DOUE-Z-2020-70058
Europeo
Unión Europea
Decisión
20200417

Decisión de la Comisión de 17 de abril de 2020 por la que se da instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para que introduzca cambios en los cuadros nacionales de asignación de Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido en el Diario de Transacciones de la Unión Europea.
Diario Oficial de la Unión Europea
20200619
207
L
1
61
/doue/2020/207/Z00001-00061.pdf
L
N
N
N
Z
Cambio climático
Contaminación atmosférica
Derechos de contaminación negociables
Gas
Gestión de residuos
Industrias
Políticas de medio ambiente
Registros administrativos
DE CONFORMIDAD con
el art. 10 bis de la Directiva 2003/87, de 13 de octubre
CITA
Reglamento 389/2013, de 2 de mayo
Derecho Administrativo
Medio ambiente
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (1),
Visto el Reglamento (UE) n.o 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones n.o 280/2004/CE y n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 920/2010 y n.o 1193/2011 de la Comisión (2), y en particular su artículo 52, apartado 2, párrafo segundo,
Considerando lo siguiente:
(1) | El 27 de abril de 2011, la Comisión adoptó la Decisión 2011/278/UE (3), por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE.
(2) | El 5 de septiembre de 2013, la Comisión adoptó la Decisión 2013/448/UE (4), relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el período 2013-2020.
(3) | Mediante la Decisión 2014/9/UE (5), la Comisión modificó las Decisiones 2010/2/UE (6) y 2011/278/UE, en lo que se refiere a la lista de sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono (en lo sucesivo, «lista de fuga de carbono»).
(4) | Mediante las Decisiones C(2013) 9281 (7), C(2014) 123 (8), C(2014) 674 (9) y C(2014) 1167 (10), la Comisión dio instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para introducir los cuadros nacionales de asignación y los cuadros nacionales de asignación revisados de Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido en el Diario de Transacciones de la Unión Europea.
(5) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Bélgica notificó a la Comisión, por carta de 3 de abril de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(6) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Bulgaria notificó a la Comisión, por carta de 13 de febrero de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(7) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Chequia notificó a la Comisión, por carta de 17 de febrero de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(8) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Dinamarca notificó a la Comisión, por cartas de 6 de febrero y 20 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(9) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Alemania notificó a la Comisión, por cartas de 10, 12 y 27 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(10) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Estonia notificó a la Comisión, por carta de 20 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(11) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Irlanda notificó a la Comisión, por cartas de 18 de febrero y 24 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(12) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Grecia notificó a la Comisión, por carta de 18 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(13) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, España notificó a la Comisión, por cartas de 18 de febrero, 31 de marzo y 2 de abril de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(14) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Francia notificó a la Comisión, por carta de 31 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(15) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Croacia notificó a la Comisión, por carta de 27 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(16) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Italia notificó a la Comisión, por cartas de 17 de marzo y 2 de abril de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(17) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Letonia notificó a la Comisión, por carta de 2 de abril de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(18) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Hungría notificó a la Comisión, por cartas de 27 y 31 de marzo y 6 de abril de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(19) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, los Países Bajos notificaron a la Comisión, por carta de 25 de febrero de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes.
(20) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Austria notificó a la Comisión, por cartas de 13 de febrero, 3 y 26 de marzo y 3 de abril 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(21) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Polonia notificó a la Comisión, por cartas de 31 de enero, 4 y 18 de febrero y 6 y 31 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(22) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Portugal notificó a la Comisión, por cartas de 20 de febrero y 13 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(23) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Rumanía notificó a la Comisión, por cartas de 27 de febrero, 25 de marzo y 3 de abril de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(24) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Eslovaquia notificó a la Comisión, por carta de 6 de febrero de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes.
(25) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Finlandia notificó a la Comisión, por carta de 30 de marzo de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(26) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, Suecia notificó a la Comisión, por cartas de 31 de marzo y 1 de abril de 2020, cambios en su cuadro nacional de asignación para asignar derechos de emisión de forma gratuita a nuevos entrantes y cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(27) | De conformidad con el artículo 52, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 389/2013, el Reino Unido notificó a la Comisión, por cartas de 14 de febrero y 5, 6, 17, 23, 24, 30 y 31 marzo de 2020, cambios debidos a reducciones significativas de la capacidad, ceses parciales, recuperación posterior de los niveles de actividad y modificaciones de la lista de fuga de carbono.
(28) | La Comisión considera que los cambios notificados en los cuadros nacionales de asignación de Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido se ajustan a la Decisión 2011/278/UE. Por consiguiente, deben darse instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para que introduzca esos cambios en el Diario de Transacciones de la Unión Europea.
DECIDE:
Artículo único
El administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea introducirá en los anexos I a XXIII, respectivamente, del Diario de Transacciones de la Unión Europea los cambios en los cuadros nacionales de asignación de Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
Hecho en Bruselas, el 17 de abril de 2020.
Por la Comisión
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente Ejecutivo
(1) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
(2) DO L 122 de 3.5.2013, p. 1.
(3) Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 130 de 17.5.2011, p. 1).
(4) Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 240 de 7.9.2013, p. 27).
(5) Decisión 2014/9/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se modifican las Decisiones 2010/2/UE y 2011/278/UE, en relación con los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono (DO L 9 de 14.1.2014, p. 9).
(6) Decisión 2010/2/UE de la Comisión, de 24 de diciembre de 2009, por la que se determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono (DO L 1 de 5.1.2010, p. 10).
(7) Decisión C(2013) 9281 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se da instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para introducir en el Diario de Transacciones de la Unión Europea los cuadros nacionales de asignación de Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido.
(8) Decisión C(2014) 123 de la Comisión, de 17 de enero de 2014, por la que se da instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para introducir en el Diario de Transacciones de la Unión Europea los cuadros nacionales de asignación de la República Checa, Dinamarca, Francia, Lituania, Hungría y Eslovaquia.
(9) Decisión C(2014) 674 de la Comisión, de 12 de febrero de 2014, por la que se da instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para introducir en el Diario de Transacciones de la Unión Europea los cuadros nacionales de asignación de Bélgica, Alemania, Estonia, Luxemburgo, Eslovenia y Finlandia.
(10) Decisión C(2014) 1167 de la Comisión, de 26 de febrero de 2014, por la que se da instrucciones al administrador central del Diario de Transacciones de la Unión Europea para introducir en el Diario de Transacciones de la Unión Europea los cuadros nacionales de asignación de Bulgaria, España, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Polonia, Rumanía y Reino Unido.
ANEXO I
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Bélgica
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
BE000000000000293 | 293 | Unilin, site Bospan | Unilin, site Bospan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 2 034 | 1 611 | 4 878
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 2 034 | 1 611 | 4 878
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Bélgica
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
BE000000000000633 | 633 | FLUXYS LNG Terminal Zeebrugge | FLUXYS LNG nv | 82 714 | 59 863 | 26 039 | 46 419 | 19 646 | 16 602 | 27 813 | 44 060 | 323 155
BE000000000000165 | 165 | AGC Glass Europe Mol Plant | AGC GLASS EUROPE (NB: rechtstreeks zetel van Mol contacteren AUB !) | 63 221 | 62 069 | 60 905 | 59 733 | 58 549 | 57 357 | 56 153 | 28 120 | 446 107
ANEXO II
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Bulgaria
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
BG-existing-BG-089-119 | 89 | "Булгартрансгаз" ЕАД | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Лозенец" | 0 | 0 | 0 | 18 | 179 | 151 | 124 | 99 | 571
BG-existing-BG-087-120 | 87 | "Булгартрансгаз" ЕАД | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Странджа" | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 51 | 42 | 33 | 192
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 24 | 239 | 202 | 166 | 132 | 763
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Bulgaria
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
BG-existing-BG-033-34 | 33 | АГРОПОЛИХИМ АД | АГРОПОЛИХИМ АД | 394 200 | 387 354 | 380 425 | 373 426 | 366 351 | 359 207 | 351 974 | 185 635 | 2 798 572
BG-existing-BG-146-NEW004 | 146 | "Грийнс" ООД | Грийнс | 3 733 | 3 341 | 2 960 | 647 | 1 116 | 1 883 | 1 547 | 612 | 15 839
BG-existing-BG-144-NEW003 | 144 | "Благоевград БТ" АД | "Благоевград БТ" АД | 5 430 | 4 860 | 4 304 | 3 766 | 3 244 | 2 739 | 2 251 | 0 | 26 594
