior entre Baczyna y Plewiska (PL)
3.22 | Grupo Rumanía — Serbia [conocido en la actualidad como “Mid Continental East Corridor”], que incluye los siguientes PIC: 3.22.1 | Interconexión entre Resita (RO) y Pancevo (RS) 3.22.2 | Línea interior entre Portile de Fier y Resita (RO) 3.22.3 | Línea interior entre Resita y Timisoara/Sacalaz (RO) 3.22.4 | Línea interior entre Arad y Timisoara/Sacalaz (RO)
3.24 | Almacenamiento de electricidad con hidrobombeo en Amfilochia (EL)
3.28 | Línea interior en Austria entre Lienz y Obersielach
4) Corredor prioritario del Plan de interconexión del mercado báltico de la energía (“BEMIP Electricity”)
N.o | Definición
4.4 | 4.4.2 | Línea interior entre Ekhyddan y Nybro/Hemsjö (SE)
4.5 | 4.5.2 | Línea interior entre Stanisławów y Ostrołęka (PL)
4.6 | Almacenamiento de electricidad con hidrobombeo en Estonia
4.8 | Integración y sincronización del sistema eléctrico de los Estados bálticos con las redes europeas, que incluye los siguientes PIC: 4.8.1 | Interconexión entre Tartu (EE) y Valmiera (LV) 4.8.2 | Línea interior entre Balti y Tartu (EE) 4.8.3 | Interconexión entre Tsirguliina (EE) y Valmiera (LV) 4.8.4 | Línea interior entre Viru y Tsirguliina (EE) 4.8.7 | Línea interior entre Paide y Sindi (EE) 4.8.8 | Línea interior entre Vilnius y Neris (LT) 4.8.9 | Otros aspectos en materia de infraestructuras relacionados con la aplicación de la sincronización del sistema de los Estados bálticos con la red europea continental 4.8.10 | Interconexión entre Lituania y Polonia [proyecto conocido en la actualidad como “Harmony Link”] 4.8.13 | Nueva subestación de 330 kV en Mūša (LT) 4.8.14 | Línea interior entre Bitenai y KHAE (LT) 4.8.15 | Nueva subestación de 330 kV en Darbėnai (LT) 4.8.16 | Línea interior entre Darbenai y Bitenai (LT) 4.8.18 | Línea interior entre Dunowo y Żydowo Kierzkowo (PL) 4.8.19 | Línea interior entre Piła Krzewina y Żydowo Kierzkowo (PL) 4.8.20 | Línea interior entre Krajnik y Morzyczyn (PL) 4.8.21 | Línea interior entre Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec (PL) 4.8.22 | Internal line between Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia (PL) 4.8.23 | Compensadores síncronos para proporcionar inercia, estabilidad del voltaje, estabilidad de la frecuencia y potencia de cortocircuito en Lituania, Letonia y Estonia
4.10 | Grupo Finlandia — Suecia [conocido en la actualidad como “Tercera interconexión Finlandia — Suecia”], que incluye los siguientes PIC: 4.10.1 | Interconexión entre Finlandia septentrional y Suecia septentrional 4.10.2 | Línea interior entre Keminmaa y Pyhänselkä (FI)
4.11 | Interconexión entre Letonia y Suecia a través de Gotland [proyecto conocido en la actualidad como “LaSGo Link”]
5) Corredor prioritario de las interconexiones de gas en el eje norte-sur de Europa occidental (“NSI West Gas”)
Nº | Definición
5.19 | Conexión de Malta a la red europea de gas — Interconexión con Italia por gasoducto en Gela
6) Corredor prioritario de las interconexiones de gas norte-sur en Europa Central y Oriental y en Europa Sudoriental (“NSI East Gas”)
Nº | Definición
6.2 | 6.2.13 | Desarrollo y mejora de la capacidad de transporte del interconector Eslovaquia — Hungría
6.8 | Grupo de desarrollo y mejora de infraestructuras para posibilitar el nudo gasístico balcánico, que incluye los siguientes PIC: 6.8.1 | Interconexión Grecia – Bulgaria [proyecto conocido en la actualidad como “IGB”] entre Komotini (EL) y Stara Zagora (BG) y estación de compresión en Kipi (EL) 6.8.2 | Actividades de rehabilitación, modernización y ampliación de la red de transporte de Bulgaria 6.8.3 | Interconexión de gas Bulgaria – Serbia [proyecto conocido en la actualidad como “IBS”]
