DOUE-L-2025-81376
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20250919
1907/2025

Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1907 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2025, por el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo para la notificación de los programas de formación y certificación de los Estados miembros y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2065 de la Comisión.
Diario Oficial de la Unión Europea
20250922
1907
L
1
10
/doue/2025/1907/L00001-00010.pdf
L
20250925
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1907/spa
Capacitación profesional
Certificaciones
Climatización
Contaminación atmosférica
Formularios administrativos
Remolques
Vehículos de motor
DEROGA
el Reglamento 2015/2065, de 17 de noviembre
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento 2024/573, de 7 de febrero
Medio ambiente
Tecnología e investigación
Trabajo y empleo
Transportes y tráfico
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 517/2014 (1), y en particular su artículo 10, apartado 11,
Considerando lo siguiente:
(1) Debe armonizarse el modelo de la notificación a que se refiere el artículo 10, apartado 10, del Reglamento (UE) 2024/573, especificándose la información esencial requerida, para posibilitar la autenticación de los certificados o certificaciones que cumplan los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos.
(2) Procede derogar el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2065 de la Comisión (2).
(3) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gases fluorados de efecto invernadero a que se refiere el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/573,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los Estados miembros utilizarán los siguientes formularios para las notificaciones contempladas en el artículo 10, apartado 10, del Reglamento (UE) 2024/573:
1) | en lo que respecta a los programas de certificación de aparatos fijos de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor, ciclos Rankine con fluido orgánico, unidades de refrigeración de camiones frigoríficos y remolques frigoríficos, vehículos ligeros refrigerados, contenedores intermodales y vagones de tren, el formulario de notificación que figura en el anexo I del presente Reglamento;
2) | en lo que respecta a los programas de certificación de equipos fijos de protección contra incendios, el formulario de notificación que figura en el anexo II del presente Reglamento;
3) | en lo que respecta a los programas de certificación de aparamenta eléctrica fija, el formulario de notificación que figura en el anexo III del presente Reglamento;
4) | en lo que respecta a los programas de certificación de los aparatos que contienen disolventes a base de gases fluorados de efecto invernadero, el formulario de notificación que figura en el anexo IV del presente Reglamento;
5) | en lo que respecta a los programas de formación para equipos de aire acondicionado en vehículos de motor incluidos y no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/40/CE y equipos de aire acondicionado y bombas de calor en vehículos pesados, furgonetas, maquinaria móvil no de carretera utilizada en actividades agrícolas, mineras y de construcción, trenes, metros y tranvías, así como unidades de refrigeración de vehículos ligeros refrigerados, contenedores intermodales y vagones de tren, el formulario de notificación que figura en el anexo V del presente Reglamento.
Artículo 2
1. Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2065.
2. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo VI.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 2025.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2065 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2015, por el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo para la notificación de los programas de formación y certificación de los Estados miembros (DO L 301 de 18.11.2015, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2065/oj).
ANEXO I
APARATOS FIJOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, BOMBAS DE CALOR, CICLOS RANKINE CON FLUIDO ORGÁNICO, UNIDADES DE REFRIGERACIÓN DE CAMIONES FRIGORÍFICOS Y REMOLQUES FRIGORÍFICOS, VEHÍCULOS LIGEROS REFRIGERADOS, CONTENEDORES INTERMODALES Y VAGONES DE TREN
NOTIFICACIÓN
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO O ADAPTACIÓN POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE SUS REQUISITOS DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO (UE) 2024/573 SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
INFORMACIÓN GENERAL
a) Estado miembro |
b) Autoridad notificante |
c)Fecha de la notificación |
PARTE A
Personas físicas
El sistema o sistemas siguientes de certificación de las personas físicas que se dediquen al control de fugas, instalación, reparación, mantenimiento, revisión o desmontaje de aparatos fijos de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor, ciclos Rankine con fluido orgánico, unidades de refrigeración de camiones frigoríficos y remolques frigoríficos, vehículos ligeros refrigerados, contenedores intermodales, incluidos los buques frigoríficos, y vagones de tren que contengan los gases fluorados de efecto invernadero de que se trate o las sustancias alternativas amoníaco (NH3), dióxido de carbono (CO2) o hidrocarburos, cuando proceda, o a la recuperación de los gases fluorados de efecto invernadero en cuestión de los aparatos pertinentes, satisface(n) los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos en los artículos 4 y 9 del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2215 de la Comisión (1).