BG-existing-BG-091-121 | 91 | "Булгартрансгаз" ЕАД | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Ихтиман" | 20 886 | 18 692 | 16 556 | 14 485 | 12 480 | 10 537 | 8 658 | 3 459 | 105 753
BG-existing-BG-092-117 | 92 | "Булгартрансгаз" ЕАД | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Кардам 2" | 78 129 | 69 919 | 61 931 | 27 126 | 46 679 | 39 414 | 32 386 | 31 | 355 615
BG-existing-BG-125-181 | 125 | “Керам Инвест АД” - Сливен | "Керам Инвест" АД - Сливен | 12 648 | 12 427 | 12 205 | 11 981 | 8 080 | 11 525 | 11 293 | 3 801 | 83 960
BG-existing-BG-089-119 | 89 | "Булгартрансгаз" ЕАД | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Лозенец" | 73 021 | 65 349 | 57 883 | 50 644 | 43 627 | 36 839 | 30 269 | 11 986 | 369 618
BG-existing-BG-093-109 | 93 | "Булгартрансгаз" ЕАД | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Провадия" | 74 552 | 66 720 | 59 096 | 51 705 | 22 289 | 37 610 | 15 464 | 20 | 327 456
BG-existing-BG-087-120 | 87 | "Булгартрансгаз" ЕАД | "Булгартрансгаз" ЕАД, Компресорна станция "Странджа" | 56 840 | 50 867 | 45 055 | 39 421 | 33 959 | 28 674 | 23 562 | 26 | 278 404
BG-existing-BG-025-4 | 25 | „ЕВН България Топлофикация” ЕАД | „ЕВН България Топлофикация” ЕАД- ОЦ “Пловдив Юг" | 3 218 | 2 880 | 3 351 | 2 932 | 2 526 | 2 133 | 1 752 | 694 | 19 486
BG-existing-BG-037-160 | 37 | "Керамика Бургас" АД | "Керамика Бургас" АД | 8 616 | 8 466 | 8 315 | 8 162 | 6 684 | 3 925 | 1 924 | 7 534 | 53 626
ANEXO III
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Chequia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
CZ000000000000085 | 85 | Pražská teplárenská a.s. | Teplárna Holešovice | 44 884 | 40 363 | 35 969 | 31 713 | 14 836 | 12 821 | 9 353 | 7 787 | 197 726
ANEXO IV
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Dinamarca
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
DK-existing-DK-55-1004267711 | 55 | RINGSTED KRAFTVARMEVÆRK A/S | Ringsted Kraftvarmeværk | 2 603 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 4 625
DK-existing-DK-391-1013068263 | 391 | ENERGI FYN PRODUKTION A/S | Energi Fyn Produktion - Assens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
DK-existing-DK-94-1010775392 | 94 | Verdo Varme Herning A/S | Verdo Varme Herning, Vest | 0 | 99 | 88 | 39 | 132 | 0 | 0 | 37 | 395
DK-existing-DK-195-1002195366 | 195 | VRÅ VARMEVÆRK AMBA | Vrå Varmeværk | 5 329 | 4 769 | 4 225 | 3 697 | 3 188 | 673 | 1 108 | 1 755 | 24 744
DK-existing-DK-169-1009490503 | 169 | Aarhus Kommune | AffaldVarme Århus, Århusværket | 769 | 688 | 610 | 533 | 460 | 388 | 80 | 126 | 3 654
DK-existing-DK-43-1004258440 | 43 | Lyngby Kraftvarmeværk A/S | DTU Kraftvarmeværk | 24 430 | 10 931 | 4 842 | 4 238 | 3 653 | 3 087 | 2 539 | 4 023 | 57 743
DK-existing-DK-4-1010771699 | 4 | ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S | Viborg Kraftvarme A/S, Gyldenrisvej 7 | 3 792 | 3 393 | 3 006 | 2 630 | 2 266 | 1 913 | 1 572 | 0 | 18 572
DK-existing-DK-7-1004416316 | 7 | HOFOR FJERNVARME P/S | HOFOR - Østre varmecentral | 2 366 | 1 059 | 469 | 821 | 354 | 597 | 981 | 0 | 6 647
DK-existing-DK-16-1016542861 | 16 | SILKEBORG VARME A/S | Silkeborg Varme A/S - Varmeværket Hostrupsgade | 5 658 | 5 064 | 4 485 | 3 925 | 3 381 | 2 855 | 2 346 | 464 | 28 178
DK-existing-DK-17-1015571698 | 17 | SILKEBORG VARME A/S | Silkeborg Varme A/S - Varmeværket Kejlstrupvej | 794 | 1 421 | 1 258 | 1 101 | 949 | 801 | 658 | 261 | 7 243
DK-existing-DK-31-1010738926 | 31 | TREFOR VARME A/S | Kolding Varmeværk Syd | 1 153 | 1 032 | 229 | 800 | 689 | 582 | 239 | 0 | 4 724
DK-existing-DK-32-1010738888 | 32 | TREFOR VARME A/S | Kolding Varmeværk Dampcentralen | 455 | 408 | 0 | 158 | 272 | 115 | 189 | 0 | 1 597
DK-existing-DK-33-1010738896 | 33 | TREFOR VARME A/S | Kolding Varmeværk Skovparken | 259 | 233 | 0 | 0 | 155 | 66 | 108 | 0 | 821
DK-existing-DK-37-1012878105 | 37 | TREFOR VARME A/S | Vejle Varmeværk Søndermarkens Kedelcentral | 564 | 504 | 224 | 391 | 336 | 71 | 116 | 0 | 2 206
DK-existing-DK-47-1007920594 | 47 | Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S | Kyndbyværket | 9 249 | 8 276 | 7 333 | 6 418 | 5 532 | 4 675 | 3 846 | 1 523 | 46 852
DK-existing-DK-53-1003256274 | 53 | Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S | H.C. Ørsted Værket | 249 919 | 223 654 | 99 067 | 86 711 | 74 743 | 63 163 | 103 912 | 41 153 | 942 322
DK-existing-DK-54-1003253883 | 54 | Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S | Svanemølleværket | 166 829 | 149 295 | 66 130 | 57 882 | 49 893 | 42 163 | 34 682 | 13 735 | 580 609
DK-existing-DK-60-1003317001 | 60 | FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S | Otterup Varmecentral | 402 | 359 | 0 | 0 | 240 | 51 | 167 | 66 | 1 285
DK-existing-DK-61-1010775449 | 61 | E.ON PRODUKTION DANMARK A/S | Frederikssund Kraftvarmeværk | 14 071 | 12 592 | 2 789 | 4 882 | 4 208 | 3 556 | 2 926 | 1 159 | 46 183
DK-existing-DK-65-1003007911 | 65 | Svendborg Fjernvarme A.m.b.a | Svendborg Fjernvarme, Central Bagergade | 3 282 | 5 874 | 5 203 | 2 276 | 981 | 828 | 680 | 0 | 19 124
DK-existing-DK-66-1003007923 | 66 | Svendborg Fjernvarme A.m.b.a | Svendborg Fjernvarme, Vestre Central | 1 296 | 2 321 | 2 055 | 1 799 | 387 | 327 | 269 | 0 | 8 454
DK-existing-DK-82-1009623945 | 82 | VERDO PRODUKTION A/S | Verdo Produktion - Ydervangen | 142 | 255 | 113 | 0 | 0 | 0 | 118 | 47 | 675
DK-existing-DK-83-1009623953 | 83 | VERDO PRODUKTION A/S | Verdo Produktion - Katholmvej | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44
DK-existing-DK-87-1010757467 | 87 | GEV VARME A/S | KVV Grønningen-Central 2 | 7 654 | 3 425 | 6 068 | 1 328 | 2 289 | 967 | 1 592 | 630 | 23 953
DK-existing-DK-95-1010775961 | 95 | VESTFORSYNING VARME A/S | Vestforsyning Varme A/S, Central H | 1 899 | 1 699 | 753 | 329 | 0 | 0 | 394 | 156 | 5 230
DK-existing-DK-96-1010775988 | 96 | VESTFORSYNING VARME A/S | Vestforsyning Varme A/S, Central Nord | 413 | 370 | 328 | 0 | 0 | 105 | 172 | 68 | 1 456
DK-existing-DK-103-1003030685 | 103 | THISTED VARMEFORSYNING A M B A | Thisted Varmeforsyning - Ringvej | 305 | 273 | 241 | 211 | 182 | 77 | 127 | 50 | 1 466
DK-existing-DK-111-1001723737 | 111 | Hjallerup Fjernvarmeværk A.m.b.a. | Hjallerup Fjernvarmeselskab | 6 945 | 6 215 | 5 506 | 4 819 | 4 154 | 3 510 | 2 887 | 1 144 | 35 180
DK-existing-DK-112-1010757157 | 112 | FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S | Bellinge Varmecentral | 202 | 181 | 0 | 0 | 61 | 26 | 84 | 33 | 587
DK-existing-DK-114-1010757211 | 114 | FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S | Bolbro Varmecentral | 756 | 338 | 0 | 0 | 226 | 191 | 313 | 124 | 1 948
DK-existing-DK-119-1010757955 | 119 | FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S | Næsby Varmecentral | 244 | 109 | 194 | 0 | 0 | 0 | 101 | 40 | 688
DK-existing-DK-120-1010757998 | 120 | FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S | Pårup Varmecentral | 803 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 66 | 1 921
DK-existing-DK-122-1010758021 | 122 | FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S | Sydøst Varmecentral | 545 | 244 | 108 | 95 | 163 | 275 | 226 | 45 | 1 701
DK-existing-DK-126-1009505527 | 126 | Sønderborg Varme A/S | Sønderborg Varme, Sundquist | 203 | 182 | 0 | 0 | 0 | 51 | 84 | 0 | 520
DK-existing-DK-127-1003046196 | 127 | Sønderborg Varme A/S | Sønderborg Varme, Rojum | 3 218 | 2 879 | 2 550 | 2 232 | 1 922 | 1 623 | 1 333 | 528 | 16 285
DK-existing-DK-145-1015884807 | 145 | DIN Forsyning Varme A/S | Sædding Varmeværk | 888 | 397 | 704 | 1 232 | 531 | 224 | 184 | 0 | 4 160
DK-existing-DK-150-1003064635 | 150 | Fjernvarme Horsens A.m.b.A | Fjernvarme Horsens A/S - Glentevej | 266 | 237 | 210 | 184 | 159 | 134 | 110 | 44 | 1 344
DK-existing-DK-151-1016688246 | 151 | FORS Varme Roskilde A/S | Roskilde Varme A/S, Hovedcentralen | 4 395 | 3 933 | 871 | 762 | 657 | 554 | 911 | 360 | 12 443
DK-existing-DK-155-1003079977 | 155 | GRENÅ VARMEVÆRK A M B A | Grenå Varmeværk AMBA - Bredstrup Varmeværk | 220 | 196 | 174 | 76 | 131 | 111 | 91 | 18 | 1 017
DK-existing-DK-156-1001852238 | 156 | ANDELSSELSKABET MØLHOLM VARMEVÆRK | Mølholm Varmeværk | 370 | 331 | 0 | 256 | 221 | 186 | 153 | 30 | 1 547
DK-existing-DK-159-1015866299 | 159 | HILLERØD VARME A/S | Frederiksgade Varmecentral | 5 285 | 4 730 | 4 190 | 3 666 | 3 158 | 2 666 | 1 096 | 433 | 25 224
DK-existing-DK-160-1015866329 | 160 | HILLERØD VARME A/S | Ullerød Varmecentral | 1 548 | 1 385 | 1 226 | 1 073 | 924 | 781 | 321 | 0 | 7 258
DK-existing-DK-167-1013879652 | 167 | BRØNDERSLEV VARME A/S | Brønderslev Varme A/S - Brønderslev Kraftvarme | 22 932 | 20 522 | 18 181 | 15 913 | 13 716 | 11 591 | 4 768 | 1 888 | 109 511
DK-existing-DK-170-1010680383 | 170 | Aarhus Kommune | AffaldVarme Århus, Risskov Varmecentral | 64 | 229 | 0 | 178 | 152 | 0 | 106 | 0 | 729
DK-existing-DK-173-1010680367 | 173 | Aarhus Kommune | AffaldVarme Århus, Gellerup | 695 | 1 243 | 551 | 964 | 830 | 701 | 144 | 0 | 5 128
DK-existing-DK-179-1003123419 | 179 | Haderslev Fjernvarme | Haderslev Fjernvarme, Fjordagervej 15-17 | 4 952 | 4 432 | 3 925 | 859 | 741 | 626 | 1 030 | 0 | 16 565
DK-existing-DK-180-1002075632 | 180 | Brande Fjernvarme A.m.b.a. | Brande Fjernvarme A.m.b.a. | 3 560 | 3 186 | 1 411 | 1 235 | 2 129 | 1 799 | 1 480 | 586 | 15 386
DK-existing-DK-183-1002097944 | 183 | SINDAL VARMEFORSYNING A M B A | Sindal Varmeforsyning | 6 426 | 5 751 | 5 094 | 4 459 | 3 843 | 3 248 | 2 672 | 529 | 32 022
DK-existing-DK-187-1002175112 | 187 | TOFTLUND FJERNVARME A.M.B.A. | Toftlund Fjernvarmecentral | 5 253 | 4 701 | 4 165 | 3 645 | 3 142 | 2 655 | 2 184 | 865 | 26 610
DK-existing-DK-191-1016314192 | 191 | FORSYNING HELSINGØR VARME A/S | Central Mads Holmsvej | 3 799 | 1 700 | 3 011 | 2 634 | 2 270 | 959 | 788 | 0 | 15 161
DK-existing-DK-194-1003156587 | 194 | HJØRRING VARMEFORSYNING A M B A | Hjørring Varmeforsyning, Gasværksbakken 5-7 | 5 378 | 4 813 | 4 263 | 1 865 | 3 213 | 678 | 1 115 | 0 | 21 325
DK-existing-DK-201-1002261339 | 201 | Vejle Fjernvarme A M B A | Vejle Fjernvarme a.m.b.a., Central Langelinie | 1 623 | 1 453 | 1 287 | 1 126 | 970 | 820 | 673 | 133 | 8 085
DK-existing-DK-207-1002309201 | 207 | Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. | Hvide Sande Fjernvarme | 8 273 | 7 403 | 6 559 | 5 741 | 4 948 | 4 182 | 3 440 | 1 362 | 41 908
DK-existing-DK-213-1010668464 | 213 | CTR I/S | CTR, Spidslastcentral Phistersvej | 1 521 | 1 361 | 603 | 264 | 909 | 192 | 315 | 0 | 5 165
DK-existing-DK-228-1001944117 | 228 | Svogerslev Fjernvarme | Svogerslev Fjernvarmecentral | 248 | 222 | 99 | 43 | 37 | 0 | 52 | 21 | 722
DK-existing-DK-232-1012874908 | 232 | FREDERIKSHAVN VARME A/S | Varmecentral Ærøvej | 5 986 | 5 357 | 2 373 | 2 076 | 1 788 | 1 510 | 2 481 | 982 | 22 553
DK-existing-DK-235-1003039608 | 235 | BRØNDBY FJERNVARME A M B A | Brøndbyøster Fjernvarmecentral | 626 | 560 | 496 | 434 | 374 | 316 | 259 | 103 | 3 168
DK-existing-DK-236-1003039566 | 236 | BRØNDBY FJERNVARME A M B A | Brøndbyvester Fjernvarmecentral | 930 | 832 | 369 | 645 | 278 | 117 | 193 | 0 | 3 364
DK-existing-DK-237-1011470390 | 237 | Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. | Middelfart Fjernvarme, Hovedcentral | 1 193 | 1 068 | 946 | 828 | 713 | 602 | 495 | 0 | 5 845