6.20 | Grupo de aumento de la capacidad de almacenamiento en Europa Sudoriental, que incluye uno o varios de los siguientes PIC: 6.20.2 | Ampliación de la instalación de almacenamiento subterráneo de gas de Chiren (BG) 6.20.3 | Instalación de almacenamiento subterráneo de gas de South Kavala y estación de medición y regulación (EL) y uno de los siguientes PIC: 6.20.4 | Almacenamiento de Depomures en Rumanía 6.20.7 | Almacenamiento subterráneo de gas de Bilciuresti
6.24 | Aumento de la capacidad entre Rumanía y Hungría (proyecto conocido en la actualidad como “ROHU/BRUA”) para permitir una capacidad bidireccional de 4 400 millones de metros cúbicos al año, que incluye nuevos recursos del Mar Negro: 6.24.4 | ROHU/BRUA – Segunda fase, que incluye: — | Aumento de hasta 4 400 millones de m3 al año de capacidad de transporte en Rumanía desde Recas y Horia hacia Hungría, y ampliación de las estaciones de compresión en Podisor, Bibesti y Jupa — | Gasoducto costa del mar Negro – Podișor (RO) para conducir el gas del mar Negro — | Flujo en sentido inverso Rumanía-Hungría: Sección húngara, segunda etapa, estación de compresión de Csanádpalota (HU)
6.26 | 6.26.1 | Grupo Croacia – Eslovenia en Rogatec, que incluye: — | Interconexión Croacia – Eslovenia (Lučko – Zabok – Rogatec) — | Estación de compresión de Kidričevo, segunda fase de mejora (SI) — | Mejora de la interconexión de Rogatec
6.27 | GNL Gdańsk (PL)
7) Corredor prioritario Corredor meridional de gas (“SGC”)
Nº | Definición
7.3 | PIC Grupo de infraestructuras destinado a conducir gas nuevo de las reservas de gas del Mediterráneo Oriental, que incluye: 7.3.1 | Gasoducto desde las reservas de gas del Mediterráneo Oriental a Grecia continental pasando por Chipre y Creta [proyecto conocido en la actualidad como “EastMed Pipeline”], con una estación de medición y regulación en Megalopoli y los siguientes PIC que dependen del anterior: 7.3.3 | Gasoducto marino de Grecia a Italia [proyecto conocido en la actualidad como “Gasoducto Poseidón”] 7.3.4 | Refuerzo de las capacidades de transporte interior en Italia, incluido el refuerzo de las capacidades de transporte interior sur-norte [proyecto conocido en la actualidad como “Adriatica Line”] y refuerzo de las capacidades de transporte interior en la región de Apulia [gasoducto Matagiola-Massafra]
7.5 | Desarrollo de la infraestructura del gas en Chipre [proyecto conocido en la actualidad como “CyprusGas2EU”]
8) Corredor prioritario Plan de interconexión del mercado báltico de la energía – Gas (“BEMIP Gas”)
Nº | Definición
8.2 | Grupo de mejora de infraestructuras en la región del mar Báltico Oriental, que incluye los siguientes PIC: 8.2.1 | Mejora de la interconexión Letonia – Lituania 8.2.4 | Mejora de la instalación de almacenamiento subterráneo de gas de Inčukalns (LV)
8.3 | Grupo de infraestructuras, que incluye los siguientes PIC [proyecto conocido en la actualidad como “Baltic Pipe”]: 8.3.1 | Refuerzo de la interconexión Nybro – Polonia/Dinamarca 8.3.2 | Interconexión Polonia — Dinamarca
9) Corredor prioritario Conexiones de suministro de petróleo en Europa Central y Oriental (“OSC”)
No se presentaron proyectos del sector del petróleo para la lista de proyectos de interés común.