Título del certificado | Tipo (A1, A2, B, C D, E o en combinación) | Organismo de certificación de las personas físicas (nombre y datos de contacto)
| | | | | | | | […]
PARTE B
Personas jurídicas
El sistema o sistemas siguientes de certificación de las personas jurídicas que se dediquen a la instalación, reparación, mantenimiento, revisión o desmontaje de aparatos fijos de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor, ciclos Rankine con fluido orgánico, unidades de refrigeración de camiones frigoríficos y remolques frigoríficos, vehículos ligeros refrigerados, contenedores intermodales, incluidos los buques frigoríficos, y vagones de tren que contengan los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y en el anexo II, Sección 1, del Reglamento (UE) 2024/573 y las sustancias alternativas amoníaco (NH3), dióxido de carbono (CO2) o hidrocarburos, satisface(n) los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos en los artículos 6 y 9 del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2215 de la Comisión.
Título del certificado | Organismo de certificación de las personas jurídicas (nombre y datos de contacto)
| | | | […]
(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2215 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2024, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos para la expedición de certificados a personas físicas y jurídicas y las condiciones para el reconocimiento mutuo de dichos certificados en lo que respecta a los aparatos de refrigeración y de aire acondicionado fijos y las bombas de calor fijas, los ciclos Rankine con fluido orgánico fijos y las unidades de refrigeración de camiones frigoríficos, remolques frigoríficos, vehículos ligeros frigoríficos, recipientes intermodales y vagones de tren que contengan gases fluorados de efecto invernadero o sus alternativas, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de la Comisión (DO L, 2024/2215, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2215/oj).
ANEXO II
APARATOS FIJOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
NOTIFICACIÓN
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO O ADAPTACIÓN POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE SUS REQUISITOS DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO (UE) 2024/573 SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
INFORMACIÓN GENERAL
a) Estado miembro |
b) Autoridad notificante |
c) Fecha de la notificación |
PARTE A
Personas físicas
El sistema o sistemas siguientes de certificación de las personas físicas que se dediquen al control de fugas, la instalación, la reparación, el mantenimiento, la revisión o el desmontaje de los aparatos fijos de protección contra incendios que contengan los gases fluorados de efecto invernadero de que se trate o las sustancias alternativas perfluoro(2-metil-3-pentanona), trifluoroyodometano (yoduro de trifluorometilo) y 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-eno (2-BTP), cuando proceda, o la recuperación de gases fluorados de efecto invernadero de dichos aparatos, satisface(n) los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos en los artículos 3 y 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/625 de la Comisión (1).
Título del certificado | Organismo de certificación de las personas físicas (nombre y datos de contacto)
| | | | […]
PARTE B
Personas jurídicas
El sistema o sistemas siguientes de certificación de las personas jurídicas que se dediquen a la instalación, reparación, mantenimiento, revisión o desmontaje de los aparatos fijos de protección contra incendios que contengan los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I y en el anexo II, sección 1, del Reglamento (UE) 2024/573 y las sustancias alternativas perfluoro(2-metil-3-pentanona), trifluoroyodometano (yoduro de trifluorometilo) y 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-eno (2-BTP), satisface(n) los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos en los artículos 5 y 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/625 de la Comisión.
Título del certificado | Organismo de certificación de las personas jurídicas (nombre y datos de contacto)
| | | | […]
(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2025/625 de la Comisión, de 28 de marzo de 2025, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos de los certificados de las personas físicas y jurídicas y las condiciones para el reconocimiento mutuo de dichos certificados en lo que respecta a los aparatos fijos de protección contra incendios que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero u otras alternativas pertinentes, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 304/2008 de la Comisión (DO L, 2025/625, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/625/oj).