DK-existing-DK-267-1003064271 | 267 | Imerys Industrial Minerals Denmark A/S | Imerys Mors | 24 401 | 23 976 | 23 548 | 23 115 | 22 677 | 22 234 | 21 787 | 11 903 | 173 641
DK-existing-DK-270-1003084683 | 270 | DAKA DENMARK A/S | Daka Denmark A/S, Dakavej 10 | 21 650 | 19 377 | 17 162 | 15 015 | 12 936 | 10 922 | 8 975 | 3 558 | 109 595
DK-existing-DK-343-1005184196 | 343 | FAXE KALK A/S | Faxe Kalk Ovnanlægget Stubberup | 54 021 | 52 923 | 51 820 | 50 713 | 49 602 | 48 488 | 47 366 | 23 421 | 378 354
DK-existing-DK-362-1012855997 | 362 | FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S | Sygehusets Varmecentral | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 209 | 0 | 511
DK-existing-DK-372-1803-20041001 | 372 | Total E&P Danmark A/S | Harald feltet omfattende anlæg på platformene Harald A og -B | 6 188 | 6 081 | 5 972 | 5 862 | 5 751 | 2 820 | 5 525 | 2 706 | 40 905
DK-existing-DK-373-1804-20041001 | 373 | Total E&P Danmark A/S | Tyra feltet omfattende anlæg på platformene Tyra Vest A, -B, -C, -D og -E samt Tyra Øst A, -B, -C, - | 526 593 | 517 446 | 508 192 | 498 842 | 489 391 | 479 848 | 470 186 | 230 245 | 3 720 743
ANEXO V
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Alemania
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
DE000000000210680 | 210680 | FFR Fernwärmeversorgung Flugplatz Ramstein GmbH | Gasmotoren-Blockheizkraftwerk Ramstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 647
DE000000000001444 | 1444 | Stadtwerke Leipzig GmbH | Heizkraftwerk Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE000000000000626 | 626 | MTU Friedrichshafen GmbH | BW_5123496_Heizhaus Werk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 370 | 294 | 818
DE000000000000786 | 786 | Merck KGaA | Heizwerk Gernsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 682 | 1 649 | 3 426
DE000000000001351 | 1351 | K+S Minerals and Agriculture GmbH | Kraftwerk Standort Hattorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 017 | 38 982 | 38 225 | 87 224
DE000000000209842 | 209842 | Vattenfall Wärme Berlin AG | GuD-HKW Lichterfelde | 0 | 0 | 0 | 3 607 | 28 443 | 31 071 | 61 183 | 48 461 | 172 765
DE000000000210476 | 210476 | WUN Pellets GmbH | Pelletwerk mit Erdgas-BHKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 4 500 | 3 564 | 9 204
DE000000000210603 | 210603 | ENGIE Deutschland GmbH | Heizkraftwerk Gera-Lusan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 811 | 6 222 | 14 033
DE000000000210625 | 210625 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Heizkraftwerk Stuttgart-Gaisburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 586 | 17 058 | 14 284 | 36 928
DE000000000210658 | 210658 | ENGIE Deutschland GmbH | Heizkraftwerk Gera-Tinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 905 | 7 112 | 16 017
DE000000000210686 | 210686 | Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | HKW Robert-Bosch-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 4 093 | 3 243 | 7 541
DE000000000210939 | 210939 | Vattenfall Wärme Berlin AG | HW Treptow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 1 675 | 3 616
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 607 | 28 443 | 48 915 | 146 525 | 124 729 | 352 219
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Alemania
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
DE000000000000083 | 83 | OPTERRA Zement GmbH, Werk Karsdorf | OPTERRA Zement GmbH, Werk Karsdorf | 989 161 | 971 981 | 954 598 | 937 034 | 919 280 | 901 354 | 883 205 | 574 533 | 7 131 146
DE000000000001160 | 1160 | Stadtwerke Duisburg AG | Heizwerk Süd | 56 | 48 | 41 | 37 | 8 | 27 | 6 | 0 | 223
DE000000000001348 | 1348 | K+S KALI GmbH, Werk Sigmundshall (bis 31.10.2019) K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Sigmundshall (ab 01.11.2019) | Kraftwerk Werk Sigmundshall | 42 703 | 41 960 | 41 217 | 40 474 | 39 731 | 38 988 | 38 245 | 0 | 283 318
DE000000000001671 | 1671 | Stadtwerke Duisburg AG | Heizwerk Nord | 716 | 0 | 0 | 0 | 428 | 181 | 149 | 0 | 1 474
DE000000000001833 | 1833 | Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH | Mittelrheinische Erdgastransport Gesellschaft mbH Werk Porz | 11 600 | 5 191 | 18 390 | 3 610 | 778 | 2 627 | 1 079 | 0 | 43 275
DE000000000001845 | 1845 | terranets bw GmbH | Verdichterstation Blankenloch | 1 722 | 0 | 0 | 1 194 | 258 | 869 | 714 | 0 | 4 757
ANEXO VI
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Estonia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
EE000000000000012 | 12 | Kiviõli Keemiatööstuse OÜ | Kiviõli Keemiatööstuse OÜ | 0 | 0 | 0 | 12 150 | 15 012 | 14 731 | 14 451 | 14 170 | 70 514
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 12 150 | 15 012 | 14 731 | 14 451 | 14 170 | 70 514
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Estonia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
EE000000000000046 | 46 | Vopak E.O.S. AS | Termoil terminal Vopak EOS | 22 000 | 19 689 | 8 720 | 7 629 | 6 572 | 5 550 | 4 560 | 1 804 | 76 524
EE000000000000048 | 48 | Vesta Terminal Tallinn OÜ | Termaalõli katlamaja | 14 075 | 12 596 | 5 579 | 4 881 | 2 102 | 1 775 | 2 917 | 0 | 43 925
ANEXO VII
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Irlanda
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
IE-existing-IE-109-IE-GHG148-02 | 109 | Wexford Proteins Limited | Wexford Proteins Limited | 3 175 | 3 089 | 3 001 | 2 914 | 2 829 | 2 744 | 1 406 | 734 | 19 892
IE-existing-IE-60-IE-GHG078-03 | 60 | Novartis Ringaskiddy Limited | Novartis Ringaskiddy Limited | 8 399 | 8 253 | 8 106 | 7 957 | 3 907 | 3 831 | 3 754 | 1 842 | 46 049
ANEXO VIII
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Grecia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
EL-new-2-41-206233 | 206233 | ΔΕΣΦΑ | ΔΕΣΦΑ Συμπιεστής Φ. Α. Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης | 7 602 | 13 495 | 5 978 | 10 464 | 9 020 | 7 622 | 6 270 | 2 483 | 62 934
| | | TOTAL | 7 602 | 13 495 | 5 978 | 10 464 | 9 020 | 7 622 | 6 270 | 2 483 | 62 934
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Grecia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
EL-existing-GR67-2-7 | 67 | Ελληνική Εταιρεία Ζάχαρης (Εργοστάσιο Πλατέως) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΩΣ) | 30 433 | 29 905 | 45 863 | 28 829 | 28 283 | 27 731 | 19 543 | 11 667 | 222 254
EL-new-2-37-GR205485 | 205485 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 674 | 0 | 0 | 1 161 | 1 000 | 845 | 0 | 1 097 | 5 777
EL-new-2-38 | 205640 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α11 | 2 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 | 243 | 384 | 4 153
EL-existing-GR3-9-1 | 3 | ΑΚΕΚ Α.Ε. | ΑΚΕΚ Α.Ε. | 3 583 | 7 042 | 0 | 13 577 | 0 | 13 060 | 12 797 | 0 | 50 059
EL-existing-GR115-10-15 | 115 | Antonios Kakkos | PAKO VELOU S.A. | 1 367 | 1 517 | 1 833 | 1 463 | 1 766 | 1 731 | 849 | 0 | 10 526
EL-existing-GR29-9-15 | 29 | Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. | Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΝΗΣ Α.Ε. | 17 758 | 6 191 | 6 080 | 5 968 | 5 855 | 5 741 | 5 625 | 15 529 | 68 747
EL-existing-GR182-2-27 | 182 | ΔΕΣΦΑ | ΔΕΣΦΑ Ρεβυθούσα / Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου νήσος Ρεβυθούσα | 31 103 | 30 562 | 30 020 | 29 480 | 28 938 | 28 397 | 27 856 | 17 866 | 224 222
EL-existing-GR5-9-3 | 5 | ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ | 13 404 | 6 586 | 3 234 | 6 349 | 3 114 | 6 107 | 2 992 | 5 861 | 47 647
ANEXO IX
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: España
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
ES000000000000300 | 300 | BA GLASS SPAIN, SA. Instalación de León | BA Glass Spain SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 776 | 6 660 | 6 530 | 16 966
ES000000000000541 | 541 | TAU PORCELÁNICO, S.L.U. | TAU PORCELÁNICO, S.L.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 593 | 40 345 | 39 577 | 38 807 | 142 322
ES000000000000974 | 974 | Cerámica Saloni, S.A. | Cerámica Saloni, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 621 | 7 450 | 7 308 | 7 166 | 24 545
ES000000000000984 | 984 | NUEVAS ATOMIZADAS, S.L.U. | NUEVAS ATOMIZADAS, S.L.U. | 6 746 | 8 229 | 8 084 | 7 938 | 8 444 | 30 989 | 30 399 | 29 808 | 130 637
ES-new-157 | 202256 | CRISTAL CERÁMICAS, S.A (FACTORÍA III) | CRISTAL CERÁMICAS S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 4 098 | 4 019 | 3 941 | 15 032
ES-new-209542 | 209542 | DESIMPACTO DE PURINES ERESMA S.A. | DESIMPACTO DE PURINES ERESMA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 755 | 10 657 | 10 450 | 30 862
ES-new-099 | 204982 | COMPACGLASS, S.L. (FACTORIA IV) | COMPACGLASS, S.L. | 0 | 0 | 5 593 | 12 758 | 18 269 | 17 927 | 17 585 | 17 243 | 89 375
ES-new-198648 | 198648 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS | NUEVO HOSPITAL DE BURGOS, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 274 | 2 593 | 5 867
ES000000000000707 | 707 | INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SLU | INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 912 | 53 452 | 52 414 | 113 778
ES-new-90057 | 90057 | Enagas Transporte S.A.U | Enagás Transporte, SAU - Estación de compresión de El Villar de Arnedo | 16 785 | 15 021 | 13 307 | 5 824 | 10 040 | 8 484 | 3 490 | 2 764 | 75 715
ES-new-209945 | 209945 | BALDOCER, S.A - PLANTA 3 (Villafames) | BALDOCER, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 574 | 28 261 | 36 275 | 35 570 | 106 680
ES000000000000527 | 527 | ARCILLA BLANCA, S.A. | ARCILLA BLANCA, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 154 | 5 927 | 5 814 | 5 701 | 21 596
ES000000000000751 | 751 | PAPERTECH, S.L. | PAPERTECH, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 765 | 2 796 | 5 561
ES000000000000907 | 907 | Renault España,S.A - Factoría de Valladolid | Renault España SA | 0 | 4 474 | 20 306 | 19 940 | 19 574 | 19 208 | 18 842 | 18 476 | 120 820
ES000000000000178 | 178 | CELULOSA GALLUR SL | CELULOSA GALLUR SL | 0 | 0 | 831 | 829 | 814 | 985 | 1 339 | 1 312 | 6 110
ES-new-210672 | 210672 | PLANTA DE SECADO TÉRMICO DE LODOS SUR | CANAL DE ISABEL II, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 927 | 31 190 | 30 584 | 89 701
ES-new-210692 | 210692 | SECANIM BIO-INDUSTRIES, S.A.U. - PLANTA DE SEGOVIA | SECANIM BIO-INDUSTRIES, S.A.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 997 | 10 155 | 9 958 | 26 110
ES000000000000825 | 825 | INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA, S.L.U. | INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA, S.L.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 437 | 16 118 | 32 555
ES000000000000880 | 880 | Industrias Químicas del Ebro, SA - IQE | INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.A. | 2 693 | 9 889 | 13 374 | 13 133 | 12 893 | 27 302 | 29 895 | 29 314 | 138 493
ES000000000090075 | 90075 | Tomates del Sur S.L.U. | Tomates del Sur S.L.U. | 0 | 0 | 4 032 | 7 853 | 7 709 | 7 565 | 7 421 | 7 277 | 41 857
ES000000000207264 | 207264 | ECOLLERÍA, S.L. | ECOLLERÍA, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 110 | 3 155 | 3 094 | 23 359
ES000000000208924 | 208924 | EUSKAL FORGING, S.A.– Planta de Irura | EUSKAL FORGING, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 748 | 6 947 | 34 695