10) Área temática prioritaria Establecimiento de redes inteligentes
Nº | Definición
10.4 | ACON (CZ, SK) (Again COnnected Networks) fomenta la integración de los mercados checo y eslovaco de la electricidad mejorando la eficiencia de las redes de distribución y aumentando al mismo tiempo la capacidad transfronteriza a nivel de los GRD
10.7 | Danube InGrid (HU, SK) mejora la coordinación transfronteriza de la gestión de redes eléctricas, con especial atención a hacer la recogida y el intercambio de datos de forma más inteligente
10.10 | CARMEN (HU, RO) mejora la eficiencia de la explotación de la red de distribución y la calidad del servicio, y permite flujos de electricidad seguros procedentes de nuevas capacidades de generación de energías renovables
10.11 | Gabreta (CZ, DE) consigue una mayor optimización del sistema mediante la recuperación y el intercambio de información en tiempo real, la mejora de la medición y el control de la red, y a través de una mayor flexibilidad y capacidad de alojamiento para la generación de energía a partir de fuentes renovables
10.12 | Green Switch (AT, HR, SI) optimiza la utilización de la infraestructura existente e integra eficazmente las nuevas tecnologías para aumentar la capacidad de alojamiento, integrar eficientemente las nuevas cargas y mejorar la calidad y la seguridad del suministro
11) Área temática prioritaria Autopistas de la electricidad
Ningún proyecto obtuvo la doble calificación como PIC de las autopistas de la electricidad.
12) Área temática prioritaria Red transfronteriza de dióxido de carbono
N.o | Definición
12.3 | CO2 TransPorts tiene como objetivo crear infraestructuras para facilitar la captura, el transporte y el almacenamiento a gran escala de CO2 entre Rotterdam, Amberes y los puertos del mar del Norte
12.4 | Northern lights: proyecto de conexión de transporte transfronterizo de CO2 entre varias iniciativas europeas de captura (Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Francia y Suecia) y de transporte del CO2 capturado en barco hasta un lugar de almacenamiento en la plataforma continental noruega
12.5 | Proyecto Athos: propone una infraestructura para transportar CO2 a partir de zonas industriales de los Países Bajos, con la posibilidad de recibir más CO2 de otros orígenes, por ejemplo, Irlanda y Alemania. La idea es desarrollar una estructura de transporte para grandes volúmenes que sea interoperable, transfronteriza y de acceso abierto
12.7 | ARAMIS: proyecto transfronterizo de transporte y almacenamiento de CO2 (entrada de emisores en el interior de la zona portuaria de Rotterdam y almacenamiento en la plataforma continental neerlandesa)
12.8 | Dartagnan: Nudo multimodal de exportación de CO2 procedente de Dunkerque y su zona de influencia (emisores de la agrupación industrial de la zona de Dunkerque, Francia, y almacenamiento en la medida en que sea posible en los territorios de los países del mar del Norte)
12.9 | Interconector Polonia – EU de captura y almacenamiento de carbono (emisores de la agrupación industrial de la zona en torno a Gdansk, Polonia y almacenamiento en la medida en que sea posible en los territorios de los países del mar del Norte)
C. LISTA DE “PROYECTOS QUE YA NO SE CONSIDERAN PIC” Y “PROYECTOS QUE YA SON AHORA PARTE INTEGRANTE DE OTROS PIC”
1) Corredor prioritario de la red eléctrica marítima en los mares septentrionales (“NSOG”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.10.1
1.10.2
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.20
2) Corredor prioritario de las interconexiones eléctricas en el eje norte-sur de Europa Occidental (“NSI West Electricity”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.5.1
2.5.2
2.6
2.8
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.12
2.13.1
2.13.2
2.14
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.16.2
2.19
2.20
2.21
2.22
2.24
2.25.1
2.25.2
2.26
2.28.3
2.28.4
