DOUE-L-2023-80383
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/2268 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2021, por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/653 en lo que respecta a la metodología subyacente y la presentación de los escenarios de rentabilidad, la presentación de los costes y la metodología para el cálculo de los indicadores resumidos de costes, la presentación y el contenido de la información sobre rentabilidad histórica y la presentación de los costes de los productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros (PRIIP) que ofrecen diversas opciones de inversión, así como a la adaptación de la disposición transitoria aplicable a los productores de PRIIP a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo que ofrecen participaciones en fondos como opciones de inversión subyacentes a la disposición transitoria ampliada establecida en dicho artículo.
Diario Oficial de la Unión Europea
20230316
77
L
18
18
/doue/2023/077/L00018-00018.pdf
L
N
N
N
L
Consumidores y usuarios
Estados financieros
Fondos de inversión
Información
Inversiones
Mercado de Valores
Normas de calidad
Reglamentaciones técnicas
Riesgos
Seguros
Sociedades de Inversión
CORRECCIÓN de errores
del Reglamento 2021/2268, de 6 de septiembre
CORRIGE errores
del Reglamento 2017/653, de 8 de marzo
Consumidores y usuarios
Derecho Administrativo
Derecho Mercantil
Sistema financiero
En la página 13, en el anexo II, punto 1:
donde dice:
«b) | el punto 13 se sustituye por el texto siguiente: “13. | La VEV viene dada por la fórmula siguiente: donde T es la duración del período de mantenimiento recomendado en años.”;»,
debe decir:
«b) | el punto 13 se sustituye por el texto siguiente: “13. | La VEV viene dada por la fórmula siguiente: donde T es la duración del período de mantenimiento recomendado en años.”;»;
donde dice:
«c) | el punto 17 se sustituye por el texto siguiente: “17. | La VEV viene dada por la fórmula siguiente: donde T es la duración del período de mantenimiento recomendado en años. Solo en los casos en los que el producto se recompre o se cancele antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado, según la simulación, se utilizará en el cálculo el período en años hasta la recompra o cancelación.”;»,
debe decir:
«c) | el punto 17 se sustituye por el texto siguiente: “17. | La VEV viene dada por la fórmula siguiente: donde T es la duración del período de mantenimiento recomendado en años. Solo en los casos en los que el producto se recompre o se cancele antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado, según la simulación, se utilizará en el cálculo el período en años hasta la recompra o cancelación.”;».