ES-new-210605 | 210605 | GOMA CAMPS CONSUMER S.L.U. | GOMA CAMPS CONSUMER S.L.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 922 | 9 109 | 8 932 | 24 963
ES000000000206918 | 206918 | MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L.U. | MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 944 | 16 359 | 65 303
ES000000000000419 | 419 | PLASTIVERD, PET RECICLADO SA | PLASTIVERD, PET RECICLADO SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 523 | 3 775 | 7 298
ES000000000000945 | 945 | IBERPOTASH S.A. | IBERPOTASH S.A. (Súria) | 0 | 0 | 723 | 3 084 | 3 028 | 3 632 | 4 420 | 4 335 | 19 222
ES-new-121 | 203075 | CERAMICAS L'ALCALATÉN, S.A. | CELSO LOPEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 826 | 8 898 | 15 724
ES000000000000735 | 735 | INVERSIONES MACLEAN IBERICA, S. L. | INVERSIONES MACLEAN IBERICA, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 376 | 756
ES-new-210703 | 210703 | PLADUR GELSA | PLADUR GYPSUM, S.A.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 883 | 20 233 | 38 116
ES000000000001011 | 1011 | Hijos de Rivera, SA - Fábrica de Cervezas Estrella Galicia | HIJOS DE RIVERA, S.A. | 872 | 857 | 842 | 826 | 2 396 | 4 286 | 4 854 | 4 760 | 19 693
ES-new-210478 | 210478 | CLEAN SUSTAINABLE ENERGY CASTILLA LA MANCHA, S.L. (PLANTA CONSUEGRA) | CLEAN SUSTAINABLE ENERGY CASTILLA LA MANCHA, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 609 | 10 769 | 10 559 | 24 937
ES-new-210480 | 210480 | CLEAN SUSTAINABLE ENERGY CASTILLA LA MANCHA, S.L. (PLANTA POLAN) | CLEAN SUSTAINABLE ENERGY CASTILLA LA MANCHA, S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 806 | 14 339 | 14 061 | 33 206
ES000000000205897 | 205897 | NITRICOMAX S.L | NITRICOMAX S.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 1 164 | 1 142 | 1 120 | 4 417
ES000000000000587 | 587 | BP Oil España S.A.U. Refinería de Castellón | Bp Oil España SAU, Refinería de Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 452 | 76 821 | 75 328 | 170 601
ES-new-114 | 203954 | Emigres, S.L.U. (Factoría IV) | Emigres, S.L.U. (Factoría IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 276 | 7 322 | 14 598
ES000000000207505 | 207505 | EUSKAL FORGING, S.A.– Planta de Sestao | EUSKAL FORGING, S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 316 | 8 425 | 45 741
| | | TOTAL | 27 096 | 38 470 | 67 092 | 72 185 | 124 074 | 313 889 | 611 059 | 523 346 | 1 777 211
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: España
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
ES000000000001018 | 1018 | Enagas Transporte S.A.U | Enagás Transporte, SAU - Estación de compresión de Haro | 10 773 | 2 420 | 11 | 10 | 9 | 7 | 2 236 | 1 769 | 17 235
ES000000000000802 | 802 | Aitor Fernández Aramberri | ArcelorMittal S.L.U. | 107 000 | 175 875 | 103 261 | 101 361 | 16 271 | 31 907 | 31 265 | 30 620 | 597 560
ES000000000000915 | 915 | Enagas Transporte S.A.U | Enagás Transporte, SAU - Instalación de Almodóvar del Campo | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 1 866 | 1 477 | 3 412
ES000000000000113 | 113 | Cerámica Malpesa S.A | Cerámica Malpesa S.A. (Plantas M1, M2, M3, M4) | 26 695 | 26 230 | 25 761 | 25 287 | 15 268 | 14 971 | 20 893 | 20 462 | 175 567
ES000000000000707 | 707 | INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SLU | INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SLU | 101 041 | 99 286 | 97 511 | 95 716 | 93 903 | 13 572 | 3 325 | 3 257 | 507 611
ES000000000000169 | 169 | NUREL, S.A. | NUREL | 10 826 | 10 638 | 10 449 | 10 261 | 10 073 | 9 884 | 6 571 | 6 443 | 75 145
ANEXO X
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Francia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
FR-new-10300065 | 205436 | Novoceram SAS | NOVOCERAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 966 | 948 | 2 575
FR-new-07000778 | 206382 | MAXAM TAN SAS | ACIDE NITRIQUE 5 - MAXAM TAN SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FR000000000000972 | 972 | SICAL SA | SICAL SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 509 | 4 423 | 4 337 | 13 269
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 170 | 5 389 | 5 285 | 15 844
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Francia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
FR-new-05209054 | 206829 | UNION INVIVO | Centrale mobile d'enrobage MI 708 - Eiffage GC GTE | 2 134 | 1 910 | 1 691 | 1 480 | 0 | 538 | 885 | 380 | 9 018
FR-new-05209657 | 205732 | SPIE BATIGNOLLES MALET - Grands Chantiers - PE 17 | SPIE BATIGNOLLES MALET - Grands Chantiers - PE 17 | 1 459 | 1 306 | 2 177 | 1 904 | 872 | 1 385 | 605 | 56 | 9 764
FR-new-05401578 | 206354 | Coopérative agricole Terre d'Alliances | Terre d'Alliances Mâcon | 2 219 | 1 986 | 1 759 | 770 | 1 326 | 560 | 230 | 728 | 9 578
FR-new-05602422 | 206830 | EIFFAGE GENIE CIVIL GTE | Centrale mobile d'enrobage MI 707 - Eiffage GC GTE | 2 351 | 2 104 | 1 863 | 511 | 761 | 643 | 974 | 771 | 9 978
FR-new-05701733 | 206138 | VIVESCIA | VIVESCIA-Site de Pringy | 2 281 | 2 042 | 1 809 | 1 582 | 682 | 1 151 | 237 | 375 | 10 159
FR-new-06101999 | 206355 | Coopérative agricole Terre d'Alliances | Coppérative Terre d'Alliances | 1 167 | 1 045 | 925 | 810 | 697 | 589 | 121 | 383 | 5 737
FR-new-06102195 | 206356 | Coopérative agricole Terre d'Alliances | Coppérative Terre d'Alliances | 1 788 | 1 601 | 1 417 | 1 240 | 1 068 | 902 | 186 | 586 | 8 788
FR-new-06102291 | 206358 | Coopérative agricole Terre d'Alliances | Coopérative agricole Terre d'Alliances | 2 797 | 2 503 | 2 217 | 970 | 1 672 | 1 411 | 290 | 918 | 12 778
FR-new-06103488 | 206583 | CHU SAINT ETIENNE | CHU Saint Etienne | 7 777 | 6 960 | 6 166 | 5 397 | 2 416 | 2 040 | 1 679 | 1 330 | 33 765
FR-new-06103857 | 206357 | Coopérative agricole Terre d'Alliances | Coopérative agricole Terre d'Alliances | 1 736 | 1 553 | 1 376 | 602 | 1 037 | 438 | 180 | 570 | 7 492
FR-new-06505584 | 206025 | PLACOPLATRE | PLACOPLATRE - Usine de CORMEILLES | 17 544 | 23 029 | 22 618 | 22 202 | 21 781 | 21 356 | 20 926 | 15 685 | 165 141
FR-new-06505700 | 206313 | ALTERNAE | Société ALTERNAE silo de GENICOURT | 1 036 | 927 | 822 | 719 | 0 | 262 | 215 | 170 | 4 151
FR-new-06700485 | 206410 | COMPTOIR AGRICOLE | COMPTOIR AGRICOLE SELTZ | 3 715 | 3 325 | 2 945 | 2 576 | 2 219 | 1 874 | 385 | 305 | 17 344
FR-new-06700533 | 205893 | ARMBRUSTER FRERES | ARMBRUSTER OTTMARSHEIM | 2 617 | 2 342 | 2 074 | 1 815 | 1 564 | 1 320 | 543 | 858 | 13 133
FR-new-06700574 | 205590 | UNION INVIVO | UNION INVIVO - SILO D'OTTMARSHEIM | 1 917 | 1 717 | 1 520 | 1 330 | 1 146 | 967 | 398 | 629 | 9 624
FR-new-06700593 | 206604 | GUSTAVE MULLER SAS | GUSTAVE MULLER - Site d'OTTMARSHEIM | 2 856 | 2 556 | 2 264 | 1 981 | 1 707 | 1 441 | 592 | 936 | 14 333
FR-new-06700695 | 206603 | GUSTAVE MULLER SAS | GUSTAVE MULLER - site de VOLGELSHEIM | 1 303 | 1 165 | 1 033 | 904 | 778 | 657 | 270 | 427 | 6 537
FR-new-06701230 | 206411 | COMPTOIR AGRICOLE | COMPTOIR AGRICOLE STRASBOURG | 5 404 | 4 836 | 4 283 | 3 748 | 3 229 | 2 726 | 560 | 443 | 25 229
FR-new-06702293 | 205891 | ARMBRUSTER FRERES | ARMBRUSTER STRASBOURG | 1 961 | 1 755 | 1 554 | 1 360 | 1 171 | 990 | 407 | 643 | 9 841
FR-new-06703047 | 206406 | COMPTOIR AGRICOLE | COMPTOIR AGRICOLE MARCKOLSHEIM | 1 742 | 1 559 | 1 381 | 1 208 | 1 041 | 879 | 361 | 286 | 8 457
FR-new-06802209 | 206373 | VIVADOUR | VIVADOUR - LE HOUGA | 1 555 | 1 392 | 1 234 | 1 079 | 930 | 785 | 323 | 510 | 7 808
FR-new-06802217 | 206043 | EURALIS CEREALES | EURALIS CEREALES silo de BARCELONNE DU GERS | 2 043 | 1 829 | 1 619 | 1 417 | 1 220 | 516 | 424 | 670 | 9 738
FR-new-07402252 | 206592 | ENGIE Energie Services (Engie Réseaux) | Centrale du MIN de Rungis | 1 802 | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 415
FR000000000000151 | 151 | SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE | SODIEN - Chaufferie de Chenôve | 17 211 | 14 072 | 11 290 | 9 355 | 4 032 | 3 408 | 2 803 | 4 440 | 66 611
FR000000000000248 | 248 | GRTgaz Territoire Nord Est | GRTgaz station de compression de Dierrey | 931 | 834 | 739 | 646 | 556 | 470 | 386 | 153 | 4 715
FR000000000000479 | 479 | ENGIE COFELY | ENGIE ENERGIE SERVICES Chaufferie Farebersviller | 7 857 | 7 031 | 6 228 | 5 452 | 4 699 | 3 972 | 1 634 | 1 294 | 38 167
FR000000000000513 | 513 | GRTgaz Territoire Nord Est | GRTgaz station de compression de Morelmaison | 72 671 | 65 035 | 57 605 | 50 401 | 21 709 | 18 331 | 15 062 | 23 830 | 324 644
FR000000000000553 | 553 | LAVAL ENERGIE NOUVELLE | LAVAL ENERGIE NOUVELLE | 6 183 | 5 533 | 4 902 | 4 291 | 3 698 | 3 125 | 643 | 510 | 28 885
FR000000000000556 | 556 | SYNER'GIE | Chaufferie des Bords de l'Huisne | 15 111 | 13 524 | 11 980 | 10 486 | 9 039 | 7 638 | 6 283 | 0 | 74 061
FR000000000000562 | 562 | PAPETERIE LE BOURRAY | Papeterie le Bourray | 34 950 | 34 342 | 33 728 | 33 108 | 32 480 | 31 847 | 31 206 | 9 479 | 241 140
FR000000000000662 | 662 | GEODALYS | GEODALYS Chaufferie de la Plaine du Lys (Dammarie) | 9 604 | 8 595 | 7 613 | 6 664 | 5 744 | 4 854 | 0 | 0 | 43 074
FR000000000000684 | 684 | ITON SEINE SAS | ITON SEINE | 55 591 | 39 554 | 38 847 | 38 131 | 37 409 | 36 680 | 35 941 | 35 200 | 317 353
FR000000000000685 | 685 | Ouest OM Energies (OOME) | OUEST O.M. ENERGIE | 1 262 | 1 042 | 247 | 175 | 150 | 127 | 416 | 0 | 3 419
FR000000000000693 | 693 | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | 41 048 | 36 735 | 49 517 | 48 605 | 47 685 | 46 755 | 45 813 | 31 733 | 347 891
FR000000000000765 | 765 | SOCCRAM | SOCCRAM Chaufferie Nord Ivry-sur-Seine | 8 471 | 7 581 | 6 715 | 5 875 | 5 061 | 2 137 | 0 | 0 | 35 840
FR000000000001063 | 1063 | DALKIA | DALKIA – CHAUFFAGE URBAIN DE JOUE LES TOURS | 13 532 | 12 110 | 10 728 | 9 390 | 8 094 | 6 840 | 5 626 | 2 229 | 68 549
FR000000000001119 | 1119 | GRTgaz Territoire Rhône Méditerranée | GRTgaz station de compression de Palleau | 20 334 | 18 197 | 16 118 | 14 102 | 12 148 | 10 258 | 8 428 | 1 667 | 101 252
ANEXO XI
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Croacia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
HR-new-HR-053-211261 | 211261 | HARTMANN d.o.o. | HARTMANN_HRVATSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 1 807 | 4 148
HR-new-HR-54-211258 | 211258 | Impol-TLM d.o.o. | Impol-TLM d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | 10 642 | 13 794
HR000000000206341 | 206341 | Knauf Insulation d.o.o. | Knauf Insulation d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 275 | 5 187 | 10 462
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 768 | 17 636 | 28 404
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Croacia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
HR000000000204105 | 204105 | Hrvatska industrija šećera d.d | Hrvatska industrija šećera d.d - pogon Osijek | 62 592 | 60 267 | 57 971 | 55 710 | 53 482 | 51 289 | 49 129 | 27 706 | 418 146
HR000000000204295 | 204295 | ABS SISAK d.o.o. | ABS SISAK d.o.o. | 0 | 8 949 | 28 151 | 27 634 | 0 | 0 | 26 046 | 7 964 | 98 744
HR000000000205682 | 205682 | INTERCAL d.o.o | INTERCAL d.o.o. Pogon I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 283 | 72 283
ANEXO XII
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Italia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