Proyectos que son ahora parte integrante de otros PIC
Número de PIC original del proyecto | Número del PIC en el que está ahora integrado el proyecto
2.1 | 3.1.4
3) Corredor prioritario de las interconexiones eléctricas norte-sur en Europa Central y Oriental y en Europa Meridional (“NSI East Electricity”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
3.1.3
3.2.1
3.2.3
3.3
3.4
3.5.1
3.5.2
3.6.1
3.6.2
3.7
3.8
3.9
3.11.5
3.13
3.14.1
3.15.1
3.15.2
3.16
3.17
3.18.1
3.18.2
3.19.2
3.19.3
3.20.1
3.20.2
3.21
3.23
3.25
3.26
Proyectos que son ahora parte integrante de otros PIC
Número de PIC original del proyecto | Número del PIC en que el que está ahora integrado el proyecto
3.27 | 2.33
4) Corredor prioritario del Plan de interconexión del mercado báltico de la energía (“BEMIP Electricity”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
4.1
4.2
4.4.1
4.5.1
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.7
4.8.6
4.8.11
4.8.12
4.8.17
Proyectos que son ahora parte integrante de otros PIC
Número de PIC original del proyecto | Número del PIC en el que está ahora integrado el proyecto
4.3 | 4.8.9
4.9 | 4.8.9
5) Corredor prioritario de las interconexiones de gas en el eje norte-sur de Europa Occidental (“NSI West Gas”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.6
5.7.1
5.7.2
5.9
5.12
5.13
5.14
5.15.1
5.15.2
5.15.3
5.15.4
5.15.5
5.16
5.17.1
5.17.2
5.18
5.20
5.21
Proyectos que se convirtieron en parte integrante de otros PIC
Número de PIC original del proyecto | Número del PIC en el que está ahora integrado el proyecto
5.8.1 | 5.5.2
5.8.2 | 5.5.2
6) Corredor prioritario de las interconexiones de gas norte-sur en Europa Central y Oriental y en Europa Sudoriental (“NSI East Gas”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
6.2.1
6.2.2
6.3
6.5.1
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.7
6.8.3
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.11
6.12
6.16
6.17
6.19
6.20.1
6.20.5
6.20.6
6.21
6.22.1
6.22.2
6.23
6.24.1
6.25.2
Proyectos que son ahora parte integrante de otros PIC
Número de PIC original del proyecto | Número del PIC en el que está ahora integrado el proyecto
6.1.1 | 6.2.10
6.1.2 | 6.2.11
6.1.3 | 6.2.11
6.1.4 | 6.2.11
6.1.5 | 6.2.11
6.1.6 | 6.2.11
6.1.7 | 6.2.11
6.1.8 | 6.2.2
6.1.9 | 6.2.11
6.1.10 | 6.2.2
6.1.11 | 6.2.2
6.1.12 | 6.2.12
6.2.3 | 6.2.2
6.2.4 | 6.2.2
6.2.5 | 6.2.2
6.2.6 | 6.2.2
6.2.7 | 6.2.2
6.2.8 | 6.2.2
6.2.9 | 6.2.2
6.5.2 | 6.5.6
6.6 | 6.26.1
6.8.4 | 6.25.4
6.13.1 | 6.24.4
6.13.2 | 6.24.4
6.13.3 | 6.24.4
6.14 | 6.24.1
6.15.1 | 6.24.10
6.15.2 | 6.24.10
6.18 | 7.3.4
6.24.2 | 6.24.1
6.24.3 | 6.24.1
6.24.5 | 6.24.4
6.24.6 | 6.24.4
6.24.7 | 6.24.4
6.24.8 | 6.24.4
6.24.9 | 6.24.4
6.25.3 | 6.24.10
6.26.2 | 6.26.1
6.26.3 | 6.26.1
6.26.4 | 6.26.1
6.26.5 | 6.26.1
6.26.6 | 6.26.1
7) Corredor prioritario Corredor meridional de gas (“SGC”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.5
7.1.7
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.4.1
7.4.2
Proyectos que son ahora parte integrante de otros PIC
Número de PIC original del proyecto | Número del PIC en el que está ahora integrado el proyecto
7.1.6 | 7.1.3
7.1.4 | 7.3.3
7.3.2 | 7.5
8) Corredor prioritario Plan de interconexión del mercado báltico de la energía – Gas (“BEMIP Gas”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
8.1.2.1
8.1.2.2
8.1.2.3
8.1.2.4
8.2.3
8.4
8.5
8.6
8.8
9) Corredor prioritario Conexiones de suministro de petróleo en Europa Central y Oriental (“OSC”)
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10) Área temática prioritaria Establecimiento de redes inteligentes
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
10.1
10.2
10.3
10.5
10.6
10.8
10.9
11) Área temática prioritaria Autopistas de la electricidad
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.10
1.14
1.15
1.16
1.20
2.13
12) Área temática prioritaria Red transfronteriza de dióxido de carbono
Números de PIC de los proyectos que ya no se consideran PIC
12.1
12.2
12.6
»