DOUE-L-2024-81638
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2024/259 del Consejo, de 10 de enero de 2024, por el que se fijan, para 2024, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y el mar Negro.
Diario Oficial de la Unión Europea
20241104
90700
L
1
1
/doue/2024/90700/L00001-00001.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/corrigendum/2024-11-04
Cuota de pesca
Flota pesquera
Mariscos
Mediterráneo
Pesca marítima
Pescado
Unión Europea
CORRECCIÓN de errores
del Reglamento 2024/259, de 10 de enero
Pesca
Unión Europea
1) En la página 17, anexo I, cuadro 2, primera fila, segunda columna:
donde dice: | «COL/GF 1-27»,
debe decir: | «(COL/GF1-27)».
2) En la página 27, anexo IV, punto 1, cuadro 1, primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(SP1/GF 1718)»,
debe decir: | «(SP1/GF1718)».
3) En la página 32, anexo V, punto 1, cuadro c), primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(DPS/GF 12-16)»,
debe decir: | «(DPS/GF12-16)».
4) En la página 33, anexo V, punto 2, cuadro b), primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(ARS/GF 12-16)»,
debe decir: | «(ARS/GF12-16)».
5) En la página 33, anexo V, punto 2, cuadro c), primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(ARA/GF 12-16)»,
debe decir: | «(ARA/GF12-16)».
6) En la página 35, anexo VI, punto 1, cuadro b), primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(ARS/GF 19-21)»,
debe decir: | «(ARS/GF19-21)».
7) En la página 35, anexo VI, punto 1, cuadro c), primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(ARA/GF 19-21)»,
debe decir: | «(ARA/GF19-21)».
8) En la página 36, anexo VI, punto 2, cuadro b), primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(ARS/GF 24-27)»,
debe decir: | «(ARS/GF24-27)».
9) En la página 37, anexo VI, punto 2, cuadro c), primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(ARA/GF 24-27)»,
debe decir: | «(ARA/GF24-27)».
10) En la página 38, anexo VII, cuadro a), primera fila, segunda columna:
donde dice: | «(SBR/GF 1-3)»,
debe decir: | «(SBR/GF1-3)».