IT-new-2455-210679 | 210679 | Ceramiche Mariner S.p.a. | Ceramiche Mariner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 293 | 23 510 | 44 803
IT-new-2456-210668 | 210668 | Industrie Bitossi SpA | Stabilimento Pratella - Montelupo Fi.no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 990 | 14 110 | 26 100
IT000000000000042 | 42 | Alcoplast Srl | Alcoplast Srl | 0 | 11 391 | 14 131 | 13 877 | 13 622 | 13 367 | 13 112 | 6 429 | 85 929
| | | TOTAL | 0 | 11 391 | 14 131 | 13 877 | 13 622 | 13 367 | 46 395 | 44 049 | 156 832
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Italia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
IT000000000000117 | 117 | A2A Calore e Servizi Srl | Tecnocity | 14 408 | 12 481 | 10 691 | 9 038 | 7 515 | 6 117 | 4 926 | 1 951 | 67 127
IT000000000000467 | 467 | LE SPECIALITA' ITALIANE s.r.l. | Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione di oltre20 MW | 0 | 4 417 | 13 564 | 12 480 | 11 424 | 10 400 | 7 357 | 3 237 | 62 879
IT000000000001213 | 1213 | Giaguaro S.p.A. | Centrale termica di Giaguaro S.p.A. | 14 238 | 12 973 | 11 743 | 10 546 | 9 385 | 8 260 | 7 168 | 4 216 | 78 529
IT-new-2140 | 204441 | Acciaierie Venete Spa | ACCIAIERIE VENETE SPA - Stabilimento via Pellico | 18 186 | 17 870 | 17 551 | 17 227 | 16 902 | 16 572 | 16 238 | 7 990 | 128 536
IT-new-2264-205400 | 205400 | Fornace di Dosson di Rachello & C. S.P.A | Gruppo Stabila Stabilimento Fornace di Dosson | 33 460 | 8 220 | 8 073 | 12 833 | 12 590 | 12 344 | 12 096 | 14 631 | 114 247
IT-new-2322-205567 | 205567 | Laterizi Fauci Produzione srl | Laterizi Fauci Produzione srl - Stabilimento di Sciacca (AG) | 10 422 | 14 195 | 13 941 | 3 031 | 13 425 | 6 581 | 9 306 | 0 | 70 901
IT000000000000340 | 340 | Stogit S.p.A. | Impianto di compressione e trattamento gas Minerbio | 39 872 | 35 683 | 31 606 | 27 653 | 23 823 | 20 115 | 16 528 | 10 285 | 205 565
IT000000000000451 | 451 | HPS Srl | HPS Srl | 14 134 | 13 889 | 13 640 | 13 389 | 13 136 | 12 880 | 12 620 | 4 184 | 97 872
IT000000000000738 | 738 | A.C.P. SPA | A.C.P. SPA | 11 716 | 11 513 | 11 307 | 11 099 | 10 888 | 10 676 | 10 462 | 7 702 | 85 363
IT-new-2147 | 205187 | Fornace Centrale srl | Fornace Centrale Srl | 17 648 | 8 671 | 8 516 | 8 359 | 8 201 | 8 041 | 7 879 | 15 432 | 82 747
IT-new-2082 | 204296 | Xilopan SpA | Xilopan SpA | 13 975 | 27 464 | 17 724 | 15 508 | 13 359 | 11 280 | 9 268 | 3 666 | 112 244
IT000000000000042 | 42 | Alcoplast Srl | Alcoplast Srl | 9 679 | 9 511 | 9 341 | 9 169 | 8 995 | 8 820 | 8 642 | 4 232 | 68 389
IT000000000000694 | 694 | LUCART SPA | LUCART SPA | 41 525 | 40 804 | 40 074 | 39 336 | 38 591 | 37 839 | 37 077 | 28 383 | 303 629
IT000000000001187 | 1187 | Cbcotti S.r.l. | Centrale termica dello stabilimento Cbcotti S.r.l. | 6 577 | 2 431 | 2 213 | 2 002 | 1 207 | 1 019 | 1 551 | 1 218 | 18 218
ANEXO XIII
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Letonia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
LV-new-nepilnīgs!-210002 | 210002 | SIA "Energia verde" | SIA "Energia verde" koģenerācijas stacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 372 | 11 004 | 8 716 | 23 092
LV000000000000103 | 103 | Inčukalna pazemes gāzes krātuves sadedzināšanas iekārtas | Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” | 10 965 | 9 812 | 8 693 | 7 609 | 6 558 | 2 771 | 2 280 | 3 611 | 52 299
| | | TOTAL | 10 965 | 9 812 | 8 693 | 7 609 | 6 558 | 6 143 | 13 284 | 12 327 | 75 391
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Letonia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
LV000000000000103 | 103 | Inčukalna pazemes gāzes krātuves sadedzināšanas iekārtas | Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” | 34 928 | 31 259 | 27 686 | 24 225 | 20 868 | 8 811 | 7 240 | 11 454 | 166 471
LV000000000000048 | 48 | Katlu māja "Dienvidi" | SIA "Liepājas enerģija" | 14 298 | 12 795 | 11 335 | 4 961 | 4 276 | 3 614 | 2 973 | 2 355 | 56 606
LV000000000000022 | 22 | Katlu māja | SIA "Wesemann-Sigulda" | 3 232 | 2 893 | 2 562 | 2 242 | 1 931 | 1 631 | 1 340 | 1 060 | 16 889
LV000000000000040 | 40 | PAS "Daugavpils siltumtīkli" | PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-2 (siltumcentrāle Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, LV-5420, Latvija) | 16 893 | 15 118 | 6 695 | 5 858 | 5 047 | 4 262 | 7 002 | 2 770 | 63 645
LV000000000000013 | 13 | SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" | Katlu māja Rūpniecības iela 2 | 8 299 | 7 427 | 6 579 | 2 878 | 2 479 | 2 094 | 1 720 | 680 | 32 156
LV000000000000029 | 29 | SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" | SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" katlu māja | 563 | 504 | 446 | 391 | 336 | 284 | 233 | 92 | 2 849
LV000000000000007 | 7 | Akciju sabiedrība "Latvenergo" | Akciju sabiedrība "Latvenergo" TEC-2 | 312 793 | 272 682 | 241 568 | 211 438 | 182 254 | 154 017 | 126 692 | 50 174 | 1 551 618
ANEXO XIV
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Hungría
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
HU-existing-HU-227-UHG5348-8b-04 | 227 | ZALAKERÁMIA ZRT. | Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 664 | 7 031 | 7 265 | 7 122 | 24 082
HU-new-UHG53265-16-17-HU-209905 | 209905 | BC-KC Formalin Kft. | BC-KC Formalin Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 3 356 | 3 292 | 3 228 | 10 832
HU-new-ÜHG9733-1-15-207982 | 207982 | Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. | Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. | 0 | 0 | 0 | 5 709 | 10 483 | 11 915 | 12 342 | 12 102 | 52 551
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 5 709 | 14 103 | 22 302 | 22 899 | 22 452 | 87 465
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Hungría
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
HU-existing-HU-75-UHG5428-7-04 | 75 | Tungsram Operations Kft | Tungsram Operations Kft (Központi telephely) Budapesti Fényforrásgyár Üvegolvasztó kemence | 8 357 | 4 106 | 8 065 | 7 917 | 3 884 | 7 615 | 1 866 | 3 654 | 45 464
HU-existing-HU-121-UHG5768-1-04 | 121 | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Városföld kompresszorállomás | 16 576 | 3 712 | 6 571 | 3 | 4 954 | 8 362 | 3 437 | 5 436 | 49 051
HU-existing-HU-79-UHG5228-1-04 | 79 | GYŐR-SZOL Zrt. | GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság Rozgonyi utcai fűtőerőmű | 76 479 | 68 441 | 60 632 | 53 069 | 45 745 | 38 657 | 31 798 | 12 594 | 387 415
HU-existing-HU-5-UHG5150-1-04 | 5 | Agroferm Zrt. | EVONIK Agroferm Zrt Energiaellátás | 18 366 | 18 047 | 17 724 | 17 398 | 17 069 | 16 736 | 8 200 | 0 | 113 540
HU-existing-HU-111-UHG5297-1-04 | 111 | IC Profil Kft. | IC Profil Kft. Ajkai telephelye | 212 705 | 172 418 | 102 636 | 50 373 | 49 419 | 48 456 | 47 480 | 16 282 | 699 769
HU-existing-HU-119-UHG5766-1-04 | 119 | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Nemesbikk kompresszorállomás | 7 774 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 6 430 | 2 549 | 16 882
HU-existing-HU-29-UHG5166-1-05 | 29 | Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | Újpalotai Fűtőmű | 20 845 | 18 655 | 16 523 | 14 457 | 12 454 | 10 515 | 4 320 | 1 709 | 99 478
HU-existing-HU-27-UHG5163-1-05 | 27 | Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | Észak-budai Fűtőmű | 23 671 | 10 699 | 9 495 | 8 328 | 7 198 | 6 102 | 9 907 | 4 024 | 79 424
ANEXO XV
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Países Bajos
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
NL-new-NL-201700818-210685 | 210685 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 146 | 2 943 | 2 331 | 8 420
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 146 | 2 943 | 2 331 | 8 420
ANEXO XVI
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Austria
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
AT000000000000038 | 38 | Energie Klagenfurt GmbH | FHKW Klagenfurt, EFE027 | 79 747 | 66 637 | 55 309 | 48 411 | 41 728 | 35 264 | 7 252 | 0 | 334 348
AT000000000000103 | 103 | KELAG Energie & Wärme GesmbH | KELAG Wärme St. Magdalen | 15 495 | 13 494 | 11 954 | 10 463 | 9 019 | 7 622 | 6 269 | 2 483 | 76 799
AT000000000000152 | 152 | KELAG Energie & Wärme GesmbH | KELAG Wärme Linz Bindermichl | 118 | 53 | 186 | 0 | 70 | 60 | 98 | 0 | 585
AT000000000000148 | 148 | Wels Strom GmbH | Wels Strom FHKW Wels | 15 189 | 13 593 | 12 042 | 10 540 | 9 086 | 7 678 | 6 316 | 2 501 | 76 945
AT000000000000071 | 71 | Imerys Carbonates Austria GmbH | Solvay Ebensee | 25 325 | 24 864 | 24 400 | 23 932 | 23 460 | 22 983 | 22 503 | 5 573 | 173 040
AT000000000000128 | 128 | EVN Wärme GmbH | EVN FHW Baden | 3 396 | 3 039 | 1 346 | 1 178 | 1 014 | 857 | 704 | 2 227 | 13 761
ANEXO XVII
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Polonia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
PL-new-PL-1112-13-210578 | 210578 | Farm Frites Poland SA | instalacja do produkcji wyrobów ziemniaczanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 434 | 29 260 | 28 692 | 69 386
PL000000000000629 | 629 | Velvet CARE sp. z o.o. | Velvet CARE sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 223 | 13 215 | 12 958 | 36 396
PL000000000000382 | 382 | Lafarge Cement S.A. Oddział w Bielawach | LAFARGE CEMENT S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 651 | 63 419 | 122 070
PL-new-PL-1084-13-208923 | 208923 | Polskie LNG SA | Polskie LNG SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 706 | 28 345 | 22 451 | 106 502
PL000000000000252 | 252 | Zespół Ciepłowni Przemysłowych "Carbo-Energia" Sp. z o.o. | Ciepłownia Halemba - Ruda Śląska | 17 494 | 15 655 | 13 869 | 12 139 | 10 463 | 8 842 | 7 274 | 2 881 | 88 617
PL000000000206967 | 206967 | Dekorglass Działdowo S.A. | Huta szkła w Turze | 0 | 0 | 15 648 | 23 039 | 22 616 | 15 208 | 21 770 | 11 268 | 109 549
PL000000000000441 | 441 | Mondi Świecie S.A. | Mondi Świecie S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 296 | 74 766 | 73 314 | 221 376
PL000000000000514 | 514 | Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. | Wanna szklarska do produkcji szkła FLOAT I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 301 | 17 414 | 17 076 | 39 791
PL000000000000782 | 782 | Firma "W.Lewandowski" PHU Fabryka Papieru we Włocławku | Instalacja produkcji papieru - Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 1 249 | 1 225 | 3 172
PL000000000000941 | 941 | Euroglas Polska Sp. z o.o. | Euroglas Polska Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 151 | 103 599 | 190 750
PL000000000000648 | 648 | LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Gdańsk | LOTOS Asfalt Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 209 | 154 357 | 151 358 | 316 924
PL000000000210719 | 210719 | Ciepłownia | Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. Oddział w Morlinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 4 008 | 3 175 | 8 465
| | | TOTAL | 17 494 | 15 655 | 29 517 | 35 178 | 33 079 | 193 199 | 497 460 | 491 416 | 1 312 998
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Polonia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
PL000000000000149 | 149 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Ciepłownia Piekary Śląskie | 14 441 | 9 500 | 5 382 | 3 541 | 4 600 | 3 040 | 1 888 | 2 916 | 45 308