ANEXO III
APARAMENTA ELÉCTRICA FIJA
NOTIFICACIÓN
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO O ADAPTACIÓN POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE SUS REQUISITOS DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO (UE) 2024/573 SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
INFORMACIÓN GENERAL
a) | Estado miembro |
b) | Autoridad notificante |
c) | Fecha de la notificación |
El sistema o sistemas siguientes de certificación de las personas físicas que se dediquen a la instalación, reparación, mantenimiento, revisión o desmontaje de aparamenta eléctrica fija que contenga los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I, en el anexo II, Sección 1, y en el anexo III, del Reglamento (UE) 2024/573 o a la recuperación de gases fluorados de efecto invernadero de dicha aparamenta, satisface(n) los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos en los artículos 3 y 6 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/627 de la Comisión (1).
Título del certificado | Organismo de certificación de las personas físicas (nombre y datos de contacto)
| | | | […]
(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2025/627 de la Comisión, de 28 de marzo de 2025, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos de los certificados de las personas físicas y las condiciones para el reconocimiento mutuo de dichos certificados en lo que respecta a la instalación, el mantenimiento o la revisión, la reparación o el desmontaje de los conmutadores eléctricos fijos que contengan gases fluorados de efecto invernadero y la recuperación de gases fluorados de efecto invernadero de los conmutadores eléctricos fijos, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2066 de la Comisión (DO L, 2025/627, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/627/oj).
ANEXO IV
APARATOS QUE CONTENGAN DISOLVENTES A BASE DE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
NOTIFICACIÓN
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO O ADAPTACIÓN POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE SUS REQUISITOS DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO (UE) 2024/573 SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
INFORMACIÓN GENERAL
a) | Estado miembro |
b) | Autoridad notificante |
c) | Fecha de la notificación |
El sistema o sistemas siguientes de certificación de las personas físicas que se dediquen a la recuperación de disolventes a base de gases fluorados de efecto invernadero contenidos en aparatos, satisface(n) los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos en los artículos 3 y 6 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/623 de la Comisión (1).
Título del certificado | Organismo de certificación de las personas físicas (nombre y datos de contacto)
| | | | […]
(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2025/623 de la Comisión, de 28 de marzo de 2025, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos de los certificados de las personas físicas y las condiciones para el reconocimiento mutuo de dichos certificados en lo que respecta a la recuperación de disolventes a base de gases fluorados de efecto invernadero de los aparatos y se deroga el Reglamento (CE) n.o 306/2008 de la Comisión (DO L, 2025/623, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/623/oj).
ANEXO V
DETERMINADOS APARATOS MÓVILES QUE CONTIENEN GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
NOTIFICACIÓN
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO O ADAPTACIÓN POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE SUS REQUISITOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO (UE) 2024/573 SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
INFORMACIÓN GENERAL
a) | Estado miembro |
b) | Autoridad notificante |
c) | Fecha de la notificación |
El programa o programas siguientes de formación para las personas físicas que se dediquen al mantenimiento, la revisión, la reparación o el control de fugas, según proceda, de los aparatos de aire acondicionado de los vehículos de motor incluidos y no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y de los aparatos de aire acondicionado y las bombas de calor en vehículos pesados, furgonetas, maquinaria móvil no de carretera utilizada en actividades agrícolas, mineras y de construcción, trenes, metros y tranvías, así como unidades de refrigeración de vehículos ligeros refrigerados, contenedores intermodales, incluidos los buques frigoríficos, y vagones de trenes con gases fluorados de efecto invernadero o las sustancias alternativas hidrocarburos o dióxido de carbono (CO2), según proceda, o a la recuperación de los gases fluorados de efecto invernadero de que se trate de dichos aparatos, satisface(n) los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo establecidos en los artículos 3 y 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1893 de la Comisión (2).
Título de la certificación | Tipo (M1, M2, M3 o M4 o en combinación) | Organismo de certificación de las personas físicas (nombre y datos de contacto)
| | | | | | | | […]
(1) Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (DO L 161 de 14.6.2006, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/40/oj).
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1893 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2025, por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos de las acreditaciones de formación de las personas físicas y las condiciones para el reconocimiento mutuo de dichas acreditaciones de formación en lo que respecta a determinados equipos móviles que contengan gases fluorados de efecto invernadero o sus alternativas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 307/2008 de la Comisión (DO L, 2025/1893, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1893/oj).
ANEXO VI
Tabla de correspondencias
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2065 de la Comisión | Presente Reglamento
Artículo 1 | Artículo 1
Artículo 2 | Artículo 2
Artículo 3 | Artículo 3