PL000000000000543 | 543 | Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. | Produkcja Materiałów Ceramicznych Lewkowo | 18 210 | 17 843 | 17 477 | 17 116 | 10 219 | 13 610 | 13 317 | 15 722 | 123 514
PL000000000000903 | 903 | HW Pietrzak Holding Sp. z o. o. | Walcownia | 7 935 | 31 189 | 30 631 | 15 034 | 0 | 0 | 0 | 13 878 | 98 667
PL000000000000938 | 938 | Bridgestone Stargard Sp. z o. o. | Kotłownia Gazowa | 7 144 | 7 020 | 6 895 | 6 768 | 6 639 | 6 509 | 4 643 | 6 247 | 51 865
PL000000000202141 | 202141 | OPOCZNO I Sp. z o.o. | Instalacja Produkcji Wyrobów Ceramicznych Śląsk | 23 163 | 22 761 | 22 355 | 21 943 | 21 527 | 13 995 | 13 712 | 20 256 | 159 712
PL000000000000004 | 4 | ENEA Wytwarzanie S.A. | Elektrownia Kozienice | 26 297 | 23 434 | 20 673 | 18 035 | 15 546 | 13 137 | 10 806 | 4 280 | 132 208
PL000000000000014 | 14 | TAURON Wytwarzanie S. A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie | Elektrownia Łagisza | 95 368 | 80 230 | 66 544 | 54 278 | 44 829 | 37 884 | 31 162 | 12 342 | 422 637
PL000000000000046 | 46 | Fortum Zabrze S.A. | Elektrociepłownia Zabrze | 130 363 | 109 843 | 91 366 | 74 883 | 60 518 | 51 871 | 43 500 | 20 240 | 582 584
PL000000000000072 | 72 | Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. - Elektrociepłownia "Moszczenica" | Elektrociepłownia Moszczenica | 32 331 | 28 343 | 24 724 | 21 868 | 19 769 | 17 732 | 15 756 | 6 924 | 167 447
PL000000000000076 | 76 | Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. ELSEN S.A. | Elektrociepłownia Częstochowa EC 1 | 25 952 | 20 320 | 22 450 | 11 253 | 7 759 | 4 916 | 7 364 | 2 916 | 102 930
PL000000000000082 | 82 | Fortum Bytom S.A. | Elektrociepłownia Miechowice | 122 177 | 103 267 | 86 360 | 71 402 | 60 629 | 53 126 | 45 856 | 25 966 | 568 783
PL000000000000106 | 106 | PGNiG TERMIKA S.A. | Ciepłownia Wola | 5 798 | 2 737 | 2 124 | 819 | 705 | 2 382 | 1 957 | 387 | 16 909
PL000000000000151 | 151 | Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o.o. | Ciepłownia Tarnowskie Góry | 44 353 | 37 481 | 31 340 | 25 912 | 21 163 | 17 587 | 15 286 | 10 534 | 203 656
PL000000000000211 | 211 | SFW Energia Sp. z o.o. Gliwice Zakład Ciepłowniczy Gliwice | Ciepłownia Gliwice | 24 520 | 21 944 | 23 673 | 22 096 | 20 556 | 19 057 | 17 595 | 10 304 | 159 745
PL000000000000242 | 242 | Zakład Produkcji Ciepła "Żory" Sp. z o.o. | Ciepłownia "Budryk" - Ornontowice | 11 804 | 11 226 | 6 235 | 5 819 | 5 438 | 5 101 | 4 863 | 2 605 | 53 091
PL000000000000245 | 245 | Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. | Ciepłownia Mysłowice | 38 755 | 33 298 | 28 371 | 23 965 | 20 057 | 16 801 | 10 578 | 7 283 | 179 108
PL000000000000249 | 249 | Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. | Ciepłownia Śląsk - Ruda Śląska | 19 476 | 16 630 | 14 101 | 11 882 | 9 958 | 8 461 | 7 626 | 4 776 | 92 910
PL000000000000252 | 252 | Zespół Ciepłowni Przemysłowych "Carbo-Energia" Sp. z o.o. | Ciepłownia Halemba - Ruda Śląska | 10 988 | 10 668 | 10 358 | 10 055 | 9 760 | 9 473 | 9 206 | 8 784 | 79 292
PL000000000000253 | 253 | Zespół Ciepłowni Przemysłowych "Carbo-Energia" Sp. z o.o. | Ciepłownia Nowy Wirek - Ruda Śląska | 8 938 | 5 702 | 4 473 | 4 361 | 5 450 | 4 126 | 3 132 | 1 239 | 37 421
PL000000000000300 | 300 | DANONE Sp. z o.o. Fabryka w Bieruniu | Kotłownia Danone | 10 966 | 9 814 | 8 692 | 7 605 | 6 552 | 5 532 | 4 545 | 1 798 | 55 504
PL000000000000469 | 469 | Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny "Cukrownia Strzyżów" | Ciepłownia - Cukrownia Strzyżów | 12 497 | 12 280 | 12 062 | 11 845 | 11 627 | 11 410 | 11 192 | 0 | 82 913
PL000000000000488 | 488 | ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. | Stalownia ISD Huta Częstochowa | 81 129 | 11 484 | 0 | 32 569 | 31 952 | 73 927 | 72 438 | 27 956 | 331 455
PL000000000000496 | 496 | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. | Instalacja do Produkcji Wapna Wojcieszów | 26 699 | 26 235 | 25 766 | 25 292 | 24 813 | 12 165 | 11 920 | 5 837 | 158 727
PL000000000000501 | 501 | Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny "Cukrownia Strzyżów" | Piec Wapienny Cukrowni Strzyżów | 1 177 | 1 157 | 1 136 | 558 | 1 094 | 1 073 | 1 051 | 0 | 7 246
PL000000000000526 | 526 | Energetyka Sp. z o.o. | Elektrociepłownia Polkowice | 52 505 | 47 279 | 42 466 | 20 065 | 34 560 | 31 611 | 28 748 | 21 325 | 278 559
PL000000000000529 | 529 | Interpep, EC Zakrzów Sp. z o.o., Sp. komandytowa | Elektrociepłownia Zakrzów | 3 978 | 3 909 | 3 839 | 3 768 | 3 697 | 3 625 | 3 552 | 1 739 | 28 107
PL000000000000532 | 532 | Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. | Ciepłownia Rydułtowy | 22 810 | 20 202 | 17 853 | 15 751 | 13 890 | 12 586 | 11 555 | 6 877 | 121 524
PL000000000000538 | 538 | Zakład Energetyki NSK Bearings Polska S.A. | Kotłownia NSK Bearings | 6 651 | 6 491 | 6 330 | 6 171 | 6 012 | 5 853 | 5 694 | 2 852 | 46 054
PL000000000000596 | 596 | Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Ciepłownia Białe Błota | 34 304 | 28 441 | 23 197 | 18 562 | 14 507 | 11 009 | 4 501 | 2 010 | 136 531
PL000000000000617 | 617 | Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. | Produkcja Materiałów Ceramicznych Wienerberger Cegielnie Toruń | 9 755 | 9 586 | 9 414 | 9 242 | 9 066 | 8 889 | 8 710 | 305 | 64 967
PL000000000000753 | 753 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Ciepłownia C-1 Piotrków Trybunalski | 38 450 | 32 474 | 27 169 | 22 517 | 18 490 | 11 859 | 7 866 | 4 982 | 163 807
PL000000000000847 | 847 | ArcelorMittal Refractories Sp. z o. o. | Piec Obrotowy do Wypału Klinkieru Dolomitowego | 34 773 | 34 169 | 33 558 | 32 941 | 32 317 | 31 686 | 15 524 | 0 | 214 968
PL000000000000896 | 896 | ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. | Zakład Walcownia Blach Grubych ISD Huta Częstochowa | 125 191 | 123 017 | 61 354 | 60 225 | 59 084 | 114 078 | 56 765 | 28 653 | 628 367
PL000000000000907 | 907 | Rockwool Polska Sp. z o.o. Małkinia | Instalacja do Produkcji Wełny Skalnej Rockwool Polska Małkinia | 60 662 | 59 550 | 58 427 | 57 296 | 28 277 | 55 006 | 27 060 | 13 334 | 359 612
PL000000000202611 | 202611 | ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Huta Królewska w Chorzowie | Instalacja do obróbki metali żelaznych, w której są wykorzystywane stacjonarne urządzenia techniczne w których prowadzony jest proces spalania o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW | 16 344 | 16 060 | 15 773 | 15 483 | 15 189 | 14 893 | 14 593 | 7 146 | 115 481
PL000000000202386 | 202386 | Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie | Tłocznia Gazu Hołowczyce II | 20 690 | 4 689 | 4 152 | 61 | 53 | 10 437 | 8 576 | 1 718 | 50 376
PL000000000000514 | 514 | Saint - Gobain Glass Polska Sp. z o.o. | Huta Szkła w Dąbrowie Górniczej | 93 840 | 92 210 | 90 561 | 88 895 | 87 211 | 85 510 | 41 894 | 82 061 | 662 182
ANEXO XVIII
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Portugal
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
PT-new-308-210093 | 210093 | Microlime - Produtos de Cal e Derivados S.A. | Fábrica de Fátima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 668 | 70 978 | 199 646
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 668 | 70 978 | 199 646
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Portugal
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
PT000000000000034 | 34 | Inacer - Indústria Nacional de Cerâmica, Lda. | Inacer - Industria Nacional de Cerâmica, Lda. | 11 123 | 10 930 | 10 734 | 10 537 | 6 250 | 10 136 | 9 931 | 5 881 | 75 522
PT000000000000180 | 180 | Cerâmica Vale da Gândara, S.A. | Cerâmica Vale da Gândara, S.A. | 844 | 1 748 | 815 | 800 | 785 | 769 | 3 015 | 1 477 | 10 253
PT000000000000137 | 137 | SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, SA | SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, SA | 22 384 | 20 601 | 12 565 | 11 666 | 10 792 | 13 959 | 9 117 | 10 934 | 112 018
ANEXO XIX
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Rumanía
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
RO000000000000050 | 50 | SC AZOMURES SA | SC AZOMURES SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 114 | 93 238 | 91 427 | 193 779
RO000000000000163 | 163 | SC PETROCART SA | SC PETROCART SA | 0 | 711 | 2 769 | 2 719 | 2 669 | 2 619 | 2 569 | 0 | 14 056
RO000000000000178 | 178 | Rompetrol Rafinare SA | Rompetrol Rafinare SA - punct de lucru Petromidia | 89 608 | 139 125 | 136 662 | 134 198 | 131 734 | 140 260 | 216 226 | 212 025 | 1 199 838
| | | TOTAL | 89 608 | 139 836 | 139 431 | 136 917 | 134 403 | 151 993 | 312 033 | 303 452 | 1 407 673
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Rumanía
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
RO000000000000039 | 39 | S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL | S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL | 578 959 | 568 903 | 558 729 | 293 823 | 163 355 | 282 635 | 36 944 | 271 233 | 2 754 581
RO000000000000074 | 74 | S.C. CET GRIVITA SRL | S.C. CET GRIVITA SRL | 39 174 | 35 057 | 31 057 | 27 184 | 23 431 | 19 801 | 16 288 | 6 451 | 198 443
RO000000000000033 | 33 | AGRANA ROMANIA SRL | AGRANA ROMANIA SRL sucursala Buzau | 23 702 | 23 290 | 22 874 | 22 452 | 11 779 | 11 549 | 1 469 | 20 727 | 137 842
RO000000000000120 | 120 | S.C. ENET S.A. | S.C. ENET S.A. FOCSANI | 66 613 | 55 526 | 45 571 | 38 604 | 33 276 | 28 120 | 23 132 | 9 161 | 300 003
RO000000000000149 | 149 | COS TARGOVISTE SA | COS TARGOVISTE SA | 110 812 | 60 483 | 59 401 | 73 863 | 72 464 | 71 050 | 69 620 | 53 826 | 571 519
RO000000000000275 | 275 | LAMINORUL DANUBE METTALLURGICAL ENTERPRISE SRL | SC LAMINORUL SA BRAILA | 12 627 | 255 | 250 | 6 104 | 5 988 | 5 871 | 5 753 | 2 931 | 39 779
RO000000000000075 | 75 | Veolia Energie Iasi SA | Veolia Energie Iasi SA CET Iasi 1 | 57 219 | 45 045 | 34 450 | 13 971 | 9 831 | 8 308 | 6 834 | 10 826 | 186 484
RO000000000000111 | 111 | Societatea Electrocentrale Grup SA Bucuresti-Societatea Electrocentrale Galati SA | Societatea Electrocentrale Galati SA | 213 685 | 173 633 | 138 236 | 59 467 | 51 259 | 43 318 | 17 816 | 0 | 697 414
RO000000000000287 | 287 | SC NORDENERGO PIPERA SRL | SC NORDENERGO PIPERA SRL | 19 342 | 17 308 | 15 334 | 13 421 | 11 569 | 9 776 | 8 042 | 1 593 | 96 385
RO000000000000042 | 42 | SC CET ARAD SA | SC CET ARAD SA | 186 230 | 153 462 | 124 263 | 98 532 | 76 113 | 59 260 | 48 747 | 0 | 746 607
RO000000000000097 | 97 | SC DOOSAN IMGB SA | SC Doosan IMGB SA | 75 411 | 74 101 | 40 375 | 71 438 | 70 083 | 68 716 | 67 333 | 36 585 | 504 042
RO000000000000163 | 163 | SC PETROCART SA | SC PETROCART SA | 7 307 | 7 181 | 5 178 | 5 082 | 4 987 | 6 658 | 6 524 | 2 527 | 45 444
ANEXO XX
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Eslovaquia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SK-existing-SK152-309-003-2011 | 152 | VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. | VETROPACK NEMŠOVA s.r.o. | 0 | 3 083 | 7 225 | 7 095 | 6 964 | 6 835 | 19 437 | 19 058 | 69 697
SK-existing-SK44-405-001-2011 | 44 | Duslo, a. s. Šaľa | Duslo, a. s. Šaľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 371 | 118 827 | 116 519 | 302 717
| | | TOTAL | 0 | 3 083 | 7 225 | 7 095 | 6 964 | 74 206 | 138 264 | 135 577 | 372 414
ANEXO XXI
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Finlandia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
FI-new-FI-254631015 | 209046 | Oy AGA Ab | Kilpilahden vetylaitos | 0 | 0 | 0 | 72 264 | 231 871 | 227 534 | 223 198 | 218 861 | 973 728
FI-existing-FI-45531104 | 12 | SMA Mineral Oy | Röyttän kalkkitehdas | 0 | 9 503 | 98 421 | 132 586 | 130 152 | 127 718 | 81 790 | 80 201 | 660 371
| | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 72 264 | 231 871 | 227 534 | 223 198 | 218 861 | 973 728
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Finlandia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
FI-existing-FI-45931104 | 457 | Adven Oy | Haminan lämpölaitos Lk 183 | 6 304 | 5 812 | 3 927 | 3 946 | 2 606 | 2 201 | 0 | 0 | 24 796
FI-existing-FI-36231104 | 378 | Elenia Lämpö Oy | Turengin voimalaitos | 9 585 | 5 707 | 5 306 | 6 057 | 6 602 | 5 911 | 4 055 | 3 431 | 46 654
FI-existing-FI-12531104 | 543 | Etelä-Savon Energia Oy | Rokkalan lämpökeskus | 434 | 388 | 344 | 301 | 259 | 219 | 90 | 72 | 2 107
FI-existing-FI-39931104 | 21 | Fortum Power and Heat Oy | Käpykankaan lämpökeskus | 6 464 | 1 858 | 2 361 | 1 834 | 1 580 | 1 334 | 548 | 434 | 16 413
FI-existing-FI-40031104 | 22 | Fortum Power and Heat Oy | Noljakan lämpökeskus | 1 296 | 1 085 | 477 | 734 | 633 | 533 | 220 | 174 | 5 152
FI-existing-FI-63431104 | 66 | Helsingin Energia | Jakomäen lämpökeskus | 1 639 | 1 467 | 325 | 284 | 980 | 414 | 0 | 0 | 5 109
FI-existing-FI-63131104 | 71 | Helen Oy | Ruskeasuon lämpökeskus | 8 287 | 1 854 | 6 570 | 5 748 | 4 952 | 4 181 | 1 718 | 1 359 | 34 669
FI-existing-FI-63531104 | 76 | Helsingin Energia | Vuosaaren lämpökeskus | 11 230 | 5 025 | 8 901 | 3 894 | 6 709 | 5 665 | 2 328 | 1 842 | 45 594
FI-existing-FI-53131104 | 83 | Imatran Lämpö Oy | Imatrankosken lämpökeskus | 1 425 | 1 276 | 1 130 | 989 | 852 | 719 | 296 | 234 | 6 921
FI-existing-FI-53231104 | 85 | Imatran Lämpö | Linnalan lämpökeskus | 17 | 16 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 46
FI-existing-FI-30431104 | 91 | Jyväskylän Energia Oy | Keltinmäen biokaasukattila | 2 068 | 1 862 | 1 663 | 465 | 416 | 125 | 523 | 437 | 7 559
FI-existing-FI-46731104 | 100 | Jyväskylän Energiantuotanto Oy | Rauhalahden voimalaitos | 213 596 | 197 722 | 109 911 | 48 102 | 82 924 | 70 076 | 28 822 | 22 829 | 773 982
FI-existing-FI-41431104 | 130 | Keravan Energia Oy | Alikeravan voimalaitos | 6 070 | 5 608 | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 1 744 | 1 550 | 17 067
FI-existing-FI-53831007 | 609 | Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö | Ekohakan lämpökeskus | 80 | 67 | 19 | 44 | 33 | 25 | 5 | 4 | 277
FI-existing-FI-48831104 | 142 | Kotkan Energia Oy | Itäkadun lämpökeskus | 413 | 370 | 0 | 0 | 0 | 104 | 43 | 34 | 964
FI-existing-FI-48631104 | 141 | Kotkan Energia Oy | Madesalmen lämpökeskus | 25 | 23 | 5 | 18 | 15 | 13 | 3 | 2 | 104
FI-existing-FI-62031104 | 149 | Kuopion Energia liikelaitos | Jynkän lämpökeskus | 1 667 | 1 491 | 330 | 578 | 498 | 210 | 0 | 0 | 4 774
FI-existing-FI-43531104 | 171 | Lahti Energia Oy | Mukkulan lämpökeskus | 5 786 | 5 196 | 2 415 | 1 168 | 1 030 | 3 005 | 1 345 | 1 099 | 21 044
FI-existing-FI-21531104 | 113 | Loiste Lämpö Oy | Palokankaan lämpökeskus | 4 417 | 3 953 | 875 | 3 063 | 1 320 | 2 228 | 916 | 724 | 17 496
FI-existing-FI-68631104 | 200 | Rovaniemen Energia Oy | Norvatien lämpökeskus | 880 | 0 | 0 | 0 | 263 | 111 | 0 | 0 | 1 254
FI-existing-FI-65131104 | 229 | Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab | Linnankadun voimalaitos | 8 085 | 7 002 | 6 253 | 5 526 | 4 820 | 4 137 | 1 977 | 1 653 | 39 453
FI-existing-FI-31131104 | 249 | Raision kaupunki | Haunisten lämpökeskus | 1 499 | 1 341 | 594 | 1 039 | 895 | 378 | 155 | 123 | 6 024
FI-existing-FI-23431104 | 57 | Turun Seudun Energiantuotanto Oy | Naantalin voimalaitos | 424 793 | 366 474 | 313 778 | 266 574 | 237 248 | 209 676 | 150 500 | 125 323 | 2 094 366
FI-existing-FI-65231104 | 231 | Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab | Orikedon lämpökeskus | 48 081 | 43 342 | 21 087 | 34 253 | 29 912 | 25 709 | 12 414 | 10 422 | 225 220
FI-existing-FI-70531104 | 386 | Salon Energiantuotanto Oy | Salon voimalaitos | 39 182 | 34 324 | 29 878 | 25 827 | 22 943 | 20 290 | 11 351 | 8 991 | 192 786
FI-existing-FI-24431104 | 274 | Salon Kaukolämpö Oy | Meriniityn kaukolämpökeskus | 692 | 923 | 8 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 2 081
FI-existing-FI-29531104 | 310 | Savon Voima | Kivirannankujan lämpökeskus | 660 | 562 | 263 | 211 | 341 | 292 | 28 | 27 | 2 384
FI-existing-FI-69331104 | 288 | Suur-Savon Sähkö Oy | Kaikuvuoren lämpökeskus | 728 | 606 | 150 | 0 | 350 | 296 | 0 | 0 | 2 130
FI-existing-FI-51531104 | 537 | Tampereen Energiantuotanto Oy | Julkujärven lämpökeskus | 415 | 371 | 328 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 219
FI-existing-FI-24831007 | 608 | Vaasan Sähkö Oy | Klemettilän lämpökeskus | 834 | 756 | 119 | 117 | 327 | 471 | 258 | 225 | 3 107
FI-existing-FI-53831104 | 41 | Nevel Oy | Lepistönkadun lämpökeskus | 3 041 | 2 722 | 2 411 | 1 055 | 1 817 | 1 534 | 631 | 499 | 13 710
FI-existing-FI-64131104 | 354 | Varkauden Aluelämpö Oy | Kuoppakankaan lämpökeskus | 221 | 197 | 176 | 154 | 132 | 56 | 0 | 0 | 936
FI-existing-FI-63931104 | 352 | Varkauden Aluelämpö Oy | Hevosharjunkadun lämpökeskus | 149 | 133 | 117 | 103 | 88 | 75 | 0 | 0 | 665
FI-existing-FI-68431104 | 359 | Vatajankosken Sähkö Oy | Kangasmoision lämpökeskus | 396 | 355 | 314 | 0 | 119 | 100 | 0 | 0 | 1 284
FI-existing-FI-68031104 | 363 | Vatajankosken Sähkö Oy | Soikanpuiston lämpökeskus | 98 | 88 | 39 | 34 | 59 | 25 | 10 | 8 | 361
FI-existing-FI-42331104 | 161 | Lahti Energia Oy | Ahtialan lämpökeskus | 1 145 | 1 026 | 249 | 27 | 361 | 590 | 26 | 25 | 3 449
FI-existing-FI-44631104 | 182 | Lahti Energia Oy | Sopenkorven lämpökeskus | 4 900 | 4 395 | 2 013 | 946 | 828 | 2 527 | 1 103 | 895 | 17 607
FI-existing-FI-65531104 | 226 | Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab | Härkämäen lämpökeskus | 3 509 | 2 980 | 208 | 2 247 | 1 081 | 568 | 193 | 189 | 10 975
FI-existing-FI-52431104 | 107 | Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab | Rauvolan lämpökeskus | 206 | 183 | 163 | 36 | 62 | 103 | 21 | 17 | 791
FI-existing-FI-32431104 | 407 | Stora Enso Oyj | Enocellin tehdas | 58 173 | 56 048 | 53 950 | 51 884 | 34 823 | 47 841 | 31 429 | 29 789 | 363 937
FI-existing-FI-50831104 | 296 | Tampereen Energiantuotanto Oy | Hervannan lämpökeskus | 8 158 | 7 301 | 6 468 | 2 829 | 2 438 | 1 029 | 0 | 0 | 28 223
FI-existing-FI-59831104 | 343 | Nevel Oy | Teollisuuskylän lämpökeskus | 794 | 710 | 157 | 138 | 237 | 100 | 0 | 0 | 2 136
FI-existing-FI-46231104 | 460 | Adven Oy | Jepuan lämpölaitos Lk 204 | 8 816 | 8 663 | 4 254 | 4 176 | 4 097 | 2 009 | 3 936 | 3 855 | 39 806
FI-existing-FI-58431104 | 35 | Etelä-Savon Energia Oy | Siekkilän lämpökeskus | 230 | 206 | 182 | 160 | 138 | 29 | 95 | 76 | 1 116
FI-existing-FI-121631105 | 555 | Fortum Power and Heat Oy | Hasanniemen lämpökeskus | 370 | 166 | 293 | 256 | 221 | 93 | 153 | 121 | 1 673
FI-existing-FI-39431104 | 16 | Fortum Power and Heat Oy | Kaupunginkallion lämpökeskus | 846 | 628 | 442 | 0 | 526 | 0 | 365 | 289 | 3 096
FI-existing-FI-45631104 | 47 | Fortum Power and Heat Oy | Kirkkonummen lämpökeskus lk 118 | 3 910 | 3 496 | 3 097 | 2 709 | 2 334 | 493 | 1 620 | 1 281 | 18 940
FI-existing-FI-40131104 | 23 | Fortum Power and Heat Oy | Otaniemen lämpökeskus | 13 135 | 11 754 | 10 412 | 9 110 | 7 847 | 0 | 2 722 | 2 154 | 57 134
FI-existing-FI-40531104 | 27 | Fortum Power and Heat Oy | Tapiolan lämpökeskus | 19 875 | 17 788 | 15 755 | 6 893 | 11 875 | 5 014 | 8 239 | 6 518 | 91 957
FI-existing-FI-40831104 | 30 | Fortum Power and Heat Oy | Vermon lämpökeskus | 19 836 | 17 752 | 15 723 | 6 878 | 11 851 | 2 502 | 4 111 | 3 252 | 81 905
FI-existing-FI-26531104 | 529 | Gasum Oy | Valkealan kompressoriasema | 12 356 | 11 058 | 5 974 | 3 554 | 3 063 | 2 586 | 3 123 | 2 471 | 44 185
FI-existing-FI-6431009 | 641 | Helsingin Energia | Hanasaaren lämpökeskus | 236 | 53 | 0 | 163 | 141 | 0 | 98 | 77 | 768
FI-existing-FI-63731104 | 73 | Helsingin Energia | Salmisaaren A-laitos | 56 603 | 47 482 | 40 190 | 17 582 | 15 146 | 12 789 | 21 017 | 16 626 | 227 435
FI-existing-FI-62631104 | 74 | Helsingin Energia | Vuosaaren A voimalaitos | 144 074 | 128 932 | 114 220 | 99 974 | 43 088 | 36 412 | 59 903 | 47 447 | 674 050
FI-existing-FI-66131104 | 79 | Hyvinkään Lämpövoima Oy | Sahanmäen lämpökeskus | 27 075 | 12 115 | 10 731 | 4 695 | 4 044 | 3 415 | 5 612 | 4 440 | 72 127
FI-existing-FI-61631104 | 153 | Kuopion Energia liikelaitos | Pitkälahden lämpökeskus | 798 | 715 | 633 | 554 | 477 | 202 | 331 | 262 | 3 972
FI-existing-FI-43031104 | 166 | Lahti Energia Oy | Koneharjun kaasuturbiinilaitos | 3 096 | 2 776 | 1 261 | 55 | 963 | 437 | 684 | 551 | 9 823
FI-existing-FI-48231104 | 187 | Lappeenrannan Energia Oy | Kahilanniemen lämpökeskus | 651 | 584 | 517 | 452 | 389 | 165 | 270 | 214 | 3 242
FI-existing-FI-33031104 | 212 | Oulun Energia | Limingantullin lämpökeskus | 1 827 | 1 534 | 661 | 1 065 | 459 | 194 | 319 | 252 | 6 311
FI-existing-FI-99731105 | 545 | Oulun Energia | Vasaraperän lämpökeskus | 4 210 | 3 775 | 1 714 | 1 508 | 1 308 | 594 | 928 | 747 | 14 784
FI-existing-FI-19231104 | 88 | Oy Herrfors Ab | Sikörens värmecentral | 234 | 209 | 186 | 163 | 35 | 0 | 97 | 77 | 1 001
FI-existing-FI-65731104 | 227 | Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab | Koroisten lämpökeskus | 1 886 | 1 700 | 1 518 | 1 341 | 1 170 | 340 | 843 | 689 | 9 487
FI-existing-FI-31031104 | 252 | Raision kaupunki | Kemppilän lämpökeskus | 303 | 252 | 41 | 166 | 5 | 0 | 87 | 68 | 922
FI-existing-FI-52331104 | 108 | Kaarinan lämpölaitos | Voivalan lämpökeskus | 67 | 56 | 46 | 40 | 34 | 15 | 24 | 19 | 301
FI-existing-FI-20631104 | 244 | Porvoon Energia Oy | Kipinätien lämpökeskus | 95 | 85 | 0 | 0 | 57 | 0 | 40 | 31 | 308
FI-existing-FI-20531104 | 245 | Porvoon Energia Oy | Kirjaltajantien lämpökeskus | 3 906 | 3 495 | 3 096 | 677 | 2 334 | 986 | 1 619 | 1 281 | 17 394
FI-existing-FI-31931104 | 450 | Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy | Kaipiaisten höyrylämpökeskus | 6 502 | 6 300 | 6 101 | 5 903 | 5 707 | 3 011 | 5 322 | 5 133 | 43 979
FI-existing-FI-76031104 | 255 | Rauman Energia Oy | Isometsän lämpökeskus | 2 562 | 2 397 | 274 | 240 | 206 | 1 773 | 550 | 485 | 8 487
FI-existing-FI-30031104 | 314 | Savon Voima | Naarajärven lämpökeskus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
FI-existing-FI-69431104 | 289 | Suur-Savon Sähkö Oy | Keskussairaala | 2 004 | 1 793 | 794 | 348 | 299 | 253 | 416 | 329 | 6 236
FI-existing-FI-69531104 | 290 | Suur-Savon Sähkö Oy | Koivukadun lämpökeskus | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
FI-existing-FI-50531104 | 298 | Tampereen Energiantuotanto Oy | Lielahden voimalaitos | 137 006 | 122 607 | 108 617 | 47 535 | 40 974 | 34 626 | 56 965 | 45 119 | 593 449
FI-existing-FI-51331104 | 295 | Tampereen Energiantuotanto Oy | Hakametsän lämpökeskus | 7 696 | 6 887 | 3 051 | 1 335 | 4 598 | 1 942 | 798 | 631 | 26 938
FI-existing-FI-54331104 | 45 | Nevel Oy | Saksankadun lämpökeskus | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12
FI-existing-FI-68131104 | 362 | Vatajankosken Sähkö Oy | Niinisalon lämpökeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12
FI-existing-FI-84631105 | 566 | Wiitaseudun Energia Oy | Teollisuuskylän lämpökeskus | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50
FI-existing-FI-48431104 | 190 | Lappeenrannan Energia Oy | Skinnarilan lämpökeskus | 598 | 0 | 0 | 414 | 357 | 76 | 124 | 98 | 1 667
FI-existing-FI-48531104 | 189 | Lappeenrannan Energia Oy | Mertaniemen voimalaitos | 18 019 | 16 126 | 14 286 | 6 252 | 5 389 | 4 554 | 14 984 | 11 868 | 91 478
FI-existing-FI-52931104 | 282 | Suomussalmen Energia Oy | Pitämän lämpökeskus | 364 | 326 | 144 | 63 | 54 | 0 | 76 | 60 | 1 087
FI-existing-FI-53731104 | 40 | Nevel Oy | Koikkurintien lämpökeskus | 1 727 | 1 472 | 1 238 | 1 027 | 423 | 178 | 586 | 464 | 7 115
FI-existing-FI-34931104 | 365 | Elenia Lämpö Oy | Ahveniston lämpökeskus | 7 961 | 7 202 | 6 461 | 2 059 | 5 047 | 2 585 | 3 719 | 3 090 | 38 124
FI-existing-FI-25431104 | 90 | Elenia Lämpö Oy | Kuumolan lämpökeskus | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 28
FI-existing-FI-45531104 | 12 | SMA Mineral Oy | Röyttän kalkkitehdas | 122 424 | 120 297 | 118 146 | 115 972 | 113 775 | 111 556 | 109 310 | 107 056 | 918 536
FI-existing-FI-35331104 | 369 | Elenia Lämpö Oy | Kaurialan lämpökeskus | 7 422 | 6 714 | 3 407 | 3 064 | 4 706 | 4 076 | 2 098 | 1 797 | 33 284
FI-existing-FI-43431104 | 170 | Lahti Energia Oy | Liipolan lämpökeskus | 4 654 | 4 177 | 1 924 | 132 | 1 479 | 2 404 | 1 061 | 863 | 16 694
ANEXO XXII
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE (reserva de nuevos entrantes)
Estado miembro: Suecia
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe asignarse de la reserva de nuevos entrantes, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SE-existing-SE-120-471-0-460 | 460 | SCA Östrand, SCA Graphic Sundsvall AB | SCA Östrand, SCA Graphic Sundsvall AB | 0 | 2 676 | 2 371 | 2 075 | 1 789 | 1 512 | 15 453 | 15 352 | 41 228
SE-new-209722 | 209722 | KVV Kopparslagaren 7 | Härjeåns Energi AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 2 922 | 2 314 | 7 168
| | | TOTAL | 0 | 2 676 | 2 371 | 2 075 | 1 789 | 3 444 | 18 375 | 17 666 | 48 396
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Suecia
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SE-existing-SE-120-507-0-468 | 468 | Arctic Paper Grycksbo AB | Arctic Paper Grycksbo AB | 77 037 | 75 689 | 74 326 | 72 948 | 71 556 | 70 151 | 68 730 | 50 284 | 560 721
SE-existing-SE-120-224-0-309 | 309 | Vattenfall AB | PC Väster | 347 | 155 | 138 | 120 | 104 | 44 | 144 | 29 | 1 081
SE-existing-SE-120-301-0-322 | 322 | Vattenfall AB | Vattenfall AB | 897 | 803 | 356 | 311 | 268 | 113 | 372 | 294 | 3 414
SE-existing-SE-120-749-0-704 | 704 | ABB Power Grids Sweden AB | Energicentralen | 2 691 | 2 408 | 1 067 | 933 | 804 | 679 | 279 | 221 | 9 082
SE-existing-SE-120-463-0-376 | 376 | Stenungsunds Energi & Miljö AB | Stenungsunds Energi & Miljö AB | 1 480 | 1 325 | 293 | 513 | 221 | 0 | 307 | 243 | 4 382
SE-existing-SE-120-988-0-832 | 832 | Falkenberg Energi AB | HVC Ekobilen | 1 522 | 1 362 | 603 | 528 | 909 | 192 | 158 | 250 | 5 524
SE-existing-SE-120-117-0-136 | 136 | Karlshamn Energi AB | PC Vägga | 143 | 128 | 114 | 99 | 86 | 18 | 15 | 0 | 603
SE-existing-SE-120-118-0-137 | 137 | Karlshamn Energi AB | PC Östralycke | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 33
SE-existing-SE-120-446-0-371 | 371 | Karlshamn Energi AB | PC Mörrum | 115 | 103 | 91 | 79 | 68 | 58 | 47 | 10 | 571
SE-existing-SE-120-858-0-782 | 782 | Karlshamn Energi AB | PC Halda | 219 | 195 | 174 | 152 | 131 | 110 | 91 | 0 | 1 072
SE-existing-SE-120-456-0-374 | 374 | Kemira Kemi AB | Kemira Kemi AB | 117 071 | 111 121 | 105 282 | 99 570 | 93 980 | 88 515 | 83 170 | 47 236 | 745 945
ANEXO XXIII
Cambios en el cuadro nacional de asignación para el período 2013-2020 con arreglo al artículo 10
bis
de la Directiva 2003/87/CE (MNA)
Estado miembro: Reino Unido
Las asignaciones modificadas en el cuadro nacional de asignación en relación con las instalaciones indicadas son las siguientes:
Código de identificación de la instalación (nuevos entrantes y cierres) | Código de identificación de la instalación (registro de la Unión) | Nombre del titular | Nombre de la instalación | Cantidad que debe asignarse | Cantidad que debe ser asignada modificada por los datos de nuevos entrantes y cierres, por instalación
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
UK000000000205691 | 205691 | EnQuest Heather Limited | Sullom Voe Terminal | 128 435 | 126 204 | 123 947 | 121 667 | 119 362 | 117 034 | 85 298 | 56 157 | 878 104
UK000000000000620 | 620 | National Grid Gas PLC | Aberdeen Compressor Station | 0 | 26 424 | 23 405 | 20 478 | 35 282 | 29 791 | 24 479 | 9 683 | 169 542
UK000000000000742 | 742 | National Grid Gas Plc | Bathgate 2 Compressor Station | 0 | 0 | 0 | 22 433 | 38 650 | 32 635 | 26 816 | 10 607 | 131 141
UK000000000204989 | 204989 | Liberty Steel Dalzell Ltd | Dalzell Works | 46 381 | 45 575 | 44 760 | 43 936 | 237 | 21 248 | 20 820 | 10 307 | 233 264
UK000000000000662 | 662 | GNI (UK) Ltd | Brighouse Bay Compressor Station | 48 868 | 43 734 | 38 737 | 33 892 | 14 599 | 12 327 | 10 129 | 16 026 | 218 312
UK000000000000631 | 631 | Repsol Sinopec Resources UK Limited | Flotta Oil Terminal | 91 031 | 78 532 | 69 933 | 68 671 | 67 410 | 66 149 | 50 868 | 63 630 | 556 224
UK-existing-GB-207103-DTI9910 | 207103 | EnQuest Heather Limited | EnQuest Producer FPSO | | | 14 726 | 79 970 | 78 502 | 38 517 | 18 891 | 0 | 230 606
UK-existing-GB-711-DTI9900 | 711 | Repsol Sinopec Resources North Sea | Fulmar Alpha | 72 232 | 70 977 | 69 708 | 68 425 | 33 628 | 65 820 | 64 495 | 15 881 | 461 166
UK-existing-GB-3-DTI0300 | 3 | EnQuest Heather Limited | Kittiwake Alpha | 61 921 | 60 846 | 14 940 | 29 329 | 57 547 | 56 425 | 27 644 | 54 148 | 362 800
UK-existing-GB-772-DTI9400 | 772 | Perenco UK Ltd | Trent | 30 306 | 29 780 | 29 247 | 28 709 | 28 165 | 0 | 13 530 | 26 502 | 186 239
UK-existing-GB-22-DTI2200 | 22 | Ithaca Oil and Gas Limited | Alba Northern Platform (ANP) | 68 015 | 66 834 | 65 638 | 64 431 | 63 210 | 30 989 | 60 729 | 29 739 | 449 585
UK-existing-GB-7-DTI0700 | 7 | Apache North Sea Ltd | Forties Delta | 66 347 | 65 195 | 64 029 | 62 851 | 61 660 | 60 458 | 29 620 | 58 019 | 468 179
UK-existing-GB351-UK-E-IN-12052 | 351 | Essar Oil (UK) Limited | Stanlow Manufacturing Complex | 1 798 198 | 1 766 965 | 1 735 365 | 1 703 435 | 1 671 161 | 1 638 574 | 1 605 580 | 1 358 375 | 13 277 653
UK000000000206109 | 206109 | Aggregate Industries UK Limited | Duntilland | 3 946 | 3 532 | 3 128 | 2 737 | 2 358 | 1 991 | 884 | 700 | 19 276
UK-existing-GB949-UK-E-IN-11400 | 949 | Molson Coors Brewing Company (UK) Limited | MCBC (UK) Ltd, Burton Brewery | 21 273 | 19 038 | 16 862 | 14 754 | 12 710 | 10 732 | 4 917 | 3 889 | 104 175
UK-existing-GB-1104-UK-W-IN-11939 | 1104 | Dragon LNG Ltd | Dragon LNG Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 438 | 96 836 | 146 274
UK-existing-GB-1047-UK-W-IN-11929 | 1047 | South Hook LNG Terminal Company LTD. | South Hook LNG Terminal | 449 031 | 220 616 | 433 341 | 425 367 | 417 308 | 204 586 | 100 233 | 392 664 | 2 643 146
UK-existing-GB288-UK-E-IN-12785 | 288 | Parkserve Limited | Discovery Park | 42 102 | 41 371 | 10 198 | 10 010 | 9 820 | 9 629 | 9 435 | 9 240 | 141 805
UK-existing-GB466-UK-E-IN-11783 | 466 | AstraZeneca UK Ltd | Alderley Park | 17 077 | 15 282 | 6 768 | 5 922 | 5 102 | 4 308 | 3 540 | 2 801 | 60 800
UK-existing-GB248-UK-E-IN-11584 | 248 | Devonport Royal Dockyard Ltd | Dockyard Boiler Houses | 11 408 | 10 210 | 9 043 | 7 912 | 1 704 | 1 439 | 2 365 | 1 871 | 45 952
UK-existing-GB554-UK-E-IN-11835 | 554 | Shell UK Limited | Bacton | 35 643 | 35 024 | 34 397 | 24 573 | 33 125 | 23 637 | 31 825 | 24 070 | 242 294
UK-existing-GB255-UK-E-IN-11594 | 255 | Enviroenergy Limited | London Road Heat Station | 6 436 | 5 761 | 2 552 | 2 233 | 1 923 | 1 624 | 1 335 | 528 | 22 392
UK-existing-GB1061-UK-E-IN-11699 | 1061 | BAE Systems Marine Ltd | BAE Systems - Barrow | 14 234 | 10 900 | 10 705 | 13 485 | 10 309 | 10 108 | 12 710 | 9 701 | 92 152
UK-existing-GB114-UK-E-IN-11429 | 114 | National Grid Gas PLC | Alrewas Compressor Station | 1 504 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 2 495 | 493 | 7 356
UK-existing-GB105-UK-E-IN-11419 | 105 | National Grid Gas PLC | Bishop Auckland Compressor Station | 8 377 | 0 | 0 | 0 | 20 018 | 16 904 | 6 945 | 0 | 52 244
UK-existing-GB107-UK-E-IN-11422 | 107 | National Grid Gas PLC | Cambridge Compressor Station | 495 | 443 | 393 | 687 | 1 184 | 1 000 | 411 | 163 | 4 776
UK-existing-GB112-UK-E-IN-11427 | 112 | National Grid Gas PLC | Carnforth Compressor Station | 13 854 | 24 797 | 0 | 0 | 16 554 | 13 978 | 11 486 | 0 | 80 669
UK-existing-GB116-UK-E-IN-11431 | 116 | National Grid Gas PLC | Chelmsford Compressor Station | 263 | 940 | 0 | 728 | 628 | 530 | 436 | 173 | 3 698
UK-existing-GB108-UK-E-IN-11423 | 108 | National Grid Gas PLC | Diss Compressor Station | 0 | 2 812 | 0 | 0 | 1 877 | 1 585 | 1 303 | 258 | 7 835
UK-existing-GB109-UK-E-IN-11424 | 109 | National Grid Gas PLC | Hatton Compressor Station | 12 049 | 21 566 | 19 102 | 33 426 | 28 795 | 24 314 | 9 989 | 3 952 | 153 193
UK-existing-GB110-UK-E-IN-11425 | 110 | National Grid Gas PLC | Huntingdon Compressor Station | 6 581 | 23 559 | 20 867 | 9 129 | 7 865 | 13 281 | 10 913 | 4 317 | 96 512
UK-existing-GB113-UK-E-IN-11428 | 113 | National Grid Gas PLC | Kings Lynn Compressor Station | 0 | 7 611 | 0 | 0 | 0 | 4 291 | 3 527 | 0 | 15 429
UK-existing-GB129-UK-E-IN-11446 | 129 | National Grid Gas PLC | Peterborough Compressor Station | 53 289 | 47 690 | 42 241 | 18 479 | 15 919 | 26 883 | 22 089 | 4 369 | 230 959
UK-existing-GB122-UK-E-IN-11438 | 122 | National Grid Gas PLC | Wisbech Compressor Station | 414 | 371 | 329 | 288 | 248 | 209 | 86 | 0 | 1 945
UK-existing-GB138-UK-E-IN-11456 | 138 | Mill Nurseries Limited | Mill CHP | 11 094 | 4 965 | 8 796 | 7 699 | 6 636 | 5 608 | 4 614 | 1 828 | 51 240
UK-existing-GB161-UK-E-IN-11483 | 161 | Glaxo Operations UK Limited | Ulverston Site | 29 207 | 28 700 | 28 186 | 27 668 | 27 144 | 26 614 | 26 078 | 12 785 | 206 382
UK-existing-GB751-UK-E-IN-11856 | 751 | National Grid Grain LNG Limited | Isle of Grain LNG Installation | 99 722 | 50 023 | 49 128 | 1 981 | 1 943 | 1 905 | 1 867 | 87 204 | 293 773
UK-existing-GB172-UK-E-IN-11497 | 172 | Centrica Storage Ltd | Centrica Storage Limited | 46 283 | 45 479 | 44 666 | 43 844 | 22 367 | 1 686 | 21 490 | 40 474 | 266 289
UK-existing-GB860-UK-E-IN-11864 | 860 | BIP (Oldbury) Limited | BIP Oldbury Site | 7 642 | 7 509 | 7 375 | 7 239 | 7 102 | 6 964 | 3 412 | 1 671 | 48 914
UK-existing-GB84-UK-E-IN-11399 | 84 | Cleveland Potash Limited | Boulby Mine | 27 167 | 26 695 | 26 218 | 25 735 | 25 248 | 18 039 | 8 839 | 8 656 | 166 597
UK-existing-GB1262-UK-E-IN-13527 | 1262 | BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management UK Limited | 20 Canada Square Generators | 106 | 95 | 42 | 37 | 32 | 54 | 44 | 9 